Contenu

Introduction

Queest-ce qu'un clignotement de voyant ambre signifie sur une appliance x70 ?

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit l'état d'indicateur d'entraînement pour l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) et l'appliance de Gestion de sécurité Cisco (SMA).

Queest-ce qu'un clignotement de voyant ambre signifie sur une appliance x70 ?

Sur les modèles C370/C670 ESA et les modèles M370/M670 SMA, le témoin lumineux d'entraînement fournira l'état quant aux santés et à l'état globaux du disque dur.

Ce qui suit est l'état d'indicateur de condition :

Pilotez le modèle d'indicateur d'état (le RAID seulement)

Condition

Vert de lueurs, ambre et hors fonction

Pilotez la panne prévue

Clignote l'ambre quatre fois par seconde

Le lecteur a manqué

Vert de lueurs lentement

Pilotez la reconstruction

Vert continu

Pilotez en ligne

Pour la panne prévue ou les lecteurs défectueux sur les contrats actifs, ouvrez s'il vous plaît une valise de support directement contre le numéro de série de l'appliance associée. Tant que l'appliance est encore couverte sur un contrat actif, et l'appliance elle-même est toujours dedans support, une valise de l'autorisation de retour de matériel (RMA) peut être ouverte et un disque dur peut être envoyé pour remplacer le disque dur défectueux.

Informations connexes

- Cycle de vie des produits d'appareils de sécurité du courrier électronique de Cisco

- Cycle de vie des produits d'appareils de Gestion de sécurité Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems