Contenu

Introduction

Informations générales

Introduction

Ce document décrit la différence entre « Total CPU Utilization » et « perCentCPUUtilization.0 ».

Informations générales

L'utilisation totale du CPU indique l'utilisation moyenne du CPU le plus occupé sur un système à deux processeurs (C650, X1050, par exemple) ou l'utilisation moyenne du CPU sur un seul processeur (tous les autres modèles).

Pour surveiller l'utilisation globale du système, la « consommation totale du processeur » est la statistique à surveiller.

perCentCPUUtilization indique la charge totale du système.