La page État du système de votre appliance de sécurité de la messagerie Cisco (ESA) comporte une variété de compteurs, de taux et de jauges qui peuvent être utilisés à la fois pour surveiller l'état de l'appliance et pour comprendre votre flux de courrier.

Cette page peut être accessible à partir de l'interface utilisateur graphique via Monitor>System Status

À partir de l'interface de ligne de commande, une vue similaire est disponible à l'aide de la commande status detail :

esa.example.com> status detail

Status as of:                  Wed Aug 06 08:24:18 2014 EDT

Up since:                      Wed Jul 09 15:10:21 2014 EDT

(27d 17h 13m 57s)

Last counter reset:            Wed Jul 23 14:21:11 2014 EDT

System status:                 Online

Oldest Message:                1 day 17 hours 10 mins 37 secs

Feature - Symantec Brightmail Anti-Spam: Expired

Feature - IronPort Image Analysis: Expired

Feature - Sophos Anti-Virus:   232 days

Feature - Bounce Verification: Perpetual

Feature - IronPort Anti-Spam:  232 days

Feature - IronPort Email Encryption: 232 days

Feature - RSA Email Data Loss Prevention: 232 days

Feature - Intelligent Multi-Scan: 68 days

Feature - Incoming Mail Handling: Perpetual

Feature - Outbreak Filters:    232 days

La valeur « Message le plus ancien » indique la durée pendant laquelle le message le plus ancien est en attente de remise. Cela inclut les messages qui se trouvent dans la file d'attente de travail ou dans la file d'attente de messages. La valeur des destinataires non tentés est un sous-ensemble de destinataires actifs dans la file d'attente des messages et peut donc inclure le message le plus ancien.

Le message le plus ancien ne doit pas être plus ancien que « le nombre maximal de secondes pendant lesquelles un message peut rester dans la file d'attente avant d'être rebondi dur », tel que configuré via la commande bboneconfig dans l'interface de ligne de commande ou Network->Bounce Profiles dans l'interface utilisateur graphique.