Contenu

L'ESA modèle C3x0, C6x0 et X10x0 peut être coutume commandée inclure une interface de fibre du Mbits/s SX (onde courte) du type 1000 LC. Cette carte ajoutée est à double accès.

NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT : cette option n'est pas disponible comme extension de champ, il doit être incluse à la période d'origine de la fabrication de système.

Si une application exige des connexions LC, des adaptateurs SC/LC peuvent être commandés de :

http://www.cypressindustries.com/

Cisco ne vend pas ces adaptateurs.

Dans un système expédié avec ce matériel facultatif, les données 3 d'interfaces Ethernet et les données 4 sous l'etherconfig d'option CLI représenteront les deux ports fibre.