Contenu

Introduction

Introduction

Ce document décrit le message d'erreur « panne d'Init de cache DNS. »

Ce qui devrait je fait quand je vois le message d'erreur, « la panne d'Init de cache DNS ? »

C'est une erreur d'amorce signalée par l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA). Il se produit quand le cache DNS n'initialise pas au temps de démarrage. Il peut également se produire si un dnsflush est exécuté et le cache ne peut pas réinitialiser.

Cette panne n'est pas mortelle, et le cache réinitialisera à un intervalle défini. Si vous voyez ce message d'erreur seulement une ou deux fois, le cache DNS doit avoir initialisé avec succès pendant l'un des intervalles ultérieurs. Si l'appliance continuellement n'initialise pas le cache DNS, il ne pourra pas résoudre les adresses Internet et l'adresse IP, et tous les messages électroniques seront non livrables.

À moins que vous voyiez cette alerte puis une fois par réinitialisation vous pouvez sans risque l'ignorer.