Contenu

Question

Question

Quels codes de réponse SMTP le ESA prend-il en charge ?

L'ESA est entièrement conforme à la spécification SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) d'origine de la RFC 821. La liste complète des codes de réponse de message est répertoriée dans le document RFC 821.

La série 400 de codes indique des erreurs ou des réponses non fatales dans la conversation SMTP. De telles erreurs sont souvent appelées rebondissements, car, sauf indication contraire, le serveur de messagerie qui transmet le message tentera de le remettre au destinataire prévu ultérieurement. Les rebondissements indirects peuvent être causés par une variété de choses allant d'un compte de messagerie dépassant son quota à des limites de stratégie d'hôtes SMTP imposées à un expéditeur particulier.

Les codes de la série 500 sont également des codes d'erreur. Cependant, contrairement aux rebondissements de la gamme 400, le 500 indique un échec complet de la part du serveur récepteur à accepter un message pour remise. Ces pannes, appelées rebondissements durs, sont généralement causées par des problèmes tels que des adresses de messagerie inconnues ou mal formées, un échec de vérification DNS inverse ou d'autres limites de la politique d'hôte du destinataire.

Il est important de noter que, en fonction de la stratégie définie pour le serveur de messagerie émetteur, un rebondissement logiciel peut éventuellement devenir un rebond dur

Voici une liste des codes de réponse SMTP les plus courants :

211 État du système ou réponse de l'aide du système

214 Message d'aideInformations sur la façon d'utiliser le récepteur ou la signification d'une commande non standard particulière ; cette réponse n'est utile qu'à l'utilisateur humain

220 Service prêt

221 Canal de transmission de fermeture de service

250 Action de courrier demandée correcte, terminée

251 Utilisateur non local ; transmettra à

354 Commencer l'entrée de courrier ; terminer par <CRLF>.<CRLF>

421 Service non disponible, fermeture du canal de transmission Ceci peut être une réponse à une commande si le service sait qu'il doit s'arrêter

450 Action de courrier demandée non effectuée : boîte aux lettres non disponible Par exemple, boîte aux lettres occupée

451 Action demandée abandonnée : erreur de traitement

452 Mesure demandée non prise : stockage système insuffisant

453 Destinataires Trop nombreux

500 Erreur de syntaxe, commande non reconnue Ceci peut inclure des erreurs telles que la ligne de commande trop longue

501 Erreur de syntaxe dans les paramètres ou les arguments

Commande 502 non implémentée

503 Séquence de commandes incorrecte

Paramètre 504 Command non implémenté

550 Mesures demandées non prises : boîte aux lettres non disponible Par exemple, boîte aux lettres introuvable, aucun accès

551 Utilisateur non local ; veuillez essayer

552 Action de courrier demandée abandonnée : allocation de stockage dépassée

553 Mesures demandées non prises : nom de boîte aux lettres non autorisé Par exemple, syntaxe de boîte aux lettres incorrecte

Échec de la transaction 554