Table des matières

Introduction

Étapes de vérification du système de fichiers

Introduction

Ce document décrit les étapes nécessaires à l'exécution de la vérification du système de fichiers sur le serveur Cyber Vision Center. Elle s'applique aux catégories de logiciels 4.x.

Étapes de vérification du système de fichiers

1. Redémarrez le serveur Center et démarrez-le en mode de secours, en appuyant sur TAB lorsque le texte suivant s'affiche :

2. Le menu d'amorçage suivant s'affiche :

3. Entrez la commande « SBS-factory » comme indiqué ci-dessus

4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Nom d'utilisateur : racine

Mot de passe : sentryo69 !

5. Démontez le système de fichiers

cd /

umount -f /dev/disk/by-label/SBS-Data

6. Exécutez la commande fsck

fsck.ext4 -v -f -y /dev/disk/by-label/SBS-Data

Le résultat final sera similaire à celui-ci en fonction du système de fichiers dans le déploiement

Si le serveur continue à signaler des erreurs, ouvrez une demande de service TAC pour un diagnostic plus approfondi.