Table des matières

Introduction

Q. Comment modifier les paramètres réseau sur Cyber Vision Center

Option #1

Option #2

Vérification de l'état du réseau

Introduction

Ce document décrit les étapes nécessaires pour modifier les paramètres réseau d'un centre de vision cybernétique après l'installation. Elle s'applique aux catégories de logiciels 3.x et 4.x.

Q. Comment modifier les paramètres réseau sur Cyber Vision Center

A.   Il y a deux façons d'y parvenir.

Option #1

À partir de l'interface de ligne de commande centrale, entrez la commande ci-dessous (l'accès racine est requis)

sbs-netconf

L'assistant est alors appelé pour apporter les modifications de configuration. Vous pouvez le faire en sélectionnant l'interface qui vous intéresse.

Option #2

Accédez au répertoire /data/etc/systemd/network à partir de l'interface de ligne de commande du serveur.

Les fichiers ci-dessous doivent être modifiés en fonction de l'interface qui nécessite une modification.

- 00-eth0-static.network (Interface d'accès - Web)

- 00-eth1-static.network (Interface de collecte - Capteurs)

Exemple de contenu dans le fichier de configuration de l’interface eth0 :

Vérification de l'état du réseau

À partir de l'interface de ligne de commande, accédez à la racine en utilisant « sudo -i »

1. Pour afficher la configuration sur l’interface réseau, utilisez ifconfig <Interface>

ifconfig eth0

2. Pour afficher la table de routage IP sous forme numérique complète, utilisez
route -n