Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configuration

Diagramme et scénario du réseau

Déterminer le DN de base LDAP et le DN de groupe

Copier la racine du certificat SSL LDAPS

En cas d'installation de plusieurs certificats dans le magasin de l'ordinateur local sur le serveur LDAP (facultatif)

Configurations FMC

Vérifier les licences

Configurer le domaine

Configurer AnyConnect pour la gestion des mots de passe

Déploiement

Configuration finale

Configuration AAA

Configuration AnyConnect

Vérification

Connexion à AnyConnect et vérification du processus de gestion des mots de passe pour la connexion utilisateur

Dépannage

Déboguages

Débogages de gestion des mots de passe

Erreurs courantes rencontrées lors de la gestion des mots de passe

Introduction

Ce document décrit la configuration de la gestion des mots de passe à l'aide de LDAP pour les clients AnyConnect se connectant à Cisco Firepower Threat Défense (FTD).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Connaissances de base de la configuration VPN d'accès à distance (VPN) sur FMC

- Connaissances de base de la configuration du serveur LDAP sur FMC

- Connaissances de base d'Active Directory

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Serveur Microsoft 2012 R2

- FMCv 7.3.0

- FTDv exécutant 7.3.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Diagramme et scénario du réseau

Le serveur Windows est préconfiguré avec ADDS et ADCS afin de tester le processus de gestion des mots de passe utilisateur. Dans ce guide de configuration, ces comptes utilisateur sont créés.

Comptes utilisateurs:

- Administrateur : il est utilisé comme compte d'annuaire afin de permettre au FTD de se lier au serveur Active Directory.

- admin : compte d'administrateur de test utilisé pour démontrer l'identité de l'utilisateur.

Déterminer le DN de base LDAP et le DN de groupe

1. Open (ouvert)Active Directory Users and Computers via le tableau de bord du Gestionnaire de serveur.

2. Ouvrez le View Option sur le panneau supérieur et activez l'optionAdvanced Features, comme l'illustre l'image :

3. Cela permet d'afficher des propriétés supplémentaires sous les objets Active Directory.

Par exemple, afin de trouver le DN pour la racine razor.local, clic droit razor.local, puis choisissez Properties, comme le montre cette image :

4. Sous Properties, sélectionnez la commande Attribute Editor s'affiche. Rechercher distinguishedName sous Attributs, puis cliquez sur View, comme l'illustre l'image.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle le nom distinctif (DN) peut être copié et collé dans FMC ultérieurement.

Dans cet exemple, le DN racine est DC=razor, DC=local. Copiez la valeur et enregistrez-la pour plus tard. Cliquer OK afin de quitter la fenêtre Éditeur d'attributs de chaîne et cliquez sur OK afin de quitter les Propriétés.

Copier la racine du certificat SSL LDAPS

1. Presse Win+R et entrez mmc.exe, puis cliquez sur OK, comme le montre cette image.

2. Naviguez jusqu'à File > Add/Remove Snap-in..., comme le montre cette image :

3. Sous Composants logiciels enfichables disponibles, sélectionnez Certificates puis cliquez sur Add, comme le montre cette image :

4. Choisir Computer account puis cliquez sur Next, comme le montre cette image :

Comme indiqué ici, cliquez sur Finish.

5. Maintenant, cliquez sur OK, comme le montre cette image.

6. Développez le Personal , puis cliquez sur Certificates. Le certificat utilisé par les LDAP doit être délivré au nom de domaine complet (FQDN) du serveur Windows. Sur ce serveur, trois certificats sont répertoriés :

- Un certificat CA a été délivré à et par razor-WIN-E3SKFJQD6J7-CA.

- Un certificat CA délivré à et par supinfo-WIN-FNJVP9QUEH9-CA.

- Un certificat d'identité a été délivré à WIN-E3SKFJQD6J7.razor.local par razor-WIN-E3SKFJQD6J7-CA.

Dans ce guide de configuration, le nom de domaine complet est WIN-E3SKFJQD6J7.razor.local Les deux premiers certificats ne sont donc pas valides pour être utilisés comme certificat SSL LDAP. Le certificat d'identité délivré à WIN-E3SKFJQD6J7.razor.local est un certificat qui a été émis automatiquement par le service AC de Windows Server. Double-cliquez sur le certificat afin de vérifier les détails.

7. Pour être utilisé comme certificat SSL LDAP, le certificat doit répondre aux exigences suivantes :

- Le nom commun ou le nom secondaire de l'objet DNS correspond au nom de domaine complet de Windows Server.

- Le certificat dispose de l'authentification serveur dans le champ Enhanced Key Usage.

Sous laDetails pour le certificat, sélectionnezSubject Alternative Name, où le nom de domaine complet WIN-E3SKFJQD6J7.razor.local est présent.

Sous Enhanced Key Usage, Server Authentication est présent.

8. Une fois que cela est confirmé, sous la rubrique Certification Path , choisissez le certificat de niveau supérieur qui est le certificat d'autorité de certification racine, puis cliquez sur View Certificate. Les détails du certificat pour le certificat de l'autorité de certification racine s'ouvrent comme indiqué dans l'image :

9. Sous la Details du certificat CA racine, cliquez sur Copy to File et naviguez à travers leCertificate Export Wizard qui exporte la CA racine au format PEM.

Choisir Base-64 encoded X.509 comme format de fichier.

10. Ouvrez le certificat d'autorité de certification racine stocké à l'emplacement sélectionné sur la machine à l'aide d'un bloc-notes ou d'un autre éditeur de texte.

Affiche le certificat de format PEM. Enregistrez ceci pour plus tard.

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDfTCCAmWgAwIBAgIQV4ymxtI3BJ9JHnDL+luYazANBgkqhkiG9w0BAQUFADBRMRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxFTATBgoJkiaJk/IsZAEZFgVyYXp

vcjEhMB8GA1UEAxMYcmF6b3ItV0lOLUUzU0tGSlFENko3LUNBMB4XDTIxMDMyMjE0MzMxNVoXDTI2MDMyMjE0NDMxNVowUTEVMBMGCgmSJomT8ixkARkW

BWxvY2FsMRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFcmF6b3IxITAfBgNVBAMTGHJhem9yLVdJTi1FM1NLRkpRRDZKNy1DQTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPAD

CCAQoCggEBAL803nQ6xPpazjj+HBZYc+8fV++RXCG+cUnblxwtXOB2G4UxZ3LRrWznjXaS02Rc3qVw4lnOAziGs4ZMNM1X8UWeKuwi8QZQljJtuSBxL4yjWLyPIg

9dkncZaGtQ1cPmqcnCWunfTsaENKbgoKi4eXjpwwUSbEYwU3OaiiI/tp422ydy3Kgl7Iqt1s4XqpZmTezykWra7dUyXfkuESk6lEOAV+zNxfBJh3Q9Nzpc2IF/FtktWnhj

CSkTQTRXYryy8dJrWjAF/n6A3VnS/l7Uhujlx4CD20BkfQy6p5HpGxdc4GMTTnDzUL46ot6imeBXPHF0IJehh+tZk3bxpoxTDXECAwEAAaNRME8wCwYDVR0PBAQ

DAgGGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYDVR0OBBYEFM+DkqQUAOdY379NnViaMIJAVTZ1MBAGCSsGAQQBgjcVAQQDAgEAMA0GCSqGSIb3DQEBBQU

AA4IBAQCiSm5U7U6Y7zXdx+dleJd0QmGgKayAAuYAD+MWNwC4NzFD8Yr7BnO6f/VnF6VGYPXa+Dvs7VLZewMNkp3i+VQpkBCKdhAV6qZu15697plajfI/eNPrcI

4sMZffbVrGlRz7twWY36J5G5vhNUhzZ1N2OLw6wtHg2SO8XlvpTS5fAnyCZgSK3VPKfXnn1HLp7UH5/SWN2JbPL15r+wCW84b8nrylbBfn0NEX7l50Ff502DYCP

GuDsepY7/u2uWfy/vpTJigeok2DH6HFfOET3sE+7rsIAY+of0kWW5gNwQ4hOwv4Goqj+YQRAXXi2OZyltHR1dfUUbwVENSFQtDnFA7X

-----END CERTIFICATE-----

En cas d'installation de plusieurs certificats dans le magasin de l'ordinateur local sur le serveur LDAP (facultatif)

1. Dans une situation de certificats d’identité multiples qui peuvent être utilisés par LDAPS et lorsqu’il y a une incertitude quant à savoir lequel est utilisé, ou lorsqu’il n’y a pas d’accès au serveur LDAPS, il est toujours possible d’extraire l’autorité de certification racine d’une capture de paquets effectuée sur le FTD.

2. Dans le cas où vous avez plusieurs certificats valides pour l'authentification du serveur dans le magasin de certificats de l'ordinateur local du serveur LDAP (tel que le contrôleur de domaine AD DS), il peut être remarqué qu'un certificat différent est utilisé pour les communications LDAP. La meilleure solution à ce problème consiste à supprimer tous les certificats inutiles du magasin de certificats de l'ordinateur local et à n'avoir qu'un seul certificat valide pour l'authentification du serveur.

Toutefois, s'il existe une raison légitime pour laquelle vous avez besoin de deux certificats ou plus et que vous disposez au moins d'un serveur LDAP Windows Server 2008, le magasin de certificats des services de domaine Active Directory (NTDS\Personal) peut être utilisé pour les communications LDAP.

Ces étapes montrent comment exporter un certificat compatible LDAPS d'un magasin de certificats d'ordinateur local de contrôleur de domaine vers le magasin de certificats de service des services de domaine Active Directory (NTDS\Personal).

- Accédez à la console MMC sur le serveur Active Directory, sélectionnez Fichier, puis cliquez sur Add/Remove Snap-in.

- Cliquer Certificates puis cliquez sur Add.

- Dans la Certificates snap-in, choisissez Computer account puis cliquez sur Next.

- Dans Select Computer, choisissez Local Computer, cliquez sur OK, puis cliquez sur Finish. Dans Add or Remove Snap-ins, cliquez sur OK.

- Dans la console des certificats d'un ordinateur qui contient un certificat utilisé pour l'authentification du serveur, cliquez avec le bouton droit sur le certificate, cliquez sur All Tasks, puis cliquez sur Export.

- Exporter le certificat dans le pfx dans les sections suivantes. Référez-vous à cet article pour savoir comment exporter un certificat dans le pfx format à partir de MMC :

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/web-security-appliance/118339-technote-wsa-00.html.

- Une fois l'exportation du certificat terminée, accédez à Add/Remove Snap-in activé MMC console. Cliquer Certificates puis cliquez sur Add.

- Choisir Service account puis cliquez sur Next.

- Dans la Select Computer , choisissez Local Computer et cliquez sur Next.

- Choisir Active Directory Domain Services puis cliquez sur Finish.

- Sur la page Add/Remove Snap-ins , cliquez sur OK.

- Accroissement Certificates - Services (Active Directory Domain Services) puis cliquez sur NTDS\Personal.

- Cliquer avec le bouton droit NTDS\Personal, cliquez sur All Tasks, puis cliquez sur Import.

- Sur la page Certificate Import Wizard écran de bienvenue, cliquez sur Next.

- Dans l'écran Fichier à importer, cliquez sur Browseet localisez le fichier de certificat que vous avez exporté précédemment.

- Dans l'écran Ouvrir, vérifiez que l'échange d'informations personnelles (*pfx,*.p12) est sélectionné comme type de fichier, puis parcourez le système de fichiers pour localiser le certificat que vous avez exporté précédemment. Cliquez ensuite sur ce certificat.

- Cliquer Open puis cliquez sur Next.

- Dans l'écran Mot de passe, entrez le mot de passe que vous avez défini pour le fichier, puis cliquez sur Next.

- Sur la page Magasin de certificats, assurez-vous que l'option Placer tous les certificats est sélectionnée et lisez Magasin de certificats : NTDS\Personal puis cliquez sur Next.

- Sur la page Certificate Import Wizard écran de fin, cliquez sur Finish. Un message s'affiche pour indiquer que l'importation a réussi. Cliquer OK. Le certificat a été importé sous le magasin de certificats : NTDS\Personal.

Configurations FMC

Vérifier les licences

Pour déployer la configuration AnyConnect, le FTD doit être enregistré auprès du serveur de licences Smart et une licence Plus, Apex ou VPN Only valide doit être appliquée au périphérique.

Configurer le domaine

1. Naviguez jusqu'à System > Integration. Naviguez jusqu'à Realms, puis cliquez sur Add Realm, comme le montre cette image :

2. Remplissez les champs affichés en fonction des informations collectées à partir du serveur Microsoft pour les LDAP. Avant cela, importez le certificat d'autorité de certification racine qui a signé le certificat de service LDAP sur le serveur Windows sous Objects > PKI > Trusted CAs > Add Trusted CA, car il est référencé dans la sectionDirectory Server Configuration  du royaume. Une fois terminé, cliquez sur OK.

3. Cliquer Test afin de s'assurer que FMC peut se lier correctement avec le nom d'utilisateur et le mot de passe du répertoire fournis à l'étape précédente. Puisque ces tests sont initiés à partir du FMC et non par l'intermédiaire d'une des interfaces routables configurées sur le FTD (comme l'intérieur, l'extérieur, dmz), une connexion réussie (ou échouée) ne garantit pas le même résultat pour l'authentification AnyConnect puisque les demandes d'authentification LDAP AnyConnect sont initiées à partir de l'une des interfaces routables FTD.

4. Activez le nouveau domaine.

Configurer AnyConnect pour la gestion des mots de passe

1. Choisissez le profil de connexion existant ou créez-en un nouveau, s'il s'agit d'une configuration initiale d'AnyConnect. Ici, un profil de connexion existant nommé « AnyConnect-AD » mappé avec l'authentification locale est utilisé.

2. Modifiez le profil Connection et mappez le nouveau serveur LDAP configuré aux étapes précédentes, sous les paramètres AAA du profil Connection. Une fois terminé, cliquez surSave dans l'angle supérieur droit.

3. Activez la gestion des mots de passe sous AAA > Advanced Settings et enregistrez la configuration.

Déploiement

1. Une fois la configuration terminée, cliquez sur le boutonDeploy en haut à droite.

2. Cochez la case en regard de la configuration FTD qui lui est appliquée, puis cliquez sur Deploy, comme le montre cette image :

Configuration finale

Il s'agit de la configuration affichée dans l'interface de ligne de commande du FTD après le déploiement réussi.

Configuration AAA

> show running-config aaa-server

aaa-server LDAP-Server protocol ldap                                                          <------ aaa-server group configured for LDAPs authentication

max-failed-attempts 4

realm-id 8

aaa-server LDAP-Server host WIN-E3SKFJQD6J7.razor.local                          <-------- LDAPs Server to which the queries are sent

server-port 636

ldap-base-dn DC=razor,DC=local

ldap-group-base-dn DC=razor,DC=local

ldap-scope subtree

ldap-naming-attribute sAMAccountName

ldap-login-password *****

ldap-login-dn *****@razor.local

ldap-over-ssl enable

server-type microsoft

Configuration AnyConnect

> show running-config webvpn

webvpn

enable Outside

anyconnect image disk0:/csm/anyconnect-win-4.10.01075-webdeploy-k9.pkg 1 regex "Windows"

anyconnect profiles FTD-Client-Prof disk0:/csm/ftd.xml

anyconnect enable

tunnel-group-list enable

cache

no disable

error-recovery disable

> show running-config tunnel-group

tunnel-group AnyConnect-AD type remote-access

tunnel-group AnyConnect-AD general-attributes

address-pool Pool-1

authentication-server-group LDAP-Server                                            <-------- LDAPs Server group name mapped to the tunnel-group

default-group-policy AnyConnect-Group

password-management password-expire-in-days 1                             <-------- Password-management configuration mapped under the tunnel-group

tunnel-group AnyConnect-AD webvpn-attributes

group-alias Dev enable

> show running-config group-policy AnyConnect-Group

group-policy AnyConnect-Group internal                                                    <--------- Group-Policy configuration that is mapped once the user is authenticated

group-policy AnyConnect-Group attributes

vpn-simultaneous-logins 3

vpn-idle-timeout 35791394

vpn-idle-timeout alert-interval 1

vpn-session-timeout none

vpn-session-timeout alert-interval 1

vpn-filter none

vpn-tunnel-protocol ikev2 ssl-client                                                 <-------- Protocol specified as SSL to entertain the AnyConnect connection over port 443

split-tunnel-policy tunnelspecified

split-tunnel-network-list value Remote-Access-Allow

default-domain none

split-dns none

split-tunnel-all-dns disable

client-bypass-protocol disable

vlan none

address-pools none

webvpn

anyconnect ssl dtls enable

anyconnect mtu 1406

anyconnect firewall-rule client-interface public none

anyconnect firewall-rule client-interface private none

anyconnect ssl keepalive 20

anyconnect ssl rekey time none

anyconnect ssl rekey method none

anyconnect dpd-interval client 30

anyconnect dpd-interval gateway 30

anyconnect ssl compression none

anyconnect dtls compression none

anyconnect modules value none

anyconnect profiles value FTD-Client-Prof type user

anyconnect ask none default anyconnect

anyconnect ssl df-bit-ignore disable

> show running-config ssl

ssl trust-point ID-New-Cert Outside                                                   <-------- FTD ID-cert trustpoint name mapped to the outside interface on which AnyConnect Connections are entertained

Vérification

Connexion à AnyConnect et vérification du processus de gestion des mots de passe pour la connexion utilisateur

1. Établissez une connexion au profil de connexion concerné. Une fois qu'il a été déterminé lors de la connexion initiale que le mot de passe doit être modifié puisque le mot de passe précédent a été rejeté par le serveur Microsoft au moment de son expiration, l'utilisateur est invité à modifier le mot de passe.

2. Une fois que l'utilisateur a entré le nouveau mot de passe de connexion, la connexion est établie avec succès.

3. Vérifiez la connexion utilisateur sur l'interface de ligne de commande FTD :

FTD_2# sh vpn-sessiondb anyconnect

Session Type: AnyConnect

Username     : admin                Index        : 7                                                                                                    <------- Username, IP address assigned information of the client

Assigned IP  : 10.1.x.x               Public IP    : 10.106.xx.xx

Protocol     : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel

License      : AnyConnect Premium

Encryption   : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)AES-GCM-256  DTLS-Tunnel: (1)AES-GCM-256

Hashing      : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)SHA384  DTLS-Tunnel: (1)SHA384

Bytes Tx     : 16316                  Bytes Rx     : 2109

Group Policy : AnyConnect-Group       Tunnel Group : AnyConnect-AD                                                  <-------- Tunnel-Group to which the AnyConnect connection falls, and the group-policy assigned to user

Login Time   : 13:22:24 UTC Mon Apr 25 2022

Duration     : 0h:00m:51s

Inactivity   : 0h:00m:00s

VLAN Mapping : N/A                    VLAN         : none

Audt Sess ID : 0ac5e0fa000070006266a090

Security Grp : none                   Tunnel Zone  : 0

Dépannage

Déboguages

Ce débogage peut être exécuté dans la CLI de diagnostic afin de dépanner les problèmes liés à la gestion des mots de passe : debug ldap 255.

Débogages de gestion des mots de passe

[24] Session Start

[24] New request Session, context 0x0000148f3c271830, reqType = Authentication

[24] Fiber started

[24] Creating LDAP context with uri=ldaps://10.106.71.234:636

[24] Connect to LDAP server: ldaps://10.106.71.234:636, status = Successful                                                    <-------- Successful connection to the LDAPs server over post 636

[24] supportedLDAPVersion: value = 3

[24] supportedLDAPVersion: value = 2

[24] Binding as *****@razor.local

[24] Performing Simple authentication for *****@razor.local to 10.106.71.234

[24] LDAP Search:

Base DN = [DC=razor,DC=local]

Filter  = [sAMAccountName=admin]

Scope   = [SUBTREE]

[24] User DN = [CN=admin,CN=Users,DC=razor,DC=local]

[24] Talking to Active Directory server 10.106.71.234

[24] Reading password policy for admin, dn:CN=admin,CN=Users,DC=razor,DC=local                                <--------- Once the client enters credentials during initial login, if the password is expired, then it is read and the user is asked to provide a new password

[24] Read bad password count 3

[24] Binding as admin

[24] Performing Simple authentication for admin to 10.106.71.234

[24] Simple authentication for admin returned code (49) Invalid credentials

[24] Message (admin): 80090308: LdapErr: DSID-0C0903C5, comment: AcceptSecurityContext error, data 773, v23f0

[24] Checking password policy

[24] New password is required for admin                                                                                                           <---------- New password is asked to be provided

[24] Fiber exit Tx=622 bytes Rx=2771 bytes, status=-1

[24] Session End

[25] Session Start

[25] New request Session, context 0x0000148f3c271830, reqType = Modify Password

[25] Fiber started

[25] Creating LDAP context with uri=ldaps://10.106.71.234:636

[25] Connect to LDAP server: ldaps://10.106.71.234:636, status = Successful                                                                       <----------- New connection is initiated to the LDAPs server for the password change

[25] supportedLDAPVersion: value = 3

[25] supportedLDAPVersion: value = 2

[25] Binding as *****@razor.local

[25] Performing Simple authentication for *****@razor.local to 10.106.71.234

[25] LDAP Search:

Base DN = [DC=razor,DC=local]

Filter  = [sAMAccountName=admin]

Scope   = [SUBTREE]

[25] User DN = [CN=admin,CN=Users,DC=razor,DC=local]

[25] Talking to Active Directory server 10.106.71.234

[25] Reading password policy for admin, dn:CN=admin,CN=Users,DC=razor,DC=local

[25] Read bad password count 3

[25] Change Password for admin successfully converted old password to unicode

[25] Change Password for admin successfully converted new password to unicode                                                            <----------- Client provides the new password value

[25] Password for admin successfully changed                                                                                                                  <----------- Password is changed successfully for the client

[25] Retrieved User Attributes:

[25]   objectClass: value = top

[25]   objectClass: value = person

[25]   objectClass: value = organizationalPerson

[25]   objectClass: value = user

[25]   cn: value = admin

[25]   givenName: value = admin

[25]   distinguishedName: value = CN=admin,CN=Users,DC=razor,DC=local

[25]   instanceType: value = 4

[25]   whenCreated: value = 20201029053516.0Z

[25]   whenChanged: value = 20220426032127.0Z

[25]   displayName: value = admin

[25]   uSNCreated: value = 16710

[25]   uSNChanged: value = 98431

[25]   name: value = admin

[25]   objectGUID: value = ..0.].LH.....9.4

[25]   userAccountControl: value = 512

[25]   badPwdCount: value = 3

[25]   codePage: value = 0

[25]   countryCode: value = 0

[25]   badPasswordTime: value = 132610388348662803

[25]   lastLogoff: value = 0

[25]   lastLogon: value = 132484577284881837

[25]   pwdLastSet: value = 0

[25]   primaryGroupID: value = 513

[25]   objectSid: value = ................7Z|....RQ...

[25]   accountExpires: value = 9223372036854775807

[25]   logonCount: value = 0

[25]   sAMAccountName: value = admin

[25]   sAMAccountType: value = 805306368

[25]   userPrincipalName: value = ******@razor.local

[25]   objectCategory: value = CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=razor,DC=local

[25]   dSCorePropagationData: value = 20220425125800.0Z

[25]   dSCorePropagationData: value = 20201029053516.0Z

[25]   dSCorePropagationData: value = 16010101000000.0Z

[25]   lastLogonTimestamp: value = 132953506361126701

[25]   msDS-SupportedEncryptionTypes: value = 0

[25]   uid: value = ******@razor.local

[25] Fiber exit Tx=714 bytes Rx=2683 bytes, status=1

[25] Session End

Erreurs courantes rencontrées lors de la gestion des mots de passe

En général, si la stratégie de mot de passe définie par Microsoft Server n'est pas respectée pendant que l'utilisateur fournit le nouveau mot de passe, la connexion se termine avec l'erreur « Le mot de passe ne répond pas aux exigences de la stratégie de mot de passe ». Par conséquent, assurez-vous que le nouveau mot de passe respecte la stratégie définie par Microsoft Server pour les LDAP.