Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment réinstaller l'appliance de cloud privé AMP (Advanced Malware Protection) à l'état usine, puis restaurer la sauvegarde. Si vous voulez simplement rétablir l'état d'usine de l'appliance, ignorez l'étape 8 et suivez l'installation normale.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cloud privé Cisco AMP PC3000

- Accès à la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM) via Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cloud privé Cisco AMP PC3000 3.1.1

- Navigateur Chrome pour accéder à la console KVM

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Étape 1. Connectez-vous à CIMC. Ouvrez la console KVM.

Assurez-vous que les fenêtres contextuelles sont activées pour cette page dans le navigateur.

Étape 2. Rechargez l'appareil.

Vous pouvez redémarrer l'appliance via le portail d'administration, Secure Shell (SSH) ou CIMC KVM.

Étape 3. Une fois le test automatique de mise sous tension (POST) du BIOS (Basic Input Output System) terminé, le menu GNU GR et Unified Bootloader (GRUB) s'affiche :

Sélectionnez Cisco AMP Private Cloud Recovery > Appliance Reinstall Options > Appliance Reinstall.

Étape 4. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

username (nom d’utilisateur) : réinstaller

Mot de passe : oui

Étape 5. La nouvelle image démarre et après le rechargement, le menu initial s'affiche.

Étape 6. Configurez le réseau dans le sous-menu CONFIG_NETWORK.

Étape 7. Connectez-vous au portail AMP OPadmin avec un mot de passe à partir de l'étape 5.

Étape 8. Utilisez SFTP ou SCP pour télécharger la sauvegarde depuis le serveur distant vers /data/.

Étape 9. Confirmez la configuration matérielle, cliquez sur Suivant > Démarrer l'installation.

Étape 10. Le redémarrage est nécessaire après une restauration réussie.

Vérification

Une fois l'appareil redémarré, vérifiez si les deux portails fonctionnent correctement. Essayez d'ouvrir le portail OPadmin et Console dans le navigateur Web. Il faut quelques minutes pour que les deux portails soient accessibles.

Dépannage

Dans le cas d'un processus de restauration de sauvegarde, le mot de passe des portails OPadmin et Console est le même que précédemment. Sinon, vous devez utiliser ce que vous avez défini dans l'Assistant.