Contenu

Modifications apportées au nom du service Windows

Modifications apportées au dossier d'installation

Modifications des clés de Registre

Important

Modification de la manière dont le connecteur Windows s'enregistre auprès du Centre de sécurité Windows.

Aperçu

Certaines modifications apportées aux propriétés de l'installation du connecteur Windows, ainsi qu'un changement de comportement, sont importantes à noter. Ces changements seront décrits plus en détail ci-dessous.

Modifications apportées au nom du service Windows

Le numéro de version de Windows Connector versions 5.x.x à 7.3.x a été ajouté à la fin de leurs noms de service Windows respectifs :

À partir de la version 7.4.1 et des versions ultérieures, le nom du service Windows ne sera plus ajouté à la fin :

Modifications apportées au dossier d'installation

Windows Connector versions 5.x.x à 7.3.x contenait un dossier spécifique à la version dans leur dossier d'installation. À partir de la version 7.4.1, ce dossier sera toujours présent, mais avec des informations supplémentaires ajoutées au nom du dossier :

Versions 5.x.x à 7.3.x (avant)

Versions 7.4.1 et ultérieures (après)

Modifications des clés de Registre

Les versions 5.x.x à 7.3.x du Connecteur Windows contiennent des clés de Registre qui incluent leur version respective. À partir de la version 7.4.1, ceux-ci seront supprimés des noms des clés de Registre

Versions 5.x.x à 7.3.x (avant)

Versions 7.4.1 et ultérieures (après)

Important

Veuillez noter que tous les outils tiers ou scripts qui s'appuient sur l'une des propriétés ci-dessus du Connecteur Windows devront être mis à jour une fois que vous aurez effectué la mise à niveau vers la version 7.4.1 ou une version plus récente.

Modification de la manière dont le connecteur Windows s'enregistre auprès du Centre de sécurité Windows.

Windows Connector 5.x.x à 7.3.x ne s'enregistrerait auprès du Centre de sécurité Windows que lorsque le moteur TETRA a été activé et que le premier jeu de définitions a été entièrement téléchargé et appliqué.

À partir de la version 7.4.1, le Connecteur Windows s'enregistrera automatiquement auprès du Centre de sécurité Windows, quel que soit le paramètre du moteur TETRA et/ou l'état de la définition.