Contenu

Limites

Problèmes identifiés

Historique des révisions

Cet avis fournit des informations sur la version bêta de Linux Connector Ubuntu 1.15.0.

IMPORTANT ! Cette version bêta est destinée aux environnements de test et d'évaluation. La prise en charge complète de Ubuntu sera disponible dans la version Linux Connector actuellement prévue pour janvier 2021.

Les instructions sur le déploiement du connecteur Linux sur Ubuntu sont décrites dans l'article AMP for Endpoints Linux Connector on Ubuntu.

Limites

- Ce connecteur bêta ne mettra en quarantaine aucun fichier situé dans la liste suivante de répertoires :

- Binaires de commande Ubuntu Essential : /bin/

- Binaires de commande non essentiels Ubuntu : /usr/bin/

- Binaires Ubuntu Essential System : /sbin/

- Binaires système non essentiels Ubuntu : /usr/sbin/

- Bibliothèques Ubuntu Essential : /lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/),

- Bibliothèques non essentielles Ubuntu : /usr/lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/)

- Fichiers de configuration Ubuntu : /etc/

- Fichiers du chargeur de démarrage Ubuntu : /boot/

- Fichiers d'en-tête Ubuntu Linux : /usr/src/linux-headers-*

- Connecteur Cisco AMP : /opt/cisco/amp/

Note: Cette limitation sera supprimée dans la version officielle du connecteur Ubuntu.

Problèmes identifiés

- Le guide des pannes pour la défaillance 11 (Missing System Dependency) dans la console et l'ampcli n'ont pas été mis à jour pour Ubuntu. Des conseils sur la résolution de ce problème se trouvent dans l'article Linux Kernel-Devel Fault.

Historique des révisions

10 décembre 2020

- Version initiale