Contenu

Introduction

Conditions préalables

Version du connecteur

Système d'exploitation

Version du noyau

Incompatibilité

Conditions

Symptômes

Résolution

Mise à niveau du connecteur

Ressources supplémentaires

Compatibilité Linux OS

Configuration requise pour le redémarrage Linux

Guide de l'utilisateur Linux

Introduction

Les connecteurs Cisco Secure Endpoint Linux versions 1.12.4 et antérieures ne sont pas compatibles avec Red Hat Enterprise Linux, CentOS et Oracle Linux 7.8. Sur cette version du système d'exploitation, le connecteur peut signaler qu'il fonctionne normalement. Toutefois, les événements Rename and Network Access Monitoring ne seront pas détectés par le connecteur. Mise à niveau vers la version 1.12.5 ou ultérieure du connecteur pour une compatibilité totale avec Red Hat Enterprise Linux, CentOS et Oracle Linux Red Hat Compatible Kernel (RHCK) 7.8.

Conditions préalables

Version du connecteur

- Prise en charge officielle dans les versions 1.12.5 et ultérieures du connecteur.

Système d'exploitation

- RHEL/CentOS/OL 7.8 :

- Oracle Linux est pris en charge avec RHCK dans les versions 1.12.5 et ultérieures du connecteur.

Note: Oracle Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) est pris en charge dans les versions 1.18.0 et ultérieures des connecteurs. Référez-vous à l'article Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS Compatibility pour plus d'informations.

Version du noyau

- 3.10.0-1127.el7.x86_64 ou ultérieur.

Incompatibilité

Conditions

- Connecteur versions 1.12.4 et antérieures.

- À partir d'une fenêtre de terminal exécutant la commande uname -rretourne 3.10.0-1127.el7.x86_64 ou une version ultérieure du noyau.

Symptômes

- À partir de Cisco Secure Endpoint Console, les clients peuvent remarquer que le connecteur ne détecte pas le changement de nom de fichier et les événements réseau, et ne les voit donc pas dans la trajectoire de périphérique.

- À partir d'une fenêtre de terminal qui exécute le chat de commandsudo /var/log/messages | grep « kernel : ampnetworkflow : <info> _msg_send_offset : peer disconnected » retourne plusieurs résultats, indiquant une défaillance dans le module noyau ampnetworkflow utilisé par le connecteur.

Résolution

Mise à niveau du connecteur

- La mise à niveau vers les versions de connecteur 1.12.5 ou ultérieures soulagera les problèmes d'incompatibilité sur RHEL/CentOS/OL 7.8.

Ressources supplémentaires

Compatibilité Linux OS

Compatibilité du système d'exploitation du connecteur Linux Cisco Secure Endpoint

Configuration requise pour le redémarrage Linux

Configuration requise pour le redémarrage de la mise à jour du connecteur Linux Cisco Secure Endpoint

Guide de l'utilisateur Linux

Guide de l'utilisateur du connecteur Cisco Secure Endpoint Linux