Contenu

Introduction

Versions de fin de prise en charge

Introduction

Ce document décrit les versions de fin de prise en charge des logiciels Secure Endpoint Connector et Private Cloud.

Versions de fin de prise en charge

Cisco annonce la fin de la prise en charge des connecteurs de point de terminaison sécurisé et des versions logicielles de cloud privé, conformément à la Politique de prise en charge des versions des terminaux sécurisés. Nous encourageons les clients à effectuer une mise à niveau vers la dernière version du connecteur Secure Endpoint et du logiciel de cloud privé, afin de bénéficier des dernières fonctionnalités, mises à jour de sécurité et assistance produit continue.

Cette annonce contient des informations détaillées sur la version du logiciel Secure Endpoint Connector et Secure Endpoint Private Cloud au moment de la publication. Les futures versions prises en charge seront alignées sur les détails de la publication Politique de prise en charge des versions des terminaux sécurisés et ne sera pas mis à jour de façon continue dans cette annonce.

Jalon

Date

Date de publication de l'annonce

4 août 2022

Date d'effet

5 septembre 2022

Retrait du connecteur*

5 septembre 2022

Tableau 1. Calendrier des annonces

Les connecteurs Secure Endpoint sont retirés de la console Secure Endpoint pour être téléchargés et configurés en vue d'une mise à niveau afin de garantir que les clients n'accèdent qu'aux versions de connecteur actuellement prises en charge. Le site Web de téléchargement du cloud privé Secure Endpoint se limitera à afficher uniquement les versions du logiciel actuellement prises en charge.  La console de cloud privé sera également mise à jour pour refléter les versions des connecteurs conformes à la politique de support publiée qui peut se produire après que le logiciel ne soit plus pris en charge.

Type de connecteur

Version actuelle

Date de publication

Connecteur Linux pour terminal sécurisé

v 1.19.0

26 avril 2022

Connecteur Mac pour terminal sécurisé

v 1.18.1

12 avril 2022

Connecteur Windows Secure Endpoint

v 7.5.5

25 mai 2022

Connecteur Android pour terminal sécurisé

v 2.4.0

19 avril 2022

Connecteur iOS pour terminal sécurisé

v 1.6.1

16 juin 2022

Tableau 2. Versions actuelles du connecteur Secure Endpoint

Ce tableau répertorie les versions actuelles de chaque type de connecteur Secure Endpoint disponibles à la publication de cette stratégie de support.

Type de logiciel de cloud privé

Version actuelle

Date de publication

Console de cloud privé Secure Endpoint

v 5.4.20220622

29 juin 2022

Console d'administration du cloud privé Secure Endpoint

v 3.7.0

29 juin 2022

Connecteur Linux pour terminal sécurisé

v 1.19.0

29 juin 2022

Connecteur Mac pour terminal sécurisé

v 1.18.1

29 juin 2022

Connecteur Windows Secure Endpoint

v 7.5.5

29 juin 2022

Connecteur iOS pour terminal sécurisé

v 1.6.1

29 juin 2022

Tableau 3. Versions actuelles du logiciel de cloud privé Secure Endpoint

Ce tableau répertorie les versions actuelles pour chaque type de logiciel de cloud privé Secure Endpoint et les connecteurs de point de terminaison sécurisé sur le cloud privé qui sont disponibles lors de la publication de cette politique de support.

Type de connecteur

Rejets affectés

Dates affectées

Connecteur Linux pour terminal sécurisé

v1.15.2 et versions antérieures

26 avril 2021 et versions antérieures

Connecteur Mac pour terminal sécurisé

v1.15.3 et versions antérieures

12 avril 2021, et plus tôt

Connecteur Windows Secure Endpoint

v7.3.15 et antérieures

25 mai 2021 et avant

Connecteur Android pour terminal sécurisé

v2.1.0.14 et versions antérieures

19 avril 2021, et plus tôt

Connecteur iOS pour terminal sécurisé

v1.5.2 et versions antérieures

16 juin 2021 et versions antérieures

Tableau 4 .  Connecteur Secure Endpoint Versions affecté par la politique de support

Ce tableau répertorie les versions du connecteur Secure Endpoint qui sont affectées par la politique de support publiée et qui ne seront plus officiellement prises en charge, y compris la version finale pour les corrections de bogues et les améliorations du produit.

Type de connecteur

Versions affectées

Dates affectées

Console de cloud privé Secure Endpoint

v5.4.20210602 et versions antérieures

29 juin 2021 et versions antérieures

Console d'administration du cloud privé Secure Endpoint

v3.4.0 et versions antérieures

29 juin 2021 et versions antérieures

Connecteur Linux pour terminal sécurisé

v1.15.4 et versions antérieures

29 juin 2021 et versions antérieures

Connecteur Mac pour terminal sécurisé

v1.15.4 et versions antérieures

29 juin 2021 et versions antérieures

Connecteur Windows Secure Endpoint

v7.3.15 et antérieures

29 juin 2021 et versions antérieures

Tableau 5 .  Versions du logiciel de cloud privé Secure Endpoint affectées par la politique de support

Ce tableau répertorie les versions du logiciel de cloud privé et du connecteur Secure Endpoint disponibles sur le cloud privé qui sont affectées par la politique de support publiée et ne seront plus officiellement prises en charge, y compris la version finale pour les correctifs de bogues et les améliorations du produit.

Historique de révision

Révision

Date de publication

Commentaires

2.0

01-août-2022

Versions mises à jour et dates affectées pour correspondre à la nouvelle politique de détermination de la fin de la prise en charge du logiciel de connecteur d'une politique de prise en charge basée sur la version à une politique de prise en charge basée sur le temps. Document mis à jour pour correspondre à la politique et applicable au logiciel de cloud privé, à l'appliance de cloud privé virtuel et à tous les systèmes d'exploitation de connecteur.

1.0

07-avr-2020

Publication initiale