Contenu

Introduction

Quelles sont les incompatibilités AV connues avec le connecteur Linux Cisco AMP for Endpoints ?

Introduction

Ce document décrit les incompatibilités antivirus sur le connecteur AMP for Endpoints Linux.

Quelles sont les incompatibilités AV connues avec le connecteur Linux Cisco AMP for Endpoints ?

La liste des applications AV connues pour interférer avec le connecteur AMP for Endpoints Linux est la suivante :

- F-Secure Linux Security sur RHEL/CentOS 6.x.

- Sécurité des terminaux Kaspersky.

- McAfee VSE pour Linux.

- McAfee Endpoint Security pour Linux.

- Sophos Server Security 9 sur RHEL/CentOS 6.x.

- Protection Symantec Endpoint.

- Noir de carbone sur RHEL 7.

- Trend Micro DSA (Deep Security Agent).

Remarque : il peut y avoir des applications ou des mises à jour supplémentaires qui peuvent rendre les applications compatibles problématiques. Reportez-vous au guide de l'utilisateur, en particulier au chapitre Linux pour plus de détails (https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf ).