Table des matières

Introduction

Versions prises en charge

Compatibilité Mac Connector OS

Légende

Voir également

Introduction

Ce document décrit les informations de compatibilité du système d'exploitation pour le connecteur Mac Cisco Secure Endpoint.

Versions prises en charge

Certaines versions répertoriées ne sont plus prises en charge et sont incluses à titre de référence historique. Reportez-vous à: Politique de prise en charge du connecteur Secure Endpoint pour plus d'informations sur les versions de connecteur prises en charge.

Compatibilité Mac Connector OS

macOS

Libérer

Version du connecteur Mac Cisco Secure Endpoint

1.11.1

par

1.12.7

1.14.0

par

1.15.3

1,15,4*

par

1.15.6

1.16.0

par

1.16.3

1.18.0

par

1.18.1

1.20.0 **

1.21.0

et

nouveau

10.13

10.14

10.15

11 à 11.2

11.3 et versions ultérieures

12

13

Remarque* : début de la prise en charge native de l'architecture ARM

Remarque** : la mise à niveau vers la version 1.20 ou une version plus récente à partir de versions logicielles antérieures à la version 1.11 n'est pas possible.  Effectuez d'abord la mise à niveau vers une version comprise entre 1.11 et 1.18, puis passez à la version 1.20 ou ultérieure.

Légende

Compatible.

Notez qu'il est toujours recommandé d'utiliser la dernière version disponible du connecteur.

Compatible ; non pris en charge.

Non pris en charge.

Voir également

- Compatibilité du système d'exploitation du connecteur Windows Secure Endpoint

- Connecteur de sécurité Cisco Compatibilité Apple iOS

- Compatibilité du système d'exploitation avec Cisco Secure Endpoint Linux Connector

- Configuration requise pour le redémarrage du connecteur Linux Cisco Secure Endpoint