Contenu

Ce tableau contient les exigences de redémarrage pour les mises à jour du connecteur Windows AMP for Endpoints.

Toutes les versions antérieures à la version 5.1.3 nécessitent un redémarrage lors de la mise à niveau.

Les mises à niveau de n'importe quelle version inférieure à 7.x.x vers n'importe quelle version supérieure à 7.x.x nécessiteront un redémarrage.

Les mises à niveau de n'importe quelle version 7.x.x vers n'importe quelle version 7.x.x supérieure ne doivent pas nécessiter de redémarrage sauf dans des cas inattendus.

La mise à niveau de 7.2.3.11648 vers une version ultérieure nécessite un redémarrage en raison d'un bogue dans cette version. Voir CSCvt56075 pour plus d'informations.

Dans certaines conditions, si un pilote DFC plus ancien est présent, un redémarrage sera nécessaire lors de la mise à niveau vers Connector versions 7.3.1 et ultérieures. Voir CSCvv20713 pour plus d'informations.

Vers la version

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

7.0.5 et postérieures

De la version

5.1.3

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

Légende

Redémarrage non requis

Redémarrer suggéré

Redémarrage requis