Table des matières

Introduction

Prise en charge Windows pour Secure Endpoint Connecteur Windows version 8.x (64 bits uniquement)

Prise en charge de Windows pour Secure Endpoint Windows Connector 7.x (64 bits ou 32 bits)

Voir également

Introduction

Ce document décrit la compatibilité du système d'exploitation pour les versions prises en charge du connecteur Windows Secure Endpoint.

Remarque : le cloud privé prend en charge les versions du connecteur Windows jusqu'à 8.2.3.

Prise en charge Windows pour Secure Endpoint Connector Windows version 8.x (64 bits uniquement)

À partir de la version 8.0.1, Cisco Secure Endpoint Windows Connector prend uniquement en charge l'installation sur les versions 64 bits du système d'exploitation.

L'installation sur les versions 32 bits du système d'exploitation doit utiliser Cisco Secure Endpoint pour Windows 7.x.

Windows basé sur ARM n'est pas pris en charge pour le moment.

Nom Windows

Version

8.2.4

8.2.3

8.2.1

8.1.71

Date de publication

2024-03-18

2024-02-12

2023-09-11

2023-07-04

Windows 11

tout

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903 ou antérieure

IoT^2

Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windows Server^3

2022

2019

2016

1 Depuis la version 8.1.3 du connecteur, l'installation nécessite des correctifs du système d'exploitation avec le code Azure signé, comme requis par Microsoft.  Voir Signature de code Windows Support-for-Azure.

2 Le connecteur de Windows 10 IoT Enterprise ne prend pas en charge HORM, UWF et la note de risque Kenna. Voir Logiciels et configurations incompatibles.

3 Prise en charge des éditions Desktop UI et Core.

Prise en charge de Windows pour Secure Endpoint Windows Connector 7.x (64 bits ou 32 bits)

L'installation sur les versions 32 bits du système d'exploitation doit utiliser les versions 7.x de Cisco Secure Endpoint Windows Connector. Cette version du connecteur prend également en charge les versions 64 bits des systèmes d'exploitation.

Les mises à jour des systèmes d'exploitation existants fournissent uniquement des correctifs critiques et une assistance technique jusqu'à ce que Cisco annonce la fin de la prise en charge officielle du système d'exploitation et de la version du connecteur.

Nom Windows

Version

7.5.17

7.5.15

7.5.13

7.5.111

Date de publication

2023-11-27

2023-09-11

2023-08-15

2023-04-17

Windows 11

tout

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903 ou antérieure

IoT^2

Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windows 8

8.1

Windows 7

SP1, ESU

Windows Server^3

2022

2019

2016

2012 R2

2012

2008 R2, ESU

1 Depuis la version 7.5.7, l'installation nécessite des correctifs de système d'exploitation avec le code Azure signé, comme requis par Microsoft.  Voir Signature de code Windows Support-for-Azure.

2 Le connecteur de Windows 10 IoT Enterprise ne prend pas en charge HORM, UWF et la note de risque Kenna. Voir Logiciels et configurations incompatibles.

3 Prise en charge des éditions Desktop UI et Core.

Voir également

- Compatibilité du système d'exploitation du connecteur Mac pour terminal sécurisé

- Connecteur de sécurité Cisco Compatibilité Apple iOS

- Compatibilité du système d'exploitation avec Cisco Secure Endpoint Linux Connector

- Configuration requise pour le redémarrage du connecteur Linux Cisco Secure Endpoint

- Cisco Orbital : la configuration du système requise

Légende

OS et version pris en charge

Compatible ; version du système d'exploitation après libération du connecteur

Compatible ; le connecteur est fonctionnel mais le système d'exploitation ou le connecteur n'est pas pris en charge

Non pris en charge

Pour plus d'informations sur la prise en charge logicielle du connecteur Secure Endpoint, consultez Stratégie de prise en charge du connecteur Secure Endpoint.