Table des matières

Introduction

Prise en charge Windows pour Secure Endpoint Connecteur Windows version 8.x (64 bits uniquement)

Prise en charge de Windows pour Secure Endpoint Windows Connector 7.x (64 bits ou 32 bits)

Introduction

Ce document décrit la compatibilité du système d'exploitation pour les versions prises en charge du connecteur Windows Secure Endpoint.

Remarque : le cloud privé prend en charge les versions du connecteur Windows jusqu'à 8.4.1.

Prise en charge Windows pour Secure Endpoint Connector Windows version 8.x (64 bits uniquement)

Ces informations sont désormais disponibles dans l'aide en ligne de Secure Endpoint à l'adresse https://console.amp.cisco.com/help/en/Content/Secure_Endpoint_User_Guide/Windows_System_Requireme.html

Prise en charge de Windows pour Secure Endpoint Windows Connector 7.x (64 bits ou 32 bits)

Ces informations sont désormais disponibles dans l'aide en ligne de Secure Endpoint à l'adresse https://console.amp.cisco.com/help/en/Content/Secure_Endpoint_User_Guide/Windows_System_Requireme.html