Contenu

Introduction

Procédure d'intégration d'AMP for Endpoints avec FMC

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la procédure à suivre pour intégrer Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints avec Firepower Management Center (FMC) pour le flux de données d'événements.

Procédure d'intégration d'AMP for Endpoints avec FMC

Remarque : il s'agit d'un flux de données unidirectionnel (AMP for Endpoints alimente le FMC avec les événements qu'il rencontre).  La configuration ne sera pas intégrée.

1. À partir du FMC, cliquez sur « AMP » :

2. Cliquez sur « Gestion AMP »

3. « Ajouter une connexion cloud AMP »

4. Sélectionnez le cloud AMP que vous utilisez pour AMP for Endpoints :

5. Cliquez sur « S'inscrire » :

6. Cliquez sur « Oui » pour autoriser la redirection vers la console AMP for Endpoint :

7. Connectez-vous à AMP for Endpoints :

8. Cliquez sur Autoriser pour autoriser la connexion AMP à FMC :

9. La page est redirigée vers le FMC. Vérifiez le type de solution Cisco AMP, il affiche « AMP for Endpoints and AMP for Networks » et l'état doit être une coche bleue :

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems

- Cisco AMP for Endpoints - TechNotes

- Cisco AMP for Endpoints - Guide de l'utilisateur