Contenu

Introduction

Exclusions des connecteurs Linux de point de terminaison sécurisé dans F-Secure 11.10.68 sur CentOS 7.4.1708

Introduction

Certains produits antivirus doivent être configurés pour être compatibles avec le connecteur Secure Endpoint Linux.

Exclusions des connecteurs Linux de point de terminaison sécurisé dans F-Secure 11.10.68 sur CentOS 7.4.1708

1. Configurez la ligne de commande F-Secure pour le mode autonome.

2. Configurez F-Secure pour exclure /opt/cisco/amp et tous les sous-répertoires de l'analyse.

3. Configurez F-Secure pour ajouter des opérations d'accès aux fichiers par les programmes suivants à une liste d'autorisation :

- /opt/cisco/amp/bin/ampdaemon

- /opt/cisco/amp/bin/ampupdater

- /opt/cisco/amp/bin/ampcli

- /opt/cisco/amp/bin/ampsigncheck

- /opt/cisco/amp/bin/ampsupport

4. Configurez Secure Endpoint pour exclure les répertoires et sous-répertoires suivants :

- /etc/opt/f-secure

- /opt/f-secure

- /var/opt/f-secure