Contenu

Annonce de fin de prise en charge pour Windows XP, Windows Vista et Windows 2003 pour Cisco AMP for Endpoints Connector Windows

Options de migration des produits

pour plus d'informations

Annonce de fin de prise en charge pour Windows XP, Windows Vista et Windows 2003 pour Cisco AMP for Endpoints Connector Windows

Cisco annonce les dates de fin de prise en charge des systèmes d'exploitation Microsoft Windows XP, Windows Vista et Windows 2003 pour le connecteur Windows Cisco AMP for Endpoints. La dernière version de Cisco AMP for Endpoints Windows Connector prenant en charge ces systèmes d'exploitation sera la filiale v5.x.

Le tableau 1 décrit les étapes, définitions et dates de fin de prise en charge des systèmes d'exploitation concernés.  Pour les clients disposant de contrats de service et d'assistance actifs et payants, l'assistance sera disponible selon les termes et conditions du contrat de service du client pour les systèmes d'exploitation pris en charge.

Le tableau 2 répertorie les systèmes d'exploitation qui seront pris en charge par AMP for Endpoints Windows Connector v6.0.  Les clients disposant de contrats de service actifs continueront à bénéficier de l'assistance du centre d'assistance technique Cisco (TAC) et recevront des mises à jour logicielles pour les correctifs de sécurité critiques sur les systèmes d'exploitation concernés pendant une période d'un an à compter de la date de cette annonce.

Tableau 1 . Étapes et dates de fin de prise en charge pour le connecteur Windows AMP for Endpoints

Jalon

Définition

Date

Date de fin d'assistance

Date à laquelle le document annonçant la fin du soutien est distribué au grand public.

1er août 2017

Version d'AMP for Endpoints Windows Connector v6.0

Date à laquelle le connecteur Windows v6.0 d'AMP for Endpoints est disponible pour le grand public.

T4 2017

Date de fin d'assistance à la maintenance logicielle :

Cisco AMP for Endpoints Windows Connector v5.x sous Windows XP, Windows Vista et Windows 2003

La dernière date à laquelle Cisco Engineering publiera des bogues corrigera les correctifs de sécurité pour cette version du logiciel. Après cette date, Cisco Engineering ne développera, réparera, maintiendra ou testera plus le logiciel produit sur ces systèmes d'exploitation.

Une année civile à partir de la date de cette annonce

1er août 2018

Dernière date de soutien:

Cisco AMP for Endpoints Windows Connector v5.x sous Windows XP, Windows Vista et Windows 2003

Dernière date de réception de l'assistance via le centre d'assistance technique Cisco (TAC) pour le logiciel exécuté sur ces systèmes d'exploitation. Après cette date, tous les services d'assistance du produit sont indisponibles et le produit devient obsolète.

Une année civile à partir de la date de cette annonce

1er août 2018

Tableau 2 . Systèmes d'exploitation pris en charge par AMP for Endpoints Windows Connector version 6.0 et ultérieure

Cisco AMP for Endpoints Windows Connector v6.0 prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

Système d'exploitation

Version

Fenêtres

Microsoft Windows 7 (ESU requis)

Microsoft Windows 8 et 8.1

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows Server 2008 R2 (ESU requis)

Microsoft Windows Server 2012

Options de migration des produits

Les clients sont encouragés à mettre à niveau leurs systèmes d'exploitation vers ceux pris en charge par Microsoft et à installer Cisco AMP for Endpoints Windows Connector v6.0 et versions ultérieures.  La liste des systèmes d'exploitation pris en charge se trouve dans la fiche technique Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints.

pour plus d'informations

Pour plus d'informations sur Cisco AMP for Endpoints, visitez le site http://www.cisco.com/go/amp ou contactez votre représentant local.