Contenu

Introduction

Comment ouvrez-vous le lanceur ASDM-IDM quand les demandes « Cisco ASDM-IDM » d'OS X de Macintosh est endommagées et ne peut pas être ouvertes ?

Introduction

Ce document décrit la réponse à une question spécifique au sujet de la façon gérer l'appliance de sécurité adaptable Cisco (ASA) avec la version 7.1.3 et antérieures d'Adaptive Security Device Manager (ASDM) sur l'OS X de Macintosh.

Comment ouvrez-vous le lanceur ASDM-IDM quand les demandes « Cisco ASDM-IDM » d'OS X de Macintosh est endommagées et ne peut pas être ouvertes ?

Quand vous ouvrez le lanceur adaptatif de gestionnaire de périphériques Gestionnaire-IPS de périphérique de sécurité (lanceur ASDM-IDM) cette erreur apparaît :

Apears de cette erreur également dans la console. La console peut être trouvée dans /Applications/Utilities/Console.

Comment cette question peut-elle être résolue ?

Ceci est provoqué par par une signature manquante dans l'application de lanceur ASDM-IDM. Afin d'éviter cette question, naviguez vers Settings>Security et Privacy>General. Sous « permettez les applications téléchargées de », cliquent sur n'importe où la case d'option.

Il est également possible d'ouvrir le module de Cisco ASDM-IDM et de lancer le dm-launcher.jar directement de /Cisco ASDM-IDM/Contents/Resources/Java/dm-launcher.jar. L'ID de bogue Cisco CSCuh84199 a été ouvert pour résoudre ce problème.