Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Problème

Symptômes

Conditions

Dépannage

Solution

Confirmation

Solution De Contournement

Versions résolues

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit les étapes requises afin de dépanner et de confirmer qu'un commutateur de la gamme Cisco Nexus 7000 est affecté par le défaut logiciel connu ID de bogue Cisco CSCud02139.

Conditions préalables

Exigences

There are no specific requirements for this document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Nexus 7000 Series Switches

- Système d'exploitation Cisco Nexus (NX-OS) versions 5.2(5) à 5.2(7) incluses

- Cisco NX-OS versions 6.0(1) à 6.1(3) incluses

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

Symptômes

Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à distance à un commutateur de la gamme Nexus 7000 Virtual Device Context (VDC) avec authentification TACACS.

En outre, ces messages sont affichés dans les journaux :

n7k-vdc-1# show log last 200 | grep TACACS

2013 May 13 17:17:31 n7k-vdc-1  TACACS-3-TACACS_ERROR_MESSAGE  All servers

failed to respond

2013 May 13 17:17:46 n7k-vdc-1  TACACS-3-TACACS_ERROR_MESSAGE  All servers

failed to respond

2013 May 13 17:18:06 n7k-vdc-1  TACACS-3-TACACS_ERROR_MESSAGE  All servers

failed to respond

2013 May 13 17:18:12 n7k-vdc-1  TACACS-3-TACACS_ERROR_MESSAGE  All servers

failed to respond

2013 May 13 17:18:16 n7k-vdc-1  TACACS-3-TACACS_ERROR_MESSAGE  All servers

failed to respond

2013 May 13 17:20:26 n7k-vdc-1  TACACS-3-TACACS_ERROR_MESSAGE  All servers

failed to respond

2013 May 13 17:20:39 n7k-vdc-1  TACACS-3-TACACS_ERROR_MESSAGE  All servers

failed to respond

2013 May 13 17:21:50 n7k-vdc-1  TACACS-3-TACACS_ERROR_MESSAGE  All servers

failed to respond

2013 May 13 17:22:09 n7k-vdc-1  TACACS-3-TACACS_ERROR_MESSAGE  All servers

failed to respond

n7k-vdc-1#

Conditions

Ce problème se produit sur les commutateurs de la gamme Nexus 7000 qui exécutent les versions de Cisco NX-OS comprises entre 5.2(5) et 5.2(7), ainsi qu'entre 6.0.1 et 6.1(3).

Le VDC doit utiliser l'authentification TACACS, comme dans l'exemple suivant :

n7k-vdc-1# show run tacacs+

!Command: show running-config tacacs+

!Time: Mon May 13 17:20:57 2013

version 6.1(2)

feature tacacs+

ip tacacs source-interface mgmt0

tacacs-server timeout 30

tacacs-server host 192.0.2.9 key 7 "keypassword"

aaa group server tacacs+ default

server 192.0.2.9

use-vrf management

n7k-vdc-1# show run aaa

!Command: show running-config aaa

!Time: Mon May 13 17:21:30 2013

version 6.1(2)

aaa authentication login default group default

aaa authorization config-commands default group default

aaa authorization commands default group default

aaa accounting default group default

no aaa user default-role

aaa authentication login error-enable

tacacs-server directed-request

Dépannage

1. Confirmer l'état du serveur TACACS

- Vérifiez que le commutateur de la gamme Nexus 7000 peut envoyer une requête ping au serveur TACACS via le VRF (Virtual Routing and Forwarding) approprié.

- Vérifiez que le serveur TACACS authentifie toujours correctement les utilisateurs sur d'autres périphériques.

2. Vérifiez les journaux d'erreurs du processus AAA (Authentication, Authorization, and Accounting)

Utilisez cette commande afin de vérifier les journaux d'erreurs de processus AAA :

n7k-vdc-1# show system internal aaa event-history errors

1) Event:E_DEBUG, length:54, at 786852 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[102] All Configured methods failed for default:default

2) Event:E_DEBUG, length:53, at 786796 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[102] protocol TACACS failed with server group default

3) Event:E_DEBUG, length:54, at 379206 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[102] All Configured methods failed for default:default

4) Event:E_DEBUG, length:53, at 379172 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[102] protocol TACACS failed with server group default

5) Event:E_DEBUG, length:54, at 89083 usecs after Mon May 13 17:21:51 2013

[102] All Configured methods failed for default:default

6) Event:E_DEBUG, length:53, at 89051 usecs after Mon May 13 17:21:51 2013

[102] protocol TACACS failed with server group default

3. Vérifier les journaux des erreurs de processus TACACS+

Utilisez cette commande afin de vérifier les journaux d'erreurs de processus TACACS+ :

n7k-vdc-1# show system internal tacacs+ event-history errors

1) Event:E_DEBUG, length:88, at 786728 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] switch_tac_server:  Unreachable servers case .setting error code  for

aaa session 0

2) Event:E_DEBUG, length:77, at 786726 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] switch_tac_server:  no more server in the server group for

aaa session 0

3) Event:E_DEBUG, length:103, at 786680 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] connect_tac_server: non blocking connect failed, switching server for

aaa session id(0) rtvalue(3)

4) Event:E_DEBUG, length:97, at 786677 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] non_blocking_connect(171): getaddrinfo(DNS cache fail) with retcode:-1

for server:192.0.2.9

5) Event:E_DEBUG, length:62, at 786337 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] tplus_encrypt(655):key is configured for this aaa session.

6) Event:E_DEBUG, length:95, at 786287 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] tplus_make_acct_request(1343):Not calling the name-resolution routine

as rem_addr is empty

7) Event:E_DEBUG, length:63, at 786285 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] tplus_make_acct_request(1308):Accounting userdata&colon;console0

8) Event:E_DEBUG, length:63, at 786266 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] init_tplus_req_state_machine:Global source-interface mgmt0

9) Event:E_DEBUG, length:48, at 785842 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] is_intf_up_with_valid_ip(1129):Port is up.

10) Event:E_DEBUG, length:57, at 785812 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] is_intf_up_with_valid_ip(1126):Proper IOD is found.

11) Event:E_DEBUG, length:52, at 785799 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] Exiting function: get_if_index_from_global_conf

12) Event:E_DEBUG, length:66, at 785797 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] Function get_if_index_from_global_conf: found interface mgmt0

13) Event:E_DEBUG, length:53, at 785783 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] Entering function: get_if_index_from_global_conf

14) Event:E_DEBUG, length:68, at 785781 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] init_tplus_req_state_machine:Falling to globally configured one

15) Event:E_DEBUG, length:79, at 785779 usecs after Mon May 13 17:22:09 2013

[100] init_tplus_req_state_machine:No source-interface configured for this group

4. Demandes d'authentification Debug TACACS+

- Activez le débogage pour les demandes d'authentification TACACS+.

- Le débogage AAA génère ces journaux :

n7k-vdc-1# debug tacacs+ aaa-request

n7k-vdc-1# show logging logfile last 5

2013 May 13 18:20:26.077572 tacacs: tplus_encrypt(655):key is configured

for this aaa session.

2013 May 13 18:20:26.077918 tacacs: non_blocking_connect(171): getaddrinfo

DNS cache fail) with retcode:-1 for server:192.0.2.9

2013 May 13 18:20:26.077938 tacacs: connect_tac_server: non blocking connect

failed, switching server for aaa session id(0) rtvalue(3)

2013 May 13 18:20:26.077978 tacacs: switch_tac_server:  no more server in the

server group for aaa session 0

2013 May 13 18:20:26.077993 tacacs: switch_tac_server:  Unreachable servers

case .setting error code  for aaa session 0

5. Effectuer une capture de paquets sur le serveur TACACS

Une capture de paquets sur le serveur TACACS indique qu'aucun paquet n'arrive du VDC.

6. Effectuer une capture d'analyseur Ethernet sur le commutateur Nexus 7000

Une capture Ethanalyzer montre qu'aucun paquet ne sort vers le serveur TACACS.

7. Vérification des processus en cours sur le VDC

La commande show proc cpu sort affiche 33 instances (32 défuntes) du processus TACACSD en cours d'exécution.

n7k-vdc-1# show proc cpu sort | include tacacs

1538           16        16   1014    0.0%  tacacsd

1855           16        10   1625    0.0%  tacacsd

2163           16        10   1678    0.0%  tacacsd

2339           15        23    676    0.0%  tacacsd

3820           15        10   1595    0.0%  tacacsd

3934           16        13   1272    0.0%  tacacsd

4416           25         8   3211    0.0%  tacacsd

4470           16        23    734    0.0%  tacacsd

5577           26        12   2191    0.0%  tacacsd

6592       969767  14589069     66    0.0%  tacacs

6934           16        13   1297    0.0%  tacacsd

8878           16        13   1252    0.0%  tacacsd

8979           16        12   1345    0.0%  tacacsd

10153           26        11   2453    0.0%  tacacsd

10202           15         8   1888    0.0%  tacacsd

10331           26        11   2368    0.0%  tacacsd

10482           16        14   1190    0.0%  tacacsd

14148           15        11   1433    0.0%  tacacsd

14385           14        10   1496    0.0%  tacacsd

14402           15         9   1775    0.0%  tacacsd

20678           16         9   1785    0.0%  tacacsd

20836           16        13   1246    0.0%  tacacsd

21257           15        13   1212    0.0%  tacacsd

21617           15         9   1749    0.0%  tacacsd

22159           15        12   1328    0.0%  tacacsd

23776           15        12   1320    0.0%  tacacsd

24017           25         9   2788    0.0%  tacacsd

29496           15         8   1990    0.0%  tacacsd

29972           15        11   1368    0.0%  tacacsd

30111           25         9   2847    0.0%  tacacsd

30204           15         9   1721    0.0%  tacacsd

30409           16        13   1254    0.0%  tacacsd

32410           15         8   1876    0.0%  tacacsd

Solution

Le VDC rencontre le défaut logiciel connu ID bogue Cisco CSCud02139.

Le processus TACACSD génère des processus enfants qui sont bloqués. Ce nombre atteint un maximum de 32 processus et il est impossible de générer un nouveau processus pour réussir l'authentification.

Confirmation

1. Vérifiez qu'il existe 33 instances de TACACSD. Vous pouvez utiliser la commande show proc cpu sort | grep -c 'tacacsd' afin de compter les instances.

2. Effectuez une capture ethanalyzer et vérifiez que la demande ne quitte pas le commutateur Nexus 7000.

3. Faites correspondre les messages de journal précédents.

Solution De Contournement

Il y a trois possibilités. Supprimez toute la configuration TACACS, puis supprimez et lisez la fonctionnalité et la configuration. Une autre option consiste à effectuer un basculement de superviseur. Vous pouvez également recharger le VDC.

Versions résolues

- NX-OS versions 5.2(9) et ultérieures dans la catégorie 5.2

- NX-OS versions 6.1(3) et ultérieures dans la catégorie 6.1

Informations connexes

- Boîte à outils de bogue Cisco - ID de bogue Cisco CSCud02139

- Présentation technique des contextes de périphériques virtuels

- Ethanalyzer : utilitaire de capture de paquets intégré au logiciel Cisco NX-OS

- Technical Support & Documentation - Cisco Systems