Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Composants utilisés

Vérification préalable à effectuer avant la mise à niveau vEdge

Mise à niveau des routeurs vEdge via l'interface graphique utilisateur (GUI) vManage

Mise à niveau des routeurs vEdge via la CLI

Validation post-mise à niveau

Dépannage

Horloge incorrecte

Dépannage supplémentaire

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit le processus de mise à niveau des routeurs vEdge SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network).

Conditions préalables

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) Cisco

- Cisco Software Central - téléchargez le logiciel Controllers fromsoftware.cisco.com

- Matrice de compatibilité Cisco SD-WAN

Composants utilisés

Cisco vManage

Routeurs Cisco vEdge

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Vérification préalable à effectuer avant la mise à niveau vEdge

Mise en garde : Si ces vérifications préalables sont ignorées, la mise à niveau vEdge peut échouer en raison d'un espace disque insuffisant.

1. Vérifiez que l'horloge du périphérique est correcte.

2. Vérifiez que la version actuelle est la seule répertoriée sous la commande show software.

vedge# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4 true true false auto 2023-10-05T16:48:45-00:00

20.9.1 false false true user 2023-05-02T19:16:09-00:00

20.6.4 false false false user 2023-05-10T10:57:31-00:00

3. Vérifiez que la version actuelle est définie comme version par défaut sous la commande show software version.

vedge# request software set-default 20.9.4

status mkdefault 20.9.4: successful

vedge#

4. Si d’autres versions sont répertoriées, supprimez toutes les versions qui ne sont pas actives à l’aide de la commande request software remove <version>. Cela augmente l'espace disponible pour procéder à la mise à niveau.

vedge# request software remove 20.9.4

status remove 20.9.4: successful

vedge-1# show software

VERSION   ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4   true   true    false    auto      2023-10-05T16:48:45-00:00

vedge-1#

5. UtilisezShell et la commande df -h afin de confirmer qu'il y a suffisamment d'espace disque libre pour effectuer la mise à niveau.

vedge# vshel

vedge:~$ df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on

none            1.4G  8.0K  1.4G   1% /dev

/dev/sda1      1013M  518M  445M  54% /boot

/dev/loop0       78M   78M     0 100% /rootfs.ro

/dev/sda2       6.0G  178M  5.5G   4% /rootfs.rw

aufs            6.0G  178M  5.5G   4% /

tmpfs           1.4G  300K  1.4G   1% /run

shm             1.4G   48K  1.4G   1% /dev/shm

tmp             600M   84K  600M   1% /tmp

tmplog          120M   37M   84M  31% /var/volatile/log/tmplog

svtmp           1.0M  312K  712K  31% /etc/sv

6. Si /tmp est plein, ouvrez une demande de service TAC pour obtenir de l'aide afin de libérer de l'espace dans le répertoire /tmp/tmp avant la mise à niveau.

Mise à niveau des routeurs vEdge via l'interface graphique utilisateur (GUI) vManage

1. Téléchargez le nouveau logiciel vEdge sur le vManage via Maintenance > Référentiel de logiciels

2. Accédez à la page vManage Maintenance > Software Upgrade et sélectionnez le ou les périphériques que vous souhaitez mettre à niveau.

3. Cliquez sur Upgrade, sélectionnez la version dans le menu déroulant, puis cliquez sur Upgrade.

4. Revenez à la même page. Sélectionnez le serveur vEdge, puis cliquez sur Activer.

Remarque : Vous pouvez combiner les étapes 3 et 4 si vous activez la case à cocher en regard de Active et Reboot.

5. Revenez à la page vManage Maintenance > Software Upgrade et sélectionnez le ou les périphériques

6. Cliquez sur Set Default Version, sélectionnez la version dans le menu déroulant, puis cliquez sur Set Default.

Mise à niveau des routeurs vEdge via la CLI

1. Transférez le logiciel au routeur via scp, ftp ou, le cas échéant, via USB.

2. Installez le logiciel via la commande request software install <filepath>.

vedge2_20_6_3# request software install /home/admin/viptela-20.6.5-x86_64.tar.gz

3. Confirmez que le logiciel a été installé à l'aide de la commande show software.

vedge# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   true     true      user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    true    false    false     user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    false   false    false     -          -

4.  Activez le logiciel via la commande request software activate <version>

vedge# request software activate 20.6.5

5. Dans les 15 minutes qui suivent la mise à niveau, vous devez confirmer la mise à niveau du logiciel via la commande request software upgrade-confirm.

vedge# request software upgrade-confirm

Avertissement : si vous ne confirmez pas la mise à niveau avant l'expiration du minuteur de confirmation de mise à niveau, le périphérique revient à sa version logicielle précédente. Le minuteur de confirmation de mise à niveau a une durée par défaut de 15 minutes.

6. Définissez la version nouvellement installée comme version par défaut à l’aide de la commande request software set-default <version>.

vedge# request software set-default 20.6.5

This will change the default software version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vedge2_20_6_3# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   false    false     user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    false   false    true      user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    true    true     false     user       2023-10-06T00:09:40-00:00

Validation post-mise à niveau

- Vérifier les connexions de contrôle et les sessions BFD

- Vérification des routes OMP et des routes VPN de service : test de la requête ping de bout en bout sur chaque segment VPN de service entre vEdge et concentrateur/autres noeuds

Dépannage

Horloge incorrecte

Si vous avez reçu cette erreur ci-dessous, vérifiez que l'horloge du périphérique est réglée sur l'heure correcte.

The local time of vEdge router was incorrect and hence were getting following error message:

tar: md5sum: time stamp 2018-12-20 06:12:07 is 7096084.404035963 s in the future

tar: rootfs.img: time stamp 2018-12-20 06:11:44 is 7096048.610879825 s in the future

Bad signing cert

Signature verification failed.

Dépannage supplémentaire

Vous pouvez rechercher les erreurs liées à la mise à niveau dans le répertoire /var/log/tmplog.

Informations connexes

Mise à niveau des contrôleurs SD-WAN à l'aide de l'interface utilisateur graphique ou CLI vManage

Vidéo - Mise à niveau des périphériques Cisco SD-WAN Edge via CLI

Vidéo - Mise à niveau des périphériques Cisco SD-WAN Edge à partir de l'interface graphique utilisateur vManage

Mise à niveau du routeur de périphérie Cisco SD-WAN avec l'utilisation de CLI ou de vManage

Assistance et documentation techniques - Cisco Systems