Table des matières

Introduction

Informations générales

Procédure de mise à niveau du cluster SD-WAN Manager : Version 20.9.x à 20.12.x

Conditions préalables

Contrôles de validation avant la mise à niveau

Procédure De Mise À Niveau

Contrôles de validation post-mise à niveau

Procédure de mise à niveau du cluster SD-WAN Manager : Version 20.9.5.2/20.9.7 à 20.15.x

Conditions préalables

Contrôles de validation avant la mise à niveau

Procédure De Mise À Niveau

Contrôles de validation post-mise à niveau

Procédure de mise à niveau du cluster SD-WAN Manager : Version 20.12.x à 20.15.x

Conditions préalables

Contrôles de validation avant la mise à niveau

Procédure De Mise À Niveau

Contrôles de validation post-mise à niveau

Procédure de mise à niveau du cluster SD-WAN Manager : Version 20.15.x à 20.18.x

Conditions préalables

Contrôles de validation avant la mise à niveau

Procédure De Mise À Niveau

Contrôles de validation post-mise à niveau

Introduction

Ce document décrit une référence claire et pratique pour la mise à niveau des clusters Cisco SD-WAN vManage sur différentes versions logicielles.

Informations générales

Ce document couvre tous les principaux scénarios de mise à niveau, y compris les chemins directs et en plusieurs étapes, afin d'aider les ingénieurs à planifier et exécuter les mises à niveau en toute sécurité. Le document décrit également les séquences recommandées, les contrôles préalables clés, les considérations relatives aux clusters et les validations post-mise à niveau afin d'assurer une interruption minimale et une stabilité cohérente du système.

Procédure de mise à niveau du cluster SD-WAN Manager : Version 20.9.x à 20.12.x

Conditions préalables

Remarque : La version de base doit être 20.9.5.2 ou une version ultérieure dans la catégorie 20.9.x pour effectuer une mise à niveau vers la version 20.12.x ou une version ultérieure. Si la version actuelle est antérieure à 20.9.5.2, effectuez une mise à niveau vers 20.9.5.2 ou vers une version ultérieure de 20.9.x.

1. Instantanés du contrôleur

Créez des instantanés complets de tous les contrôleurs SD-WAN avant de commencer le processus de mise à niveau.

2. Sauvegarde de la base de données de configuration

Exécutez une sauvegarde de la base de données de configuration et stockez-la dans un emplacement externe au serveur du gestionnaire sd-wan à l'aide de la commande request nms configuration-db backup path <path_and_filename>.

3. Vérification du fonctionnement de l'AURA sur les noeuds du gestionnaire sd-wan

Effectuez le contrôle d'intégrité AURA sur tous les noeuds du gestionnaire sd-wan comme décrit dans https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/220514-execute-the-aura-script-on-vmanage.html.

4. Distribution d'images aux serveurs du gestionnaire sd-wan

Copiez manuellement l'image de mise à niveau 20.12.5 « vmanage-20.12.5-x86_64.tar.gz » dans le répertoire /home/admin de chaque serveur Cisco sd-wan manager du cluster.

5. Vérification des images

Vérifiez que l'image de mise à niveau a été correctement copiée vers l'emplacement /home/admin sur tous les serveurs du gestionnaire sd-wan.

6. Vérification du personnel du cluster à six noeuds

Pour les mises à niveau de cluster de gestionnaire sd-wan à six noeuds, vérifiez que la distribution des rôles du gestionnaire sd-wan se compose de trois noeuds COMPUTE_DATA et de trois noeuds DATA. Ces informations peuvent être confirmées sur la page de gestion des clusters du gestionnaire sd-wan.

7. Gestion de l'inventaire logiciel

- Exécutez la commande show software sur chaque noeud du gestionnaire sd-wan afin de vérifier les versions du logiciel installé.

- Assurez-vous que deux images logicielles au maximum sont installées sur chaque noeud du gestionnaire sd-wan.

- Si des images supplémentaires sont présentes, supprimez les images installées obsolètes à l'aide de la commande request software remove <version>.

Exemple de rapport :

vmanage3-2093# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.5 false false - - 2025-11-24T05:09:38-00:00

20.9.7 true true - - 2025-11-24T05:09:30-00:00

Contrôles de validation avant la mise à niveau

8. Vérification de la stabilité de la connexion de contrôle

- Vérifiez la stabilité des connexions de contrôle entre tous les contrôleurs SD-WAN.

- Capturez une capture d'écran du tableau de bord du gestionnaire sd-wan à des fins de documentation.

9. Vérification au niveau du site

Choisissez des sites représentatifs et capturez les journaux et les résultats suivants :

a. Vérification de connexion de contrôle

show sd-wan control connections

b. Vérification de session BFD

show sd-wan bfd sessions

c. Vérification de la table de routage

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <id_vpn>

d. Test du service d'application

Le client doit effectuer des tests de service d'application à partir d'au moins cinq filiales.

10. Vérification du contrôleur vSmart

a. Connexions de contrôle

Exécutez show control connections afin de vérifier que chaque vSmart maintient des connexions de contrôle avec tous les contrôleurs.

b. État des homologues OMP

Exécutez show omp peers afin de vérifier le nombre d'homologues sur chaque contrôleur vSmart.

c. Résumé OMP

Exécutez show omp summary afin de vérifier l'état OMP global.

Procédure De Mise À Niveau

Ces étapes de haut niveau décrivent le processus de mise à niveau :

1. Installation du logiciel

Installez l'image de mise à niveau sur chaque serveur Cisco sd-wan manager à l'aide de la commande request software install <path>. N'activez pas l'image à ce stade.

2. Activation logicielle

Activez l'image de mise à niveau sur chaque serveur Cisco sd-wan manager à l'aide de la commande request software activate <version>. Notez que tous les noeuds du gestionnaire sd-wan redémarrent simultanément.

3. Confirmation de mise à niveau

Confirmez la mise à niveau dans les 15 minutes suivant l'activation à l'aide de la commande request software upgrade-confirm.

Remarque : Après la mise à niveau, une mise à niveau manuelle de la base de données de configuration est requise. Attendez 20 à 25 minutes après le redémarrage pour que les services s'initialisent. Au cours de cette période, vous remarquerez que le serveur d'applications et les services de base de données de configuration ne démarrent pas automatiquement, car ils nécessitent une procédure de mise à niveau manuelle.

4. Vérification du statut du service

- Exécutez « request nms all status » sur tous les noeuds afin de vérifier l'état des services.

- Vérifiez que tous les services sauf App-server et la base de données de configuration sont opérationnels.

Observation attendue : Le serveur d'applications sera dans un état inactif et la base de données de configuration redémarrera continuellement.

5. Mise à niveau de la base de données

- Effectuez la mise à niveau de la base de données de configuration uniquement sur un noeud qui exécute le service de base de données de configuration.

- Une fois l'opération terminée, le serveur d'applications et les services Config-DB redémarrent sur tous les noeuds.

Exécutez cette commande sur un noeud de base de données de configuration :

vmanage-2# request nms configuration-db upgrade

== Upgrading configuration-db to 4.4.15 version..

== The configuration-db upgrade logs are available at /var/log/nms/neo4j-upgrade.log file

== Previous software version on this vmanage: 20.9.7

== Copying dump files remotely

== Loading configuration-db on remote nodes

== Starting configuration-db in all nodes

== Checking for remote nodes

== Starting application server.

== Configuration-db upgrade completed!

== Waiting for instances to synchronize...

== Successfully upgraded configuration-db to 4.4.15 version.

6. Vérification du statut final du service

- Patientez environ 5 minutes après la fin de la mise à niveau de la base de données de configuration.

- Exécutez « request nms all status » sur tous les noeuds afin de vérifier que tous les services sont opérationnels.

Contrôles de validation post-mise à niveau

1. Vérification de la version du logiciel

Vérifiez que tous les contrôleurs exécutent la bonne version du logiciel.

2. Vérification de l'état du service sd-wan manager

Vérifiez que tous les services sur les serveurs du gestionnaire sd-wan sont opérationnels.

3. Vérification de la connexion entre contrôleurs

Vérifiez les connexions de contrôle entre tous les contrôleurs.

4. Vérification de l'activation des stratégies

Vérifiez que les stratégies sont correctement activées sur les serveurs du gestionnaire sd-wan.

5. Vérification de la distribution de connexion de contrôle

- Vérifiez que les connexions de contrôle sont correctement distribuées sur tous les noeuds du gestionnaire sd-wan.

- Accédez à Monitor > Network et vérifiez la colonne control connection.

6. Validation post-mise à niveau au niveau du site

Effectuer les tests de validation suivants sur tous les sites où des vérifications préalables à la mise à niveau ont été effectuées :

a. Contrôle de la connexion et vérification de la session BFD

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

b. Vérification du routage

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <id_vpn>

c. Accessibilité des services de data center

Vérifier l'accessibilité à tous les services du data center.

d. Vérification de la synchronisation des modèles

Vérifiez que les modèles de périphériques sont correctement connectés et synchronisés après la mise à niveau.

e. Vérification de la stratégie à partir de vSmart

Exécutez « show sd-wan policy from-vsmart » afin de vérifier la distribution des stratégies.

f. Test d'acceptation utilisateur

Tester l'acceptation des utilisateurs sur tous les sites validés pour garantir le bon fonctionnement des applications.

Procédure de mise à niveau du cluster SD-WAN Manager : Version 20.9.5.2/20.9.7 à 20.15.x

Conditions préalables

1. Instantanés du contrôleur

Créez des instantanés complets de tous les contrôleurs SD-WAN avant de commencer le processus de mise à niveau.

2. Sauvegarde de la base de données de configuration

Exécutez une sauvegarde de la base de données de configuration et stockez-la dans un emplacement externe au serveur du gestionnaire sd-wan à l'aide de la commande request nms configuration-db backup path <path_and_filename>.

3. Vérification du fonctionnement de l'AURA sur les noeuds du gestionnaire sd-wan

Effectuez le contrôle d'intégrité AURA sur tous les noeuds du gestionnaire sd-wan comme décrit dans https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/220514-execute-the-aura-script-on-vmanage.html.

4. Distribution d'images aux serveurs du gestionnaire sd-wan

Copiez manuellement l'image de mise à niveau 20.15.2 « vmanage-20.15.2-x86_64.tar.gz » dans le répertoire /home/admin de chaque serveur Cisco sd-wan manager du cluster.

5. Vérification des images

Vérifiez que l'image de mise à niveau a été correctement copiée vers l'emplacement /home/admin sur tous les serveurs du gestionnaire sd-wan.

6. Vérification du personnel du cluster à six noeuds

Pour les mises à niveau de cluster de gestionnaire sd-wan à six noeuds, vérifiez que la distribution des rôles du gestionnaire sd-wan se compose de trois noeuds COMPUTE_DATA et de trois noeuds DATA. Ces informations peuvent être confirmées sur la page de gestion des clusters du gestionnaire sd-wan.

7. Gestion de l'inventaire logiciel

- Exécutez la commande show software sur chaque noeud du gestionnaire sd-wan afin de vérifier les versions du logiciel installé.

- Assurez-vous que deux images logicielles au maximum sont installées sur chaque noeud du gestionnaire sd-wan.

- Si des images supplémentaires sont présentes, supprimez les images installées obsolètes à l'aide de la commande request software remove <version>.

Exemple de rapport :

Contrôles de validation avant la mise à niveau

8. Vérification de la stabilité de la connexion de contrôle

- Vérifiez la stabilité des connexions de contrôle entre tous les contrôleurs SD-WAN.

- Capturez une capture d'écran du tableau de bord du gestionnaire sd-wan à des fins de documentation.

9. Vérification au niveau du site

Choisissez des sites représentatifs et capturez les journaux et les résultats suivants :

a. Vérification de connexion de contrôle

show sd-wan control connections

b. Vérification de session BFD

show sd-wan bfd sessions

c. Vérification de la table de routage

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <id_vpn>

d. Test du service d'application

Le client doit effectuer des tests de service d'application à partir d'au moins cinq filiales.

10. Vérification du contrôleur vSmart

a. Connexions de contrôle

Exécutez « show control connections » afin de vérifier que chaque vSmart conserve les connexions de contrôle avec tous les contrôleurs.

b. État des homologues OMP

Exécutez « show omp peers » afin de vérifier le nombre d'homologues sur chaque contrôleur vSmart.

c. Résumé OMP

Exécutez « show omp summary » afin de vérifier l'état OMP global.

Procédure De Mise À Niveau

Ces étapes de haut niveau décrivent le processus de mise à niveau :

1. Installation du logiciel

Installez l'image de mise à niveau sur chaque serveur Cisco sd-wan manager à l'aide de la commande request software install <path>. N'activez pas l'image à ce stade.

vmanage1#request software install /home/admin/vmanage-20.15.2-x86_64.tar.gz

Signature verification Suceeded.

Signature verification Suceeded.

[2025-09-25 09:04:19,066][INFO][upgrade-context]: Upgrade context written to destination path: /opt/data/extra-packages/20.15.2/upgrade-context.json

Signature verification Suceeded.

Successfully installed version: 20.15.2

vmanage1#

vmanage2#request software install /home/admin/vmanage-20.15.2-x86_64.tar.gz

Signature verification Suceeded.

Signature verification Suceeded.

[2025-09-25 09:04:19,066][INFO][upgrade-context]: Upgrade context written to destination path: /opt/data/extra-packages/20.15.2/upgrade-context.json

Signature verification Suceeded.

Successfully installed version: 20.15.2

vmanage2#

vmanage3#request software install /home/admin/vmanage-20.15.2-x86_64.tar.gz

Signature verification Suceeded.

Signature verification Suceeded.

[2025-09-25 09:04:19,066][INFO][upgrade-context]: Upgrade context written to destination path: /opt/data/extra-packages/20.15.2/upgrade-context.json

Signature verification Suceeded.

Successfully installed version: 20.15.2

vmanage3#

2. Activation logicielle

Activez l'image de mise à niveau sur chaque serveur Cisco sd-wan manager à l'aide de la commande request software activate <version>. Notez que tous les noeuds du gestionnaire sd-wan redémarrent simultanément.

vmanage1# request software activate 20.15.2

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vmanage2# request software activate 20.15.2

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vmanage3# request software activate 20.15.2

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

3. Confirmation de mise à niveau

Confirmez la mise à niveau dans les 15 minutes suivant l'activation à l'aide de la commande request software upgrade-confirm :

Remarque : Après la mise à niveau, une mise à niveau manuelle de la base de données de configuration est requise. Attendez 20 à 25 minutes après le redémarrage pour que les services s'initialisent. Au cours de cette période, vous remarquerez que le serveur d'applications et les services de base de données de configuration ne démarrent pas automatiquement, car ils nécessitent une procédure de mise à niveau manuelle.

4. Vérification du statut du service

- Exécutez « request nms all status » sur tous les noeuds afin de vérifier l'état des services.

- Vérifiez que tous les services sauf App-server et la base de données de configuration sont opérationnels.

Observation attendue : Le serveur d'applications sera dans un état inactif et la base de données de configuration redémarrera continuellement.

5. Mise à niveau de la base de données

- Effectuez la mise à niveau de la base de données de configuration uniquement sur un noeud qui exécute le service de base de données de configuration.

- Une fois l'opération terminée, le serveur d'applications et les services Config-DB redémarrent sur tous les noeuds.

Exécutez la commande request nms configuration-db upgrade sur un noeud de base de données de configuration :

6. Vérification du statut final du service

- Patientez environ 5 minutes après la fin de la mise à niveau de la base de données de configuration.

- Exécutez « request nms all status » sur tous les noeuds afin de vérifier que tous les services sont opérationnels.

Contrôles de validation post-mise à niveau

1. Vérification de la version du logiciel

Vérifiez que tous les contrôleurs exécutent la bonne version du logiciel.

2. Vérification de l'état du service sd-wan manager

Vérifiez que tous les services sur les serveurs du gestionnaire sd-wan sont opérationnels.

3. Vérification de la connexion entre contrôleurs

Vérifiez les connexions de contrôle entre tous les contrôleurs.

4. Vérification de l'activation des stratégies

Vérifiez que les stratégies sont correctement activées sur les serveurs du gestionnaire sd-wan.

5. Vérification de la distribution de connexion de contrôle

- Vérifiez que les connexions de contrôle sont correctement distribuées sur tous les noeuds du gestionnaire sd-wan.

- Accédez à Monitor > Network et vérifiez la colonne control connection.

6. Validation post-mise à niveau au niveau du site

Effectuer les tests de validation suivants sur tous les sites où des vérifications préalables à la mise à niveau ont été effectuées :

a. Contrôle de la connexion et vérification de la session BFD

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

b. Vérification du routage

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <id_vpn>

c. Accessibilité des services de data center

Vérifier l'accessibilité à tous les services du data center.

d. Vérification de la synchronisation des modèles

Vérifiez que les modèles de périphériques sont correctement connectés et synchronisés après la mise à niveau.

e. Vérification de la stratégie à partir de vSmart

Exécutez « show sd-wan policy from-vsmart » afin de vérifier la distribution des stratégies.

f. Test d'acceptation utilisateur

Tester l'acceptation des utilisateurs sur tous les sites validés afin de garantir le fonctionnement des applications.

Procédure de mise à niveau du cluster SD-WAN Manager : Version 20.12.x à 20.15.x

Conditions préalables

1. Instantanés du contrôleur

Créez des instantanés complets de tous les contrôleurs SD-WAN avant de commencer le processus de mise à niveau.

2. Sauvegarde de la base de données de configuration

Exécutez une sauvegarde de la base de données de configuration et stockez-la dans un emplacement externe au serveur du gestionnaire sd-wan à l'aide de la commande request nms configuration-db backup path <path_and_filename> :

3. Vérification du fonctionnement de l'AURA sur les noeuds du gestionnaire sd-wan

Effectuez le contrôle d'intégrité AURA sur tous les noeuds du gestionnaire sd-wan comme décrit dans https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/220514-execute-the-aura-script-on-vmanage.html.

4. Distribution d'images aux serveurs du gestionnaire sd-wan

Copiez manuellement l'image de mise à niveau 20.15.x « vmanage-20.15.3-x86_64.tar.gz » dans le répertoire /home/admin de chaque serveur Cisco sd-wan manager du cluster.

5. Vérification des images

Vérifiez que l'image de mise à niveau a été correctement copiée vers l'emplacement /home/admin sur tous les serveurs du gestionnaire sd-wan.

6. Gestion de l'inventaire logiciel

- Exécutez la commande show software sur chaque noeud du gestionnaire sd-wan afin de vérifier les versions du logiciel installé.

- Assurez-vous que deux images logicielles au maximum sont installées sur chaque noeud du gestionnaire sd-wan.

- Si des images supplémentaires sont présentes, supprimez les images installées obsolètes à l'aide de la commande request software remove <version>.

Exemple de rapport :

Contrôles de validation avant la mise à niveau

7. Vérification de la stabilité de la connexion de contrôle

- Vérifiez la stabilité des connexions de contrôle entre tous les contrôleurs SD-WAN.

- Capturez une capture d'écran du tableau de bord du gestionnaire sd-wan à des fins de documentation.

8. Vérification au niveau du site

Choisissez des sites représentatifs et capturez les journaux et les résultats suivants :

a. Vérification de connexion de contrôle

show sd-wan control connections

b. Vérification de session BFD

show sd-wan bfd sessions

c. Vérification de la table de routage

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <id_vpn>

d. Test du service d'application

Le client doit effectuer des tests de service d'application à partir d'au moins cinq filiales.

9. Vérification du contrôleur vSmart

a. Connexions de contrôle

Exécutez « show control connections » afin de vérifier que chaque vSmart conserve les connexions de contrôle avec tous les contrôleurs.

b. État des homologues OMP

Exécutez « show omp peers » afin de vérifier le nombre d'homologues sur chaque contrôleur vSmart.

c. Résumé OMP

Exécutez « show omp summary » afin de vérifier l'état OMP global.

Procédure De Mise À Niveau

Ces étapes de haut niveau décrivent le processus de mise à niveau :

1. Installation du logiciel

Installez l'image de mise à niveau sur chaque serveur Cisco sd-wan manager à l'aide de la commande request software install <path>. N'activez pas l'image à ce stade.

2. Activation logicielle

Activez l'image de mise à niveau sur chaque serveur Cisco sd-wan manager à l'aide de la commande request software activate <version>. Notez que tous les noeuds du gestionnaire sd-wan redémarrent simultanément.

vmanage1# request software activate 20.15.3

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [no,yes] yes

status activate 20.15.3: successful

vmanage2# request software activate 20.15.3

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [no,yes] yes

status activate 20.15.3: successful

vmanage3# request software activate 20.15.3

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [no,yes] yes

status activate 20.15.3: successful

3. Confirmation de mise à niveau

Confirmez la mise à niveau dans les 15 minutes suivant l'activation à l'aide de la commande request software upgrade-confirm.

4. Vérification du statut du service

- Attendez environ 30 minutes après le redémarrage pour que les services s'initialisent.

- Exécutez « request nms all status » sur tous les noeuds pour vérifier l'état des services.

Résultat attendu :

Contrôles de validation post-mise à niveau

1. Vérification de la version du logiciel

Vérifiez que tous les contrôleurs exécutent la bonne version du logiciel.

2. Vérification de l'état du service sd-wan manager

Vérifiez que tous les services sur les serveurs du gestionnaire sd-wan sont opérationnels.

3. Vérification de la connexion entre contrôleurs

Vérifiez les connexions de contrôle entre tous les contrôleurs.

4. Vérification de l'activation des stratégies

Vérifiez que les stratégies sont correctement activées sur les serveurs du gestionnaire sd-wan.

5. Vérification de la distribution de connexion de contrôle

- Vérifiez que les connexions de contrôle sont correctement distribuées sur tous les noeuds du gestionnaire sd-wan.

- Accédez à Monitor > Network et vérifiez la colonne control connection.

6. Validation post-mise à niveau au niveau du site

Effectuer les tests de validation suivants sur tous les sites où des vérifications préalables à la mise à niveau ont été effectuées :

a. Contrôle de la connexion et vérification de la session BFD

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

b. Vérification du routage

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <id_vpn>

c. Accessibilité des services de data center

Vérifier l'accessibilité à tous les services du data center.

d. Vérification de la synchronisation des modèles

Vérifiez que les modèles de périphériques sont correctement connectés et synchronisés après la mise à niveau.

e. Vérification de la stratégie à partir de vSmart

Exécutez « show sd-wan policy from-vsmart » afin de vérifier la distribution des stratégies.

f. Test d'acceptation utilisateur

Tester l'acceptation des utilisateurs sur tous les sites validés afin de garantir le fonctionnement des applications.

Procédure de mise à niveau du cluster SD-WAN Manager : Version 20.15.x à 20.18.x

Conditions préalables

Remarque : La version de base doit être 20.15.x afin de mettre à niveau vers la version 20.18.x ou ultérieure. Si la version actuelle est antérieure à 20.15.x, effectuez d'abord la mise à niveau vers la version 20.15.x.

1. Instantanés du contrôleur

Créez des instantanés complets de tous les contrôleurs SD-WAN avant de commencer le processus de mise à niveau.

2. Sauvegarde de la base de données de configuration

Exécutez une sauvegarde de la base de données de configuration et stockez-la dans un emplacement externe au serveur du gestionnaire sd-wan à l'aide de la commande request nms configuration-db backup path <path_and_filename>.

3. Vérification du fonctionnement de l'AURA sur les noeuds du gestionnaire sd-wan

Effectuez le contrôle d'intégrité AURA sur tous les noeuds du gestionnaire sd-wan comme décrit dans https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/220514-execute-the-aura-script-on-vmanage.html.

4. Copie d'image vers les serveurs du gestionnaire sd-wan

Copiez l'image de mise à niveau 20.18.x « vmanage-20.18.1-x86_64.tar.gz » dans le référentiel sd-wan manager.

5. Gestion de l'inventaire logiciel

- Exécutez la commande show software sur chaque noeud du gestionnaire sd-wan afin de vérifier les versions du logiciel installé.

- Assurez-vous que deux images logicielles au maximum sont installées sur chaque noeud du gestionnaire sd-wan.

- Si des images supplémentaires sont présentes, supprimez les images installées obsolètes à l'aide de la commande request software remove <version>.

Exemple de rapport :

6. Vérifier l'état du conteneur

Vérifiez l'état du conteneur de consignation à l'aide de la commande suivante :

vmanage2# request nms container-manager dia

NMS container manager

Checking container-manager status

Listing all containers

------------------------

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

3578e5ac3e1e sd-wan/messaging-server:0.20.0 "/entrypoint.sh" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:4222->4222/tcp, 127.0.0.1:6222->6222/tcp, 127.0.0.1:8222->8222/tcp messaging-server

e2c1e54dd48f sd-wan/olap-db:23.3.13.6 "/usr/bin/docker-ini…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:8123->8123/tcp olap-db

e3375e1c2254 sd-wan/coordination-server:3.7.1 "/docker-entrypoint.…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:2181->2181/tcp, 127.0.0.1:2888->2888/tcp, 127.0.0.1:3888->3888/tcp coordination-server

8ae9ce33bbc8 cloudagent-v2:91a62b952db9 "./entrypoint.sh" 25 minutes ago Up 25 minutes 127.0.0.1:9051-9052->9051-9052/tcp cloudagent-v2

b1a298cc3d4e sd-wan/ratelimit:latest "/usr/local/bin/rate…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 6379/tcp, 127.0.0.1:8460-8462->8460-8462/tcp ratelimit

c077a9cc59b0 sd-wan/reporting:latest "/sbin/tini -g -- py…" 25 minutes ago Up 25 minutes 80/tcp, 127.0.0.1:9080->9080/tcp reporting

07dcbc92acbb sd-wan/data-collection-agent:1.0.1 "/usr/bin/docker-ini…" 25 minutes ago Up 12 minutes (healthy) data-collection-agent

ca58a770f2dc sd-wan/vault:1.0.1 "docker-entrypoint.s…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 8200/tcp, 127.0.0.1:8201->8201/tcp vault

ca838f61299f sd-wan/service-proxy:1.27.2 "/entrypoint.sh" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) service-proxy

8c0e15c9e552 sd-wan/configuration-db:4.4.19 "/usr/bin/docker-ini…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:5000->5000/tcp, 127.0.0.1:6000->6000/tcp, 127.0.0.1:6362->6362/tcp, 127.0.0.1:6372->6372/tcp, 127.0.0.1:7000->7000/tcp, 127.0.0.1:7473-7474->7473-7474/tcp, 127.0.0.1:7687-7688->7687-7688/tcp configuration-db

671dfed47394 sd-wan/device-data-collector:1.0.0 "/bin/sh -c /vMDDC/v…" 25 minutes ago Up 12 minutes (healthy) 127.0.0.1:8129->8129/tcp device-data-collector

ceb808046e34 sd-wan/application-server:19.1.0 "/sbin/tini -g -- /e…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) application-server

dd744e0aa80f sd-wan/host-agent:1.0.1 "/entrypoint.sh pyth…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:9099->9099/tcp host-agent

972a13290a15 sd-wan/cluster-oracle:1.0.1 "/entrypoint.sh java…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:9090->9090/tcp cluster-oracle

Contrôles de validation avant la mise à niveau

7. Vérification de la stabilité de la connexion de contrôle

- Vérifiez la stabilité des connexions de contrôle entre tous les contrôleurs SD-WAN.

- Capturez une capture d'écran du tableau de bord du gestionnaire sd-wan à des fins de documentation.

8. Vérification au niveau du site

Choisissez des sites représentatifs et capturez les journaux et les résultats suivants :

a. Vérification de connexion de contrôle

show sd-wan control connections

b. Vérification de session BFD

show sd-wan bfd sessions

c. Vérification de la table de routage

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <id_vpn>

d. Test du service d'application

Le client doit effectuer des tests de service d'application à partir d'au moins cinq filiales.

9. Vérification du contrôleur vSmart

a. Connexions de contrôle

Exécutez « show control connections » afin de vérifier que chaque vSmart conserve les connexions de contrôle avec tous les contrôleurs.

b. État des homologues OMP

Exécutez « show omp peers » afin de vérifier le nombre d'homologues sur chaque contrôleur vSmart.

c. Résumé OMP

Exécutez « show omp summary » afin de vérifier l'état OMP global.

Procédure De Mise À Niveau

Voici les étapes de haut niveau à suivre pour la mise à niveau :

Accédez à Maintenance > Software Upgrade > Manager > Software Image Action et choisissez Upgrade. L'image sera installée sur les trois noeuds.

L'installation de l'image a réussi sur les trois noeuds.

Une fois l'installation terminée, activez l'image 20.18.1. Les trois noeuds sont redémarrés.

Vérification du statut du service

- Attendez environ 30 minutes après le redémarrage pour que les services s'initialisent.

- Exécutez « request nms all status » sur tous les noeuds afin de vérifier l'état des services.

Résultat attendu :

Vérifier l'état du conteneur docker après la mise à niveau :

vmanage2# request nms container-manager dia

NMS container manager

Checking container-manager status

Listing all containers

------------------------

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

378d13a98478 sd-wan/messaging-server:0.20.0 "/bin/bash /entrypoi…" 9 minutes ago Up 9 minutes (healthy) 127.0.0.1:4222->4222/tcp, 127.0.0.1:6222->6222/tcp, 127.0.0.1:8222->8222/tcp messaging-server

cf4f3dae69bc sd-wan/olap-db:24.3.6.48 "/usr/bin/tini -- /e…" 10 minutes ago Up 10 minutes (healthy) 127.0.0.1:8123->8123/tcp, 127.0.0.1:9363->9363/tcp olap-db

e6af832a551d sd-wan/configuration-db:4.4.38 "/usr/bin/tini -g --…" 10 minutes ago Up 10 minutes (healthy) 127.0.0.1:2004->2004/tcp, 127.0.0.1:5000->5000/tcp, 127.0.0.1:6000->6000/tcp, 127.0.0.1:6362->6362/tcp, 127.0.0.1:6372->6372/tcp, 127.0.0.1:7000->7000/tcp, 127.0.0.1:7473-7474->7473-7474/tcp, 127.0.0.1:7687-7688->7687-7688/tcp configuration-db

3ff5a7f12bbd sd-wan/coordination-server:3.8.4 "/docker-entrypoint.…" 10 minutes ago Up 10 minutes (healthy) 127.0.0.1:2181->2181/tcp, 127.0.0.1:2888->2888/tcp, 127.0.0.1:3888->3888/tcp, 127.0.0.1:4888->4888/tcp coordination-server

e065840d7736 sd-wan/application-server:24.0.1 "/usr/bin/tini -g --…" 3 days ago Up 11 minutes (healthy) base-application-server

3bdf71f009e9 sd-wan/cluster-orchestrator:1.0.1 "/entrypoint.sh" 3 days ago Up 11 minutes (healthy) 127.0.0.1:9090->9090/tcp, 127.0.0.1:9099->9099/tcp cluster-orchestrator

4c06c0be3efe sd-wan/vault:1.0.1 "docker-entrypoint.s…" 3 days ago Up 11 minutes (healthy) 8200/tcp, 127.0.0.1:8201-8202->8201-8202/tcp vault

Contrôles de validation post-mise à niveau

1. Vérification de la version du logiciel

Vérifiez que tous les contrôleurs exécutent la bonne version du logiciel.

2. Vérification de l'état du service sd-wan manager

Vérifiez que tous les services sur les serveurs du gestionnaire sd-wan sont opérationnels.

3. Vérification de la connexion entre contrôleurs

Vérifiez les connexions de contrôle entre tous les contrôleurs.

4. Vérification de l'activation des stratégies

Vérifiez que les stratégies sont correctement activées sur les serveurs du gestionnaire sd-wan.

5. Vérification de la distribution de connexion de contrôle

- Vérifiez que les connexions de contrôle sont correctement distribuées sur tous les noeuds du gestionnaire sd-wan.

- Accédez à Monitor > Network et vérifiez la colonne control connection.

6. Validation post-mise à niveau au niveau du site

Effectuer les tests de validation suivants sur tous les sites où des vérifications préalables à la mise à niveau ont été effectuées :

a. Contrôle de la connexion et vérification de la session BFD

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

b. Vérification du routage

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <id_vpn>

c. Accessibilité des services de data center

Vérifier l'accessibilité à tous les services du data center.

d. Vérification de la synchronisation des modèles

Vérifiez que les modèles de périphériques sont correctement connectés et synchronisés après la mise à niveau.

e. Vérification de la stratégie à partir de vSmart

Exécutez « show sd-wan policy from-vsmart » afin de vérifier la distribution des stratégies.

f. Test d'acceptation utilisateur

Tester l'acceptation des utilisateurs sur tous les sites validés pour garantir le bon fonctionnement des applications.