Table des matières

Introduction

Informations générales

Comportement du Catalyst 8000V lorsque vous n'utilisez pas Multi-TxQs

Qu'est-ce que les multifiles d'attente dans une infrastructure AWS

Comment le trafic est haché dans Multi-TxQs

Versions logicielles du Catalyst 8000V prenant en charge Multi-TxQs

Comment concevoir le schéma d'adressage IP pour calculer le hachage

Conditions préalables

Créer un environnement virtuel

Calculer le schéma d'adresses IP en utilisant Python Hash Index Script pour les versions 17.7 et 17.8 (dépréciation)

Calculer le schéma d'adresses IP en utilisant Python Hash Index Script pour 17.9 et versions ultérieures

Exemple de topologie et de configuration CLI utilisant 8 TXQ avec interfaces de bouclage

Exemple de topologie et de configuration CLI utilisant 12 TXQ avec des interfaces de bouclage

Exemple de topologie et de configuration CLI utilisant 12 TXQ avec des adresses IP secondaires

Mode autonome

Mode SD-WAN

Commandes de dépannage CLI utiles

Exemple de résultats CLI

Introduction

Ce document décrit comment activer et utiliser les Multi-TXQ sur Catalyst 8000V déployés dans des environnements AWS pour améliorer les performances de débit.

Informations générales

La présence de plusieurs files d'attente simplifie et accélère le processus de mappage des paquets entrants et sortants vers une vCPU particulière. L'utilisation de multifiles d'attente sur Catalyst 8000V permet une utilisation efficace des coeurs sur les coeurs de plan de données disponibles alloués, ce qui améliore les performances de débit. Cet article présente le fonctionnement des multifiles d'attente, leur configuration, des exemples de configuration CLI pour les déploiements autonomes et SD-WAN Catalyst 8000V, ainsi que les commandes de dépannage permettant de détecter les goulots d'étranglement des performances.

Comportement du Catalyst 8000V lorsque vous n'utilisez pas Multi-TxQs

Jusqu'à la version 17.18 du logiciel, les paquets entrant dans Catalyst 8000V sont distribués à tous les vCPU (noyaux de traitement de paquets), quels que soient les flux. Une fois que PP a terminé le traitement des paquets, l'ordre de flux est restauré pour être envoyé sur une interface.

Avant de placer le paquet dans une file d'attente de transmission (TxQ), le Catalyst 8000V crée une TxQ par interface. Par conséquent, s'il n'y a qu'une seule interface de sortie disponible, alors plusieurs flux vont dans un TxQ.

Le Catalyst 8000V ne peut pas tirer parti de ce processus Multi-TxQ si une seule interface est disponible. Il en résulte des goulots d'étranglement des performances de débit et une répartition inégale de la charge sur les coeurs de plan de données disponibles. Si une seule interface de sortie est utilisée pour transmettre des données à partir de l'instance C8000V, alors il n'y a qu'une seule TxQ disponible pour transmettre le trafic réseau et peut provoquer l'abandon de paquets en raison du remplissage plus rapide de la file d'attente unique.

Pour référence, vous pouvez trouver le modèle d'architecture TxQ unique pour Catalyst 8000V déployé dans AWS ici sur la Figure 1.

Figure 1 : Modèle d'architecture TxQ unique pour Catalyst 8000V déployé dans AWS.

1. Un paquet réseau (PKT) traverse un VPC et est reçu sur l'interface d'entrée d'un C800V.

2. Le PKT est placé sur une file d'attente de réception (RX) et est ensuite transmis à un moteur de processeur de paquets (PP) décidé par un algorithme.

3. Une fois que le processeur de paquets (PP) a traité le paquet, il l’envoie au gestionnaire de trafic (TM).

4. À la fin du traitement TM, un coeur est chargé de placer le paquet dans le TxQ disponible qui est ensuite transféré à l'interface de sortie du Catalyst 8000V.

Qu'est-ce que les multifiles d'attente dans une infrastructure AWS

AWS ENA fournit plusieurs files d'attente de transmission (Multi-TxQ) pour réduire la surcharge interne et augmenter l'évolutivité. La présence de plusieurs files d'attente simplifie et accélère le processus de mappage des paquets entrants et sortants vers une vCPU particulière. Le modèle de référence de réseau AWS et DPDK est basé sur le flux, où chaque vCPU traite un flux et transmet les paquets de ce flux à une file d'attente de transmission attribuée (TxQ). La paire de files d'attente RX/TX pour chaque vCPU est valide en fonction du modèle basé sur le flux.

Le Catalyst 8000V n'étant PAS basé sur le flux, l'instruction « Paire de files d'attente RX/TX pour chaque vCPU » ne s'applique pas au Catalyst 8000V.

Dans ce cas, les files d'attente RX/TX ne sont pas par vCPU mais par interface. Les files d'attente RX/TX servent d'interfaces entre l'application (Catalyst 8000V) et l'infrastructure/le matériel AWS pour envoyer des trafics de données/réseau. AWS contrôle la vitesse et le nombre de files d'attente RX/TX disponibles par interface et par instance.

Le Catalyst 8000V doit disposer de plusieurs interfaces pour créer plusieurs TxQ. Pour maintenir l'ordre des flux avec plusieurs flux sortant d'une interface (une fois que le Catalyst 8000V active plusieurs TxQ à la suite de ce processus), le Catalyst 8000V hache les flux en fonction des 5-tuples pour sélectionner le TxQ approprié. Un utilisateur peut créer plusieurs interfaces sur le Catalyst 8000V en utilisant la même carte réseau physique connectée à l'instance à l'aide d'interfaces de bouclage ou d'adresses IP secondaires.

Dans la Figure 2, vous pouvez découvrir comment un paquet est traité à l'aide de l'architecture Multi-TxQ avec Catalyst 8000V dans AWS.

Figure 2 : Modèle d'architecture Multi-TxQ pour Catalyst 8000V déployé dans AWS.

1. Un paquet réseau (PKT) traverse un VPC et est reçu sur l'interface d'entrée d'un C800V.

2. Le PKT est placé sur une file d'attente de réception (RX) et est ensuite transmis à un moteur de processeur de paquets (PP) décidé par un algorithme.

3. Une fois que le processeur de paquets (PP) a traité le paquet, il l’envoie au gestionnaire de trafic (TM).

4. À la fin du traitement TM, avant de placer le paquet dans une file d'attente de transmission (TxQ), le TM examine l'en-tête du paquet et le hache (expliqué dans la section suivante). Un autre composant, le PMD (Poll Mode Driver), est utilisé pour configurer le nombre de TXQ pris en charge par l'instance. Un coeur est dédié à la fonction TM + PMD qui effectue le hachage et l'envoi du paquet à la TxQ assignée.

5. La TxQ est sélectionnée en fonction des cinq tuples hachés et modulo avec le nombre de TxQ pris en charge par l'instance. Les paquets sont placés sur le TxQ sélectionné et transférés à l'interface de sortie du Catalyst 8000V.

Comment le trafic est haché dans Multi-TxQs

À la fin du traitement TM, comme indiqué à l'étape 4 de la Figure 2, avant de placer le paquet dans une TxQ, le TM examine l'en-tête du paquet et extrait les 5 tuples (adresse de destination, adresse source, protocole, port de destination et port source) et hache le paquet dans une TxQ.

La TxQ est sélectionnée en fonction des cinq tuples hachés et modulo avec le nombre de TxQ pris en charge par l'instance.

Versions logicielles du Catalyst 8000V prenant en charge Multi-TxQs

Les instances AWS EC2 du même type de famille d'instances prennent toutes en charge un nombre différent de TXQ, en fonction de la taille de l'instance. Le C8000V a commencé à prendre en charge plusieurs TxQ à partir d'IOS® XE 17.7.

À partir de la version 17.7 de la plate-forme logicielle IOS® XE, le C800V prend en charge plusieurs TXQ sur le C5n.9xlarge, qui peuvent avoir jusqu'à 8 TXQ.

À partir de la version 17.9 de la plate-forme logicielle IOS® XE, le C800V prend en charge la taille d'instance C5n.18xlarge, qui peut avoir jusqu'à 12 TXQ (soit 50 % de plus que la taille C5n.9xlarge).

Bien que Multi-TxQ soit pris en charge par IOS® XE 17.7, il est HAUTEMENT recommandé d'utiliser IOS® XE 17.9 à la fois pour le cycle de vie du logiciel et pour des fonctionnalités de performances de débit supérieures avec prise en charge de 12 TxQ.

Comment concevoir le schéma d'adressage IP pour calculer le hachage

Pour hacher uniformément le trafic entre tous les TxQ disponibles, des adresses IP spéciales doivent être utilisées lorsque le Catalyst 8000V termine les tunnels IPsec/GRE.

Des scripts publics sont disponibles pour générer ces adresses IP spéciales à utiliser pour configurer les interfaces Catalyst 8000V qui sont responsables de la terminaison de ces tunnels. Cette section fournit des instructions sur la façon de télécharger et d'utiliser les scripts pour concevoir les adresses IP requises pour le hachage Multi-TxQ.

Si le Catalyst 8000V gère le trafic en texte clair comme TCP/UDP, aucun schéma d'adressage IP spécial n'est requis.

Les instructions d'origine sont disponibles ici : https://github.com/CiscoDevNet/python-c8000v-aws-multitx-queues/

Remarque : Pour Catalyst 8000V exécutant 17.18 ou version ultérieure, les paquets sont distribués différemment. Par conséquent, un algorithme de hachage différent doit être utilisé.

Conditions préalables

- Doit avoir Linux/MacOS, ou une machine Windows capable d'exécuter des scripts Python.

- Vérifiez que la version de Python est 3.8.9 ou supérieure ; vérifiez la version de Python avec 'python3 —version'

- Installez PIP si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas le cas, exécutez :

- curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py

- python3 get-pip.py

Vous pouvez vérifier quelle version de Python votre machine utilise avec la commande 'python3 —version'.

user@computer ~ % python3 --version

Python 3.9.6

Une fois que la version de Python a été vérifiée et est en cours d'exécution, une version égale ou supérieure à 3.8.9, installez la dernière version de PIP.

user@computer ~ % curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py

% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current

Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

100 2570k  100 2570k    0     0  6082k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 6135k

user@computer ~ % python3 get-pip.py

Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable

Collecting pip

Downloading pip-23.3.1-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)

Downloading pip-23.3.1-py3-none-any.whl (2.1 MB)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.1/2.1 MB 7.4 MB/s eta 0:00:00

Installing collected packages: pip

WARNING: The scripts pip, pip3 and pip3.9 are installed in '/Users/name/Library/Python/3.9/bin' which is not on PATH.

Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.

Successfully installed pip-23.3.1

[notice] A new release of pip is available: 21.2.4 -> 23.3.1

[notice] To update, run: /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip

Créer un environnement virtuel

Une fois les composants requis installés, créez l'environnement virtuel et téléchargez le script de hachage d'adresse IP utilisé pour générer le schéma d'adresse IP unique pour Multi-TxQ.

Résumé des commandes :

1. python3 -m venv c8kv-hash

2. cd c8kv-hash

3. bin/activate source

4. clone git https://github.com/CiscoDevNet/python-c8000v-aws-multitx-queues/

5. cd c8kv-aws-pmd-hash

6. python3 -m pip install —upgrade pip

7. pip install -r requirements.txt

Les environnements virtuels en Python sont utilisés pour créer des espaces de travail isolés qui n'affectent pas d'autres projets ou dépendances. Créez l'environnement virtuel « c8kv-hash » à l'aide de cette commande :

user@computer Desktop % python3 -m venv c8kv-hash

Naviguez à l'intérieur de l'environnement virtuel jusqu'au dossier « c8kv-hash » (créé précédemment).

user@computer Desktop % cd c8kv-hash

Activez l'environnement virtuel.

user@computer c8kv-hash % source bin/activate

Clonez le référentiel qui a le script python de hachage Multi-TxQ.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-hash % git clone https://github.com/CiscoDevNet/python-c8000v-aws-multitx-queues.git

Cloning into 'c8kv-aws-pmd-hash'...

remote: Enumerating objects: 82, done.

remote: Counting objects: 100% (82/82), done.

remote: Compressing objects: 100% (59/59), done.

remote: Total 82 (delta 34), reused 57 (delta 19), pack-reused 0

Receiving objects: 100% (82/82), 13.01 KiB | 2.60 MiB/s, done.

Resolving deltas: 100% (34/34), done.

Une fois le référentiel cloné, accédez au dossier « c8kv-aws-pmd-hash ». Comme il se trouve dans l'environnement virtuel créé, installez la dernière version de PIP.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-hash % cd c8kv-aws-pmd-hash

(c8kv-hash) user@computer c8kv-aws-pmd-hash % python3 -m pip install --upgrade pip

Requirement already satisfied: pip in /Users/name/Desktop/c8kv-hash/lib/python3.9/site-packages (21.2.4)

Collecting pip

Downloading pip-23.3.1-py3-none-any.whl (2.1 MB)

|████████████████████████████████| 2.1 MB 2.7 MB/s

Installing collected packages: pip

Attempting uninstall: pip

Found existing installation: pip 21.2.4

Uninstalling pip-21.2.4:

Successfully uninstalled pip-21.2.4

Successfully installed pip-23.3.1

Une fois le PIP mis à niveau, installez les dépendances trouvées dans le fichier requirements.txt du dossier.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-aws-pmd-hash % pip install -r requirements.txt

Collecting crc32c==2.3 (from -r requirements.txt (line 1))

Downloading crc32c-2.3-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl (27 kB)

Installing collected packages: crc32c

Successfully installed crc32c-2.3

L'environnement virtuel est désormais à jour et peut être utilisé pour générer le schéma d'adresses IP pour Multi-TxQ.

Calculer le schéma d'adresses IP en utilisant Python Hash Index Script pour les versions 17.7 et 17.8 (dépréciation)

Remarque : LES SCRIPTS DE HACHAGE 7.7 ET 17.8 DOIVENT BIENTÔT ÊTRE DÉCONSEILLÉS. IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'UTILISER LE SCRIPT DE HACHAGE 17.9

Résumé des commandes :

- python3 c8kv_multitxq_hash.py —old_crc 1 —dest_network 192.168.1.0/24 —src_network 192.168.2.0/24 --unique_hash 1

'—old_crc 1' génère un index de hachage basé sur les versions 17.7 et 17.8 avec modulo 8 pour correspondre au PMD TXQ pris en charge (ne PAS modifier)

'—dest_network' définit le sous-réseau de l'adresse réseau de destination (à modifier en fonction de votre schéma d'adresse IP réseau)

'—src_network' définit le sous-réseau de l'adresse réseau source (à modifier en fonction du schéma d'adresses IP de votre réseau)

'—unique_hash 1' génère un ensemble (8 paires pour 8 TXQ) d'adresses IP hachées de manière unique. Il est possible de le modifier.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-aws-pmd-hash % python3 c8kv_multitxq_hash.py --old_crc 1 --dest_network 192.168.1.0/24 --src_network 192.168.2.0/24  --unique_hash 1

Dest:            Src:             Prot  dstport  srcport          Hash: Rev-hash:

192.168.1.0      192.168.2.0      2     5

192.168.1.0      192.168.2.1      2     7

192.168.1.0      192.168.2.2      2     1

192.168.1.0      192.168.2.3      2     3

192.168.1.0      192.168.2.4      2     5

192.168.1.0      192.168.2.5      2     7

192.168.1.0      192.168.2.6      2     1

192.168.1.0      192.168.2.7      2     3

192.168.1.0      192.168.2.8      2     5

192.168.1.0      192.168.2.9      2     7

192.168.1.0      192.168.2.10     2     1

.

. ### trimmed output ###

.

192.168.1.255    192.168.2.247    5     2

192.168.1.255    192.168.2.248    5     4

192.168.1.255    192.168.2.249    5     6

192.168.1.255    192.168.2.250    5     0

192.168.1.255    192.168.2.251    5     2

192.168.1.255    192.168.2.252    5     4

192.168.1.255    192.168.2.253    5     6

192.168.1.255    192.168.2.254    5     0

192.168.1.255    192.168.2.255    5     2

Unique hash:

------ Tunnels set 0 ---------

192.168.1.37<===>192.168.2.37<===>0

192.168.1.129<===>192.168.2.129<===>1

192.168.1.36<===>192.168.2.36<===>2

192.168.1.128<===>192.168.2.128<===>3

192.168.1.39<===>192.168.2.39<===>4

192.168.1.131<===>192.168.2.131<===>5

192.168.1.38<===>192.168.2.38<===>6

192.168.1.130<===>192.168.2.130<===>7

Calculer le schéma d'adresses IP en utilisant Python Hash Index Script pour 17.9 et versions ultérieures

Résumé des commandes :

- python3 c8kv_multitxq_hash.py —dest_network 192.168.1.0/24 —src_network 192.168.2.0/24 —port udp —src_port 12346 —dst_port 12346 —unique_hash 1

Notez que dans IOS® XE version 17.9 et ultérieure, le script utilise modulo 12 sans l'option —old_crc, ce qui correspond au PMD TXQ pris en charge.

'—dest_network' définit le sous-réseau de l'adresse réseau de destination (à modifier en fonction de votre schéma d'adresse IP réseau)

'—src_network' définit le sous-réseau de l'adresse réseau source (à modifier en fonction du schéma d'adresses IP de votre réseau)

'—port udp' définit le protocole utilisé. L'utilisateur peut spécifier le paramètre de protocole comme "gre" ou "tcp" ou "udp" ou toute valeur décimale (FACULTATIF)

'—src_port' définit le port source utilisé (FACULTATIF)

'—dst_port' définit le port de destination utilisé (FACULTATIF)

'—unique_hash 1' génère un ensemble (12 paires pour 12 TXQ) d'adresses IP hachées de manière unique. Il est possible de le modifier.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-aws-pmd-hash % python3 c8kv_multitxq_hash.py --dest_network 192.168.1.0/24 --src_network 192.168.2.0/24 --prot udp --src_port 12346 --dst_port 12346 --unique_hash 1

Dest:            Src:             Prot  dstport  srcport          Hash: Rev-hash:

192.168.1.0      192.168.2.0      17    12346    12346       ==>    4        4       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.1      17    12346    12346       ==>    4        4

192.168.1.0      192.168.2.2      17    12346    12346       ==>    8        8       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.3      17    12346    12346       ==>    0        0       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.4      17    12346    12346       ==>    0        0

192.168.1.0      192.168.2.5      17    12346    12346       ==>    0        0

192.168.1.0      192.168.2.6      17    12346    12346       ==>    4        4

192.168.1.0      192.168.2.7      17    12346    12346       ==>    0        0

192.168.1.0      192.168.2.8      17    12346    12346       ==>    9        9       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.9      17    12346    12346       ==>    9        9

192.168.1.0      192.168.2.10     17    12346    12346       ==>    9        9

192.168.1.0      192.168.2.11     17    12346    12346       ==>    1        1       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.12     17    12346    12346       ==>    1        1

.

. ### trimmed output ###

.

192.168.1.255    192.168.2.250    17    12346    12346       ==>    1        1

192.168.1.255    192.168.2.251    17    12346    12346       ==>    1        1

192.168.1.255    192.168.2.252    17    12346    12346       ==>    9        9

192.168.1.255    192.168.2.253    17    12346    12346       ==>    1        1

192.168.1.255    192.168.2.254    17    12346    12346       ==>    5        5       <-- Unique Hash Value

192.168.1.255    192.168.2.255    17    12346    12346       ==>    9        9

Unique hash:

------ Tunnels set 0 ---------

192.168.1.38 <===> 192.168.2.38<===>0

192.168.1.37 <===> 192.168.2.37<===>1

192.168.1.53 <===> 192.168.2.53<===>2

192.168.1.39 <===> 192.168.2.39<===>3

192.168.1.48 <===> 192.168.2.48<===>4

192.168.1.58 <===> 192.168.2.58<===>5

192.168.1.42 <===> 192.168.2.42<===>6

192.168.1.46 <===> 192.168.2.46<===>7

192.168.1.40 <===> 192.168.2.40<===>8

192.168.1.43 <===> 192.168.2.43<===>9

192.168.1.36 <===> 192.168.2.36<===>10

192.168.1.56 <===> 192.168.2.56<===>11

Exemple de topologie et de configuration CLI utilisant 8 TXQ avec interfaces de bouclage

Figure 3 : Exemple de topologie utilisant huit TxQs à l’aide d’interfaces de bouclage.

Il s'agit d'un exemple de configuration CLI pour « c8kv-out » (Figure 3) qui crée huit tunnels IPsec avec des interfaces de bouclage en utilisant les adresses IP hachées calculées (192.168.1.X) de la section précédente.

Une configuration similaire s'appliquerait à l'autre point d'extrémité du routeur (c8kv-peer) avec les huit adresses IP hachées calculées restantes (192.168.2.X).

ip cef load-sharing algorithm include-ports source destination 00ABC123

crypto keyring tunnel0

local-address Loopback0

pre-shared-key address 192.168.2.37 key cisco

crypto keyring tunnel1

local-address Loopback1

pre-shared-key address 192.168.2.129 key cisco

crypto keyring tunnel2

local-address Loopback2

pre-shared-key address 192.168.2.36 key cisco

crypto keyring tunnel3

local-address Loopback3

pre-shared-key address 192.168.2.128 key cisco

crypto keyring tunnel4

local-address Loopback4

pre-shared-key address 192.168.2.39 key cisco

crypto keyring tunnel5

local-address Loopback5

pre-shared-key address 192.168.2.131 key cisco

crypto keyring tunnel6

local-address Loopback6

pre-shared-key address 192.168.2.38 key cisco

crypto keyring tunnel7

local-address Loopback7

pre-shared-key address 192.168.2.130 key cisco

crypto isakmp policy 200

encryption aes

hash sha

authentication pre-share

group 16

lifetime 28800

crypto isakmp profile isakmp-tunnel0

keyring tunnel0

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback0

crypto isakmp profile isakmp-tunnel1

keyring tunnel1

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback1

crypto isakmp profile isakmp-tunnel2

keyring tunnel2

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback2

crypto isakmp profile isakmp-tunnel3

keyring tunnel3

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback3

crypto isakmp profile isakmp-tunnel4

keyring tunnel4

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback4

crypto isakmp profile isakmp-tunnel5

keyring tunnel5

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback5

crypto isakmp profile isakmp-tunnel6

keyring tunnel6

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback6

crypto isakmp profile isakmp-tunnel7

keyring tunnel7

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback7

crypto ipsec transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel esp-gcm 256

mode tunnel

crypto ipsec df-bit clear

crypto ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

set transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel

set pfs group16

interface Loopback0

ip address 192.168.1.37 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 192.168.1.129 255.255.255.255

!

interface Loopback2

ip address 192.168.1.36 255.255.255.255

!

interface Loopback3

ip address 192.168.1.128 255.255.255.255

!

interface Loopback4

ip address 192.168.1.39 255.255.255.255

!

interface Loopback5

ip address 192.168.1.131 255.255.255.255

!

interface Loopback6

ip address 192.168.1.38 255.255.255.255

!

interface Loopback7

ip address 192.168.1.130 255.255.255.255

!

interface Tunnel0

ip address 10.101.100.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback0

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.37

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel1

ip address 10.101.101.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.129

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel2

ip address 10.101.102.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback2

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.36

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel3

ip address 10.101.103.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback3

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.128

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel4

ip address 10.101.104.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback4

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.39

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel5

ip address 10.101.105.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback5

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.131

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel6

ip address 10.101.106.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback6

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.38

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel7

ip address 10.101.107.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback7

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.130

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface GigabitEthernet2

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

interface GigabitEthernet3

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

!  ### IP route from servers to c8kv-uut

ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 GigabitEthernet2 10.0.1.10

!  ### IP routes from c8kv-uut to clients on c8kv-peer side, routes are evenly distributed to all 8 TXQ’s

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel0

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel1

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel2

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel3

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel4

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel5

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel6

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel7

!  ### IP route from c8kv-uut Loopback int tunnel endpoint to c8kv-peer Loopback int tunnel endpoints

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet3 10.0.2.30

Exemple de topologie et de configuration CLI utilisant 12 TXQ avec des interfaces de bouclage

Figure 4. Exemple de topologie utilisant douze TxQs à l’aide d’interfaces de bouclage.

Il s'agit d'un exemple de configuration CLI pour « c8kv-ut » (Figure 4) qui crée douze tunnels IPsec avec des interfaces de bouclage en utilisant les adresses IP hachées calculées (192.168.1.X) de la section précédente.

Une configuration similaire s'appliquerait à l'autre point d'extrémité du routeur (c8kv-peer) avec les huit adresses IP hachées calculées restantes (192.168.2.X).

ip cef load-sharing algorithm include-ports source destination 00ABC123

crypto keyring tunnel0

local-address Loopback0

pre-shared-key address 192.168.2.38 key cisco

crypto keyring tunnel1

local-address Loopback1

pre-shared-key address 192.168.2.37 key cisco

crypto keyring tunnel2

local-address Loopback2

pre-shared-key address 192.168.2.53 key cisco

crypto keyring tunnel3

local-address Loopback3

pre-shared-key address 192.168.2.39 key cisco

crypto keyring tunnel4

local-address Loopback4

pre-shared-key address 192.168.2.48 key cisco

crypto keyring tunnel5

local-address Loopback5

pre-shared-key address 192.168.2.58 key cisco

crypto keyring tunnel6

local-address Loopback6

pre-shared-key address 192.168.2.42 key cisco

crypto keyring tunnel7

local-address Loopback7

pre-shared-key address 192.168.2.46 key cisco

crypto keyring tunnel8

local-address Loopback8

pre-shared-key address 192.168.2.40 key cisco

crypto keyring tunnel9

local-address Loopback9

pre-shared-key address 192.168.2.43 key cisco

crypto keyring tunnel10

local-address Loopback10

pre-shared-key address 192.168.2.36 key cisco

crypto keyring tunnel11

local-address Loopback11

pre-shared-key address 192.168.2.56 key cisco

crypto isakmp policy 200

encryption aes

hash sha

authentication pre-share

group 16

lifetime 28800

crypto isakmp profile isakmp-tunnel0

keyring tunnel0

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback0

crypto isakmp profile isakmp-tunnel1

keyring tunnel1

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback1

crypto isakmp profile isakmp-tunnel2

keyring tunnel2

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback2

crypto isakmp profile isakmp-tunnel3

keyring tunnel3

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback3

crypto isakmp profile isakmp-tunnel4

keyring tunnel4

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback4

crypto isakmp profile isakmp-tunnel5

keyring tunnel5

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback5

crypto isakmp profile isakmp-tunnel6

keyring tunnel6

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback6

crypto isakmp profile isakmp-tunnel7

keyring tunnel7

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback7

crypto isakmp profile isakmp-tunnel8

keyring tunnel8

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback8

crypto isakmp profile isakmp-tunnel9

keyring tunnel9

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback9

crypto isakmp profile isakmp-tunnel10

keyring tunnel10

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback10

crypto isakmp profile isakmp-tunnel11

keyring tunnel11

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback11

crypto ipsec transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel esp-gcm 256

mode tunnel

crypto ipsec df-bit clear

crypto ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

set transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel

set pfs group16

interface Loopback0

ip address 192.168.1.38 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 192.168.1.37 255.255.255.255

!

interface Loopback2

ip address 192.168.1.53 255.255.255.255

!

interface Loopback3

ip address 192.168.1.39 255.255.255.255

!

interface Loopback4

ip address 192.168.1.48 255.255.255.255

!

interface Loopback5

ip address 192.168.1.58 255.255.255.255

!

interface Loopback6

ip address 192.168.1.42 255.255.255.255

!

interface Loopback7

ip address 192.168.1.46 255.255.255.255

!

interface Loopback8

ip address 192.168.1.40 255.255.255.255

!

interface Loopback9

ip address 192.168.1.43 255.255.255.255

!

interface Loopback10

ip address 192.168.1.36 255.255.255.255

!

interface Loopback11

ip address 192.168.1.56 255.255.255.255

interface Tunnel0

ip address 10.101.100.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback0

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.38

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel1

ip address 10.101.101.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.37

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel2

ip address 10.101.102.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback2

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.53

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel3

ip address 10.101.103.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback3

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.39

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel4

ip address 10.101.104.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback4

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.48

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel5

ip address 10.101.105.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback5

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.58

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel6

ip address 10.101.106.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback6

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.42

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel7

ip address 10.101.107.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback7

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.46

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel8

ip address 10.101.108.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback8

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.40

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel9

ip address 10.101.109.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback9

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.43

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel10

ip address 10.101.110.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback10

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.36

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel11

ip address 10.101.111.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback11

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.56

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

interface GigabitEthernet2

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

interface GigabitEthernet3

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

!  ### IP route from c8kv-uut to local servers

ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 GigabitEthernet2 10.0.1.10

!  ### IP routes from c8kv-uut to clients on c8kv-peer side, routes are evenly distributed to all 12 TXQ’s

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel0

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel1

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel2

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel3

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel4

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel5

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel6

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel7

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel8

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel9

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel10

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel11

!  ### IP route from c8kv-uut Loopback int tunnel endpoint to c8kv-peer Loopback int tunnel endpoints

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet3 10.0.2.30

Exemple de topologie et de configuration CLI utilisant 12 TXQ avec des adresses IP secondaires

Figure 5. Exemple de topologie utilisant douze TxQs avec des adresses IP secondaires.

Si les adresses de bouclage ne peuvent pas être utilisées dans l'environnement AWS, alors les adresses IP secondaires attachées à l'ENI peuvent être utilisées à la place.

Il s'agit d'un exemple de configuration CLI pour « c8kv-out » (Figure 5) qui crée douze tunnels IPsec, la source étant 1 adresse IP principale + 11 adresses IP secondaires connectées à l'interface GigabitEthernet3 à l'aide d'adresses IP hachées calculées (10.0.2.X). Une configuration similaire s'appliquerait à l'autre point d'extrémité du routeur (c8kv-peer) avec les douze adresses IP hachées calculées restantes (20.0.2.X).

Remarque : Dans cet exemple, nous utilisons un deuxième C8000V comme point d'extrémité du tunnel, mais d'autres points d'extrémité de réseau cloud tels que TGW ou DX peuvent également être utilisés.

ip cef load-sharing algorithm include-ports source destination 00ABC123

crypto keyring tunnel0

local-address 10.0.2.20

pre-shared-key address 20.0.2.30 key cisco

crypto keyring tunnel1

local-address 10.0.2.21

pre-shared-key address 20.0.2.31 key cisco

crypto keyring tunnel2

local-address 10.0.2.22

pre-shared-key address 20.0.2.32 key cisco

crypto keyring tunnel3

local-address 10.0.2.23

pre-shared-key address 20.0.2.33 key cisco

crypto keyring tunnel4

local-address 10.0.2.24

pre-shared-key address 20.0.2.36 key cisco

crypto keyring tunnel5

local-address 10.0.2.25

pre-shared-key address 20.0.2.35 key cisco

crypto keyring tunnel6

local-address 10.0.2.26

pre-shared-key address 20.0.2.37 key cisco

crypto keyring tunnel7

local-address 10.0.2.27

pre-shared-key address 20.0.2.38 key cisco

crypto keyring tunnel8

local-address 10.0.2.28

pre-shared-key address 20.0.2.40 key cisco

crypto keyring tunnel9

local-address 10.0.2.29

pre-shared-key address 20.0.2.41 key cisco

crypto keyring tunnel10

local-address 10.0.2.30

pre-shared-key address 20.0.2.44 key cisco

crypto keyring tunnel11

local-address 10.0.2.31

pre-shared-key address 20.0.2.46 key cisco

crypto isakmp policy 200

encryption aes

hash sha

authentication pre-share

group 16

lifetime 28800

crypto isakmp profile isakmp-tunnel0

keyring tunnel0

match identity address 20.0.2.30 255.255.255.255

local-address 10.0.2.20

crypto isakmp profile isakmp-tunnel1

keyring tunnel1

match identity address 20.0.2.31 255.255.255.255

local-address 10.0.2.21

crypto isakmp profile isakmp-tunnel2

keyring tunnel2

match identity address 20.0.2.32 255.255.255.255

local-address 10.0.2.22

crypto isakmp profile isakmp-tunnel3

keyring tunnel3

match identity address 20.0.2.33 255.255.255.255

local-address 10.0.2.23

crypto isakmp profile isakmp-tunnel4

keyring tunnel4

match identity address 20.0.2.36 255.255.255.255

local-address 10.0.2.24

crypto isakmp profile isakmp-tunnel5

keyring tunnel5

match identity address 20.0.2.35 255.255.255.255

local-address 10.0.2.25

crypto isakmp profile isakmp-tunnel6

keyring tunnel6

match identity address 20.0.2.37 255.255.255.255

local-address 10.0.2.26

crypto isakmp profile isakmp-tunnel7

keyring tunnel7

match identity address 20.0.2.38 255.255.255.255

local-address 10.0.2.27

crypto isakmp profile isakmp-tunnel8

keyring tunnel8

match identity address 20.0.2.40 255.255.255.255

local-address 10.0.2.28

crypto isakmp profile isakmp-tunnel9

keyring tunnel9

match identity address 20.0.2.41 255.255.255.255

local-address 10.0.2.29

crypto isakmp profile isakmp-tunnel10

keyring tunnel10

match identity address 20.0.2.44 255.255.255.255

local-address 10.0.2.30

crypto isakmp profile isakmp-tunnel11

keyring tunnel11

match identity address 20.0.2.46 255.255.255.255

local-address 10.0.2.31

crypto ipsec transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel esp-gcm 256

mode tunnel

crypto ipsec df-bit clear

crypto ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

set transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel

set pfs group16

interface Tunnel0

ip address 10.101.100.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.20

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.30

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel1

ip address 10.101.101.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.21

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.31

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel2

ip address 10.101.102.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.22

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.32

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel3

ip address 10.101.103.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.23

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.33

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel4

ip address 10.101.104.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.24

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.36

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel5

ip address 10.101.105.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.25

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.35

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel6

ip address 10.101.106.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.26

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.37

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel7

ip address 10.101.107.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.27

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.38

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel8

ip address 10.101.108.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.28

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.40

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel9

ip address 10.101.109.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.29

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.41

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel10

ip address 10.101.110.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.30

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.44

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel11

ip address 10.101.111.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.31

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.46

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface GigabitEthernet2

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

interface GigabitEthernet3

mtu 9216

ip address 10.0.2.20 255.255.255.0

ip address 10.0.2.21 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.22 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.23 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.24 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.25 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.26 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.27 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.28 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.29 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.30 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.31 255.255.255.0 secondary

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

!  ### IP route from c8kv-uut to local servers

ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 GigabitEthernet2 10.0.1.10

!  ### IP routes from c8kv-uut to clients on c8kv-peer side, routes are evenly distributed to all 12 TXQ’s

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel0

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel1

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel2

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel3

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel4

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel5

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel6

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel7

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel8

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel9

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel10

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel11

!  ### IP route from c8kv-uut Gi3 int tunnel endpoint to c8kv-peer Gi3

int tunnel endpoints (secondary IP addresses on c8kv-peer side)

ip route 20.0.2.30 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.31 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.32 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.33 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.36 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.35 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.37 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.38 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.40 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.41 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.44 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.46 255.255.255.255 10.0.2.1

Déploiement typique de Catalyst 8000V dans AWS

Mode autonome

Reportez-vous aux exemples précédents de configurations et de topologies CLI. La configuration CLI peut être copiée et modifiée en fonction du schéma d’adressage réseau et des adresses IP hachées générées.

Pour une création de tunnel réussie, assurez-vous de créer des routes IP à la fois sur le C8000V et les tables de routage sur AWS VPC.

Mode SD-WAN

Il s'agit d'un exemple de topologie et de configuration SD-WAN qui crée des TLOC à l'aide d'interfaces de bouclage sur des C8000V situés dans un VPC AWS.

Figure 6. Exemple de topologie SD-WAN utilisant des TLOC avec des interfaces de bouclage sur des C8000V situés dans un VPC AWS.

Remarque : Dans la Figure 6, la connexion noire représente la connexion de contrôle (VPN0) entre les éléments du plan de contrôle SD-WAN et les périphériques de périphérie SD-WAN. Les connexions de couleur bleue représentent les tunnels entre les deux périphériques de périphérie SD-WAN utilisant des TLOC.

Vous trouverez un exemple de configuration de l'interface de ligne de commande SD-WAN pour la Figure 6 (ici).

csr_uut#show sdwan run

system

system-ip             29.173.249.161

site-id               5172

admin-tech-on-failure

sp-organization-name  SP_ORG_NAME

organization-name     ORG_NAME

upgrade-confirm       15

vbond X.X.X.X

!

memory free low-watermark processor 68484

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service tcp-small-servers

no service udp-small-servers

platform console virtual

platform qfp utilization monitor load 80

platform punt-keepalive disable-kernel-core

hostname csr_uut

username ec2-user privilege 15 secret 5 $1$4P16$..ag88eFsOMLIemjNcWSt0

vrf definition 11

address-family ipv4

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

!

vrf definition Mgmt-intf

address-family ipv4

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

!

no ip finger

no ip rcmd rcp-enable

no ip rcmd rsh-enable

no ip dhcp use class

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X

ip route vrf 11 10.1.0.0 255.255.0.0 X.X.X.X

ip route vrf Mgmt-intf 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X

no ip source-route

ip ssh pubkey-chain

username ec2-user

key-hash ssh-rsa 353158c28c7649710b3c933da02e384b ec2-user

!

!

!

no ip http server

ip http secure-server

ip nat settings central-policy

ip nat settings gatekeeper-size 1024

ipv6 unicast-routing

class-map match-any class0

match dscp 1

!

class-map match-any class1

match dscp 2

!

class-map match-any class2

match dscp 3

!

class-map match-any class3

match dscp 4

!

class-map match-any class4

match dscp 5

!

class-map match-any class5

match dscp 6

!

class-map match-any class6

match dscp 7

!

class-map match-any class7

match dscp 8

!

policy-map qos_map1

class class0

priority percent 20

!

class class1

bandwidth percent 18

random-detect

!

class class2

bandwidth percent 15

random-detect

!

class class3

bandwidth percent 12

random-detect

!

class class4

bandwidth percent 10

random-detect

!

class class5

bandwidth percent 10

random-detect

!

class class6

bandwidth percent 10

random-detect

!

class class7

bandwidth percent 5

random-detect

!

!

interface GigabitEthernet1

no shutdown

ip address dhcp

no mop enabled

no mop sysid

negotiation auto

exit

interface GigabitEthernet2

no shutdown

ip address dhcp

load-interval 30

speed 10000

no negotiation auto

service-policy output qos_map1

exit

interface GigabitEthernet3

shutdown

ip address dhcp

load-interval 30

speed 10000

no negotiation auto

exit

interface GigabitEthernet4

no shutdown

vrf forwarding 11

ip address X.X.X.X 255.255.255.0

load-interval 30

speed 10000

no negotiation auto

exit

interface Loopback1

no shutdown

ip address 192.168.1.21 255.255.255.255

exit

interface Loopback2

no shutdown

ip address 192.168.1.129 255.255.255.255

exit

interface Loopback3

no shutdown

ip address 192.168.1.20 255.255.255.255

exit

interface Loopback4

no shutdown

ip address 192.168.1.128 255.255.255.255

exit

interface Loopback5

no shutdown

ip address 192.168.1.23 255.255.255.255

exit

interface Loopback6

no shutdown

ip address 192.168.1.131 255.255.255.255

exit

interface Loopback7

no shutdown

ip address 192.168.1.22 255.255.255.255

exit

interface Loopback8

no shutdown

ip address 192.168.1.130 255.255.255.255

exit

interface Tunnel1

no shutdown

ip unnumbered GigabitEthernet1

tunnel source GigabitEthernet1

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095001

no shutdown

ip unnumbered Loopback1

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback1

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback1

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095002

no shutdown

ip unnumbered Loopback2

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback2

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback2

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095003

no shutdown

ip unnumbered Loopback3

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback3

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback3

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095004

no shutdown

ip unnumbered Loopback4

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback4

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback4

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095005

no shutdown

ip unnumbered Loopback5

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback5

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback5

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095006

no shutdown

ip unnumbered Loopback6

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback6

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback6

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095007

no shutdown

ip unnumbered Loopback7

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback7

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback7

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095008

no shutdown

ip unnumbered Loopback8

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback8

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback8

tunnel mode sdwan

exit

no logging console

aaa authentication enable default enable

aaa authentication login default local

aaa authorization console

aaa authorization exec default local none

login on-success log

license smart transport smart

license smart url https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license

line aux 0

!

line con 0

stopbits 1

!

line vty 0 4

transport input ssh

!

line vty 5 80

transport input ssh

!

sdwan

interface GigabitEthernet1

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private1 restrict

allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface GigabitEthernet2

exit

interface GigabitEthernet3

exit

interface Loopback1

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private2 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback2

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private3 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback3

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private4 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback4

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private5 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback5

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private6 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback6

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color red restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback7

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color blue restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback8

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color green restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

appqoe

no tcpopt enable

no dreopt enable

no httpopt enable

!

omp

no shutdown

send-path-limit  16

ecmp-limit       16

graceful-restart

no as-dot-notation

timers

graceful-restart-timer 43200

exit

address-family ipv4

advertise connected

advertise static

!

address-family ipv6

advertise connected

advertise static

!

!

!

security

ipsec

replay-window  8192

integrity-type ip-udp-esp esp

!

!

sslproxy

no enable

rsa-key-modulus      2048

certificate-lifetime 730

eckey-type           P256

ca-tp-label          PROXY-SIGNING-CA

settings expired-certificate  drop

settings untrusted-certificate drop

settings unknown-status       drop

settings certificate-revocation-check none

settings unsupported-protocol-versions drop

settings unsupported-cipher-suites drop

settings failure-mode         close

settings minimum-tls-ver      TLSv1

dual-side optimization enable

!

policy

app-visibility

flow-visibility

!

Dépannage des performances de débit dans AWS

Remarque : La réalisation de tests de performances dans des environnements de cloud public introduit de nouvelles variables susceptibles d'affecter les performances du débit. En voici quelques-uns à prendre en compte lors de l'exécution de ces types de tests :

- Utilisation des ressources sous-jacentes par les homologues au moment de l'exécution des tests

- Ne pas utiliser d'hôtes dédiés (l'utilisation d'hôtes dédiés multiplie par 16 le coût du cloud)

- Le cloud fonctionne dans différentes régions, les performances peuvent varier

- Dans certains cas, les numéros sont similaires, quel que soit le profil de la fonction ; ceci est probablement dû à la limitation AWS sur l'interface par taille d'instance

- AWS limite le débit des paquets par seconde sur les instances EC2, ce qui peut également entraîner une perte de paquets

- AWS ne divulgue pas le taux de limitation, mais les baisses dues à la limitation des pps peuvent être observées via le compteur 'pps_allow_beyond'

Commandes de dépannage CLI utiles

Lors des tests de performances du débit, ces commandes de dépannage peuvent être utilisées pour identifier les goulots d’étranglement ou les raisons de la dégradation des performances.

« show platform hardware qfp active statistics drop » - nous permet de comprendre s'il y a des chutes sur le c8kv. Nous devons nous assurer qu'il n'y a pas d'affaissement significatif ou d'incrémentation de compteurs pertinents.

"show platform hardware qfp active statistics drop clear" - Cette commande efface les compteurs.

"show platform hardware qfp active datapath infrastructure sw-cio" - Cette commande nous donne des informations détaillées sur le pourcentage de Packet Processor (PP), Traffic Manager (TM) utilisé pendant les exécutions de performance. Cela nous permet de déterminer s'il y a suffisamment de capacité de traitement ou pas à partir du c8kv.

"show platform hardware qfp active datapath util summary" - Cette commande nous donne les informations complètes de l'entrée/sortie que le c8kv transmet/reçoit de tous les ports.

Assurez-vous de vérifier le débit d'entrée/sortie et de voir s'il y a une baisse. Assurez-vous également de vérifier le pourcentage de charge de traitement. S'il atteint 100 %; cela signifie que le c8kv a atteint sa capacité.

"show plat hardware qfp active infrastructure bqs interface GigabitEthernetX" - Cette commande nous permet de vérifier les statistiques de niveau d'interface en termes de numéro de file d'attente, de bande passante, de points de terminaison.

"show controller" - Cette commande nous donne beaucoup d'informations granulaires sur les bons paquets rx/tx, les paquets manqués.

Cette commande peut être utilisée dans un scénario où nous ne voyons pas de pertes de queue, mais le générateur de trafic nous montre toujours des pertes.

Cela peut se produire dans un scénario où l'utilisation des données atteint déjà 100% et également le PP à 100%.

Si les compteurs rx_miss_errors continuent à s'incrémenter, cela implique que le CSR exerce une pression négative sur l'infrastructure cloud car il est incapable de traiter plus de trafic.

"show platform hardware qfp active datapath infrastructure sw-hqf" - peut être utilisé pour vérifier tout encombrement dû à la contre-pression d'AWS.

"show plate hardware qfp active datapath infrastructure sw-nic" - Détermine comment la charge du trafic est équilibrée entre plusieurs files d'attente. Après 17.7, nous avons 8 Multi-TXQ.

En outre, il peut déterminer si une file d'attente particulière prend tout le trafic ou si la charge est correctement équilibrée.

« show controllers | dans erreurs|dépassées|Giga" - Affiche les pertes de paquets dues à la limitation des paquets effectuée du côté AWS, qui peut être observée via le compteur pps_allow_excluded.

Exemple de résultats CLI

Exemple de sortie où Tail Drops compteur continue à incrémenter- Émettez la commande plusieurs fois pour voir si les compteurs sont incrémenter, ce qui nous permet de confirmer qu'il s'agit bien de tail drops.

csr_uut#show platform hardware qfp active statistics drop

Last clearing of QFP drops statistics : never

-------------------------------------------------------------------------

Global Drop Stats Packets Octets

-------------------------------------------------------------------------

Disabled 30 3693

IpFragErr 192 290976

Ipv4NoRoute 43 3626

Ipv6NoRoute 4 224

SdwanImplicitAclDrop 31 3899

TailDrop 19099700 22213834441

UnconfiguredIpv6Fia 3816 419760

Exemple de résultat affiché ici : exécutez la commande toutes les 30 secondes pour obtenir les données en temps réel

csr_uut#show platform hardware qfp active datapath infrastructure sw-cio

Credits Usage:

ID Port Wght Global WRKR0 WRKR1 WRKR2 WRKR3 WRKR4 WRKR5 WRKR6 WRKR7 WRKR8 WRKR9 WRKR10 WRKR11 WRKR12 WRKR13 Total

1 rcl0 16: 455 0 4 1 2 3 2 2 4 4 4 4 0 4 23 512

1 rcl0 32: 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 512

2 ipc 1: 468 4 2 4 3 0 1 1 4 0 2 0 4 0 18 511

3 vxe_punti 4: 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 512

4 Gi1 4: 446 0 0 1 1 0 2 3 0 3 2 0 1 1 52 512

5 Gi2 4: 440 4 4 4 3 2 1 1 3 2 4 4 3 2 59 504

6 Gi3 4: 428 1 1 1 0 4 4 1 0 4 4 0 0 2 43 494

7 Gi4 4: 427 1 1 0 1 4 2 0 4 3 4 1 1 7 56 512

Core Utilization over preceding 12819.5863 seconds

--------------------------------------------------

ID: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

% PP: 6.11 6.23 6.09 6.09 6.04 6.05 6.06 6.07 6.05 6.03 6.04 6.06 0.00 0.00

% RX: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23

% TM:0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00

% IDLE: 93.89 93.77 93.91 93.91 93.96 93.95 93.94 93.93 93.95 93.97 93.96 93.94 95.21 97.77

Exemple de résultat affiché ici - Assurez-vous de vérifier le taux d'entrée/sortie et de voir s'il y a une baisse. Assurez-vous également de vérifier le pourcentage de charge de traitement. S'il atteint 100 %; cela signifie que le noeud a atteint sa capacité.

csr_uut#show platform hardware qfp active datapath util summary

CPP 0: 5 secs 1 min 5 min 60 min

Input: Total (pps)900215 980887 903176 75623

(bps) 10276623992 11197595912 10310265440 863067008

Output: Total (pps)900216 937459 865930 72522

(bps) 10276642720 10712432752 9894215928 828417104

Processing: Load (pct)56 58 54 4

Exemple de résultat affiché ici pour les statistiques de niveau interface :

csr_uut#sh plat hardware qfp active infrastructure bqs interface GigabitEthernet2

Interface: GigabitEthernet2, QFP interface: 7

Queue: QID: 111 (0x6f)

bandwidth (cfg) : 0 , bandwidth (hw) : 1050000000

shape (cfg) : 0 , shape (hw) : 0

prio level (cfg) : 0 , prio level (hw) : n/a

limit (pkts ) : 1043

Statistics:

depth (pkts ) : 0

tail drops (bytes): 0 , (packets) : 0

total enqs (bytes): 459322360227 , (packets) : 374613901

licensed throughput oversubscription drops:

(bytes): 0 , (packets) : 0

Schedule: (SID:0x8a)

Schedule FCID : n/a

bandwidth (cfg) : 10500000000 , bandwidth (hw) : 10500000000

shape (cfg) : 10500000000 , shape (hw) : 10500000000

Schedule: (SID:0x87)

Schedule FCID : n/a

bandwidth (cfg) : 200000000000 , bandwidth (hw) : 200000000000

shape (cfg) : 200000000000 , shape (hw) : 200000000000

Schedule: (SID:0x86)

Schedule FCID : n/a

bandwidth (cfg) : 500000000000 , bandwidth (hw) : 500000000000

shape (cfg) : 500000000000 , shape (hw) : 500000000000

csr_uut#sh plat hardware qfp active infrastructure bqs interface GigabitEthernet3 | inc tail

tail drops (bytes): 55815791988 , (packets) : 43177643

Exemple de sortie pour les statistiques de paquets RX/TX corrects, paquets manqués

c8kv-aws-1#show controller

GigabitEthernet1 - Gi1 is mapped to UIO on VXE

rx_good_packets 346

tx_good_packets 243

rx_good_bytes 26440

tx_good_bytes 31813

rx_missed_errors 0

rx_errors 0

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0packets 0

rx_q0bytes 0

rx_q0errors 0

tx_q0packets 0

tx_q0bytes 0

GigabitEthernet2 - Gi2 is mapped to UIO on VXE

rx_good_packets 96019317

tx_good_packets 85808651

rx_good_bytes 12483293931

tx_good_bytes 11174853219

rx_missed_errors 522036

rx_errors 0

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0packets 0

rx_q0bytes 0

rx_q0errors 0

tx_q0packets 0

tx_q0bytes 0

GigabitEthernet3 - Gi3 is mapped to UIO on VXE

rx_good_packets 171596935

tx_good_packets 191911304

rx_good_bytes 11668588022

tx_good_bytes 13049984257

rx_missed_errors 21356065

rx_errors 0

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0packets 0

rx_q0bytes 0

rx_q0errors 0

tx_q0packets 0

tx_q0bytes 0

GigabitEthernet4 - Gi4 is mapped to UIO on VXE

rx_good_packets 95922932

tx_good_packets 85831238

rx_good_bytes 12470124252

tx_good_bytes 11158486786

rx_missed_errors 520328

rx_errors 46

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0packets 0

rx_q0bytes 0

rx_q0errors 0

tx_q0packets 0

tx_q0bytes 0

Exemple de sortie pour vérifier si un encombrement se produit en raison de la contre-pression d'AWS :

csr_uut#show platform hardware qfp active datapath infrastructure sw-hqf

Name : Pri1 Pri2 None / Inflight pkts

GigabitEthernet4 : XON XON XOFF / 43732

HQF[0] IPC: send 514809 fc 0 congested_cnt 0

HQF[0] recycle: send hi 0 send lo 228030112

fc hi 0 fc lo 0

cong hi 0 cong lo 0

HQF[0] pkt: send hi 433634 send lo 2996661158

fc/full hi 0 fc/full lo 34567275

cong hi 0 cong lo 4572971630**************Congestion counters keep incrementing

HQF[0] aggr send stats 3225639713 aggr send lo state 3225206079

aggr send hi stats 433634

max_tx_burst_sz_hi 0 max_tx_burst_sz_lo 0

HQF[0] gather: failed_to_alloc_b4q 0

HQF[0] ticks 662109543, max ticks accumulated 348

HQF[0] mpsc stats: count: 0

enq 3225683472 enq_spin 0 enq_post 0 enq_flush 0

sig_cnt:0 enq_cancel 0

deq 3225683472 deq_wait 0 deq_fail 0 deq_cancel 0

deq_wait_timeout

Exemple de résultat pour la répartition de la charge du trafic sur plusieurs files d'attente :

um-csr-uut#sh plat hardware qfp active datapath infrastructure sw-nic

pmd b1c5a400 device Gi1

RX: pkts 50258 bytes 4477620 return 0 badlen 0

pkts/burst 1 cycl/pkt 579 ext_cycl/pkt 996

Total ring read 786244055, empty 786197491

TX: pkts 57860 bytes 6546349

pri-0: pkts 7139 bytes 709042

pkts/send 1

pri-1: pkts 3868 bytes 451352

pkts/send 1

pri-2: pkts 1875 bytes 219403

pkts/send 1

pri-3: pkts 2417 bytes 242527

pkts/send 1

pri-4: pkts 8301 bytes 984022

pkts/send 1

pri-5: pkts 10268 bytes 1114859

pkts/send 1

pri-6: pkts 1740 bytes 175353

pkts/send 1

pri-7: pkts 22252 bytes 2649791

pkts/send 1

Total: pkts/send 1 cycl/pkt 1091

send 56756 sendnow 0

forced 56756 poll 0 thd_poll 0

blocked 0 retries 0 mbuf alloc err 0

TX Queue 0: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 1: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 2: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 3: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 4: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 5: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 6: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 7: full 0 current index 0 hiwater 0

pmd b1990b00 device Gi2

RX: pkts 1254741010 bytes 511773562848 return 0 badlen 0

pkts/burst 16 cycl/pkt 792 ext_cycl/pkt 1342

Total ring read 1012256968, empty 937570790

TX: pkts 1385120320 bytes 564465308380

pri-0: pkts 168172786 bytes 68650796972

pkts/send 1

pri-1: pkts 177653235 bytes 72542203822

pkts/send 1

pri-2: pkts 225414300 bytes 91947701824

pkts/send 1

pri-3: pkts 136817435 bytes 55908224442

pkts/send 1

pri-4: pkts 256461818 bytes 104687120554

pkts/send 1

pri-5: pkts 176043289 bytes 71879529606

pkts/send 1

pri-6: pkts 83920827 bytes 34264110122

pkts/send 1

pri-7: pkts 160636635 bytes 64585622696

pkts/send 1

Total: pkts/send 1 cycl/pkt 442

send 1033104466 sendnow 41250092

forced 1776500651 poll 244223290 thd_poll 0

blocked 1060879040 retries 3499069 mbuf alloc err 0

TX Queue 0: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 1: full 718680 current index 0 hiwater 255

TX Queue 2: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 3: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 4: full 15232240 current index 0 hiwater 255

TX Queue 5: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 6: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 7: full 230668 current index 0 hiwater 224

pmd b1712d00 device Gi3

RX: pkts 1410702537 bytes 498597093510 return 0 badlen 0

pkts/burst 18 cycl/pkt 269 ext_cycl/pkt 321

Total ring read 1011915032, empty 934750846

TX: pkts 754803798 bytes 266331910366

pri-0: pkts 46992577 bytes 16616415156

pkts/send 1

pri-1: pkts 49194201 bytes 17379760716

pkts/send 1

pri-2: pkts 46991555 bytes 16616509252

pkts/send 1

pri-3: pkts 49195026 bytes 17381741474

pkts/send 1

pri-4: pkts 48875656 bytes 17283423414

pkts/send 1

pri-5: pkts 417370776 bytes 147056906106

pkts/send 6

pri-6: pkts 46992860 bytes 16617923068

pkts/send 1

pri-7: pkts 49191147 bytes 17379231180

pkts/send 1

Total: pkts/send 2 cycl/pkt 0

send 339705775 sendnow 366141927

forced 3138709511 poll 2888466204 thd_poll 0

blocked 1758644571 retries 27927046 mbuf alloc err 0

TX Queue 0: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 1: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 2: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 3: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 4: full 0 current index 1 hiwater 0

TX Queue 5: full 27077270 current index 0 hiwater 224

TX Queue 6: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 7: full 0 current index 0 hiwater 0

Exemple de sortie qui montre les pertes de paquets dues à la limitation des paquets effectuée du côté AWS, qui peut être observée via le compteur pps_allow_beyond :

C8k-AWS-2#show controllers | in errors|exceeded|Giga

GigabitEthernet1 - Gi1 is mapped to UIO on VXE

rx_missed_errors 1750262

rx_errors 0

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0_errors 0

rx_q1_errors 0

rx_q2_errors 0

rx_q3_errors 0

bw_in_allowance_exceeded 0

bw_out_allowance_exceeded 0

pps_allowance_exceeded 11750

conntrack_allowance_exceeded 0

linklocal_allowance_exceeded 0