Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer Cisco SD-WAN Edge avec le transport MPLS pour accéder aux contrôleurs Cisco SD-WAN sur Internet via la périphérie WAN CC en ligne.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande de connaître les sujets suivants :

- Réseau étendu défini par logiciel Cisco (SD-WAN)

- Routage

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco vManage version 20.6.5.2

- Routeur Cisco WAN Edge version 17.06.05

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Dans un déploiement de périphérie WAN DC en ligne, le trafic de contrôle entrant du MPLS doit atteindre les contrôleurs SD-WAN sur Internet. Le trafic peut être routé entre MPLS et Internet dans VPN 0.

Dans ce cas, la configuration du tunnel doit être supprimée des interfaces physiques MPLS et Internet et placée sur deux interfaces de bouclage distinctes.

Diagramme du réseau

Topologie du réseau

Configurations

Dans ce déploiement, le périphérique de périphérie WAN de la filiale doit accéder aux contrôleurs via la périphérie WAN du data center. Dans ce scénario, une interface physique supplémentaire est ajoutée dans le VPN 0 sur la périphérie WAN CC et les tunnels sont déplacés de l'interface physique vers l'interface de bouclage.

Le déplacement du tunnel de l'interface physique à l'interface de bouclage permet au routeur de périphérie WAN CC d'agir comme un transit pour le trafic de la périphérie WAN CC et du routeur de périphérie WAN de filiale. Il doit y avoir une connectivité entre les adresses IP de bouclage et les contrôleurs pour former le plan de contrôle et de données.

Cette sortie capture la configuration de l'interface WAN de périphérie CC :

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 10.201.186.175 255.255.255.224

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/0/2

description connection to Branch_WAN-Edge

ip address 192.168.20.21 255.255.255.252

no shutdown

!

interface Loopback1

description wan_color_green

ip address 192.168.20.2 255.255.255.255

no shutdown

!

interface Loopback2

description wan_color_custom2

ip address 192.168.20.10 255.255.255.255

no shutdown

!

Le résultat suivant capture la configuration du tunnel de périphérie WAN CC :

DC_WAN-Edge#sh sdwan running-config sdwan

sdwan

interface Loopback1

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color green

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections 1

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 5

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback2

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color custom2 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections 1

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 5

port-hop

carrier default

nat-refresh-interval 5

hello-interval 1000

hello-tolerance 12

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

!

Le résultat suivant capture la configuration du tunnel Branch_WAN-Edge :

Branch_WAN-Edge#sh sdwan run sdwan

sdwan

interface GigabitEthernet0/0/2

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color custom2

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 5

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service http

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

!

Vérification

Le résultat suivant capture la connectivité du plan de contrôle pour DC_WAN-Edge.

DC_WAN-Edge#sh sdwan control connections

PEER PEER CONTROLLER

PEER PEER PEER SITE DOMAIN PEER PRIV PEER PUB GROUP

TYPE PROT SYSTEM IP ID ID PRIVATE IP PORT PUBLIC IP PORT ORGANIZATION LOCAL COLOR PROXY STATE UPTIME ID

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vsmart dtls 10.10.10.2 1 1 10.201.186.172 12346 10.201.186.172 12346 rch_sdwan_lab custom2 No up 0:00:00:37 0

vsmart dtls 10.10.10.2 1 1 10.201.186.172 12346 10.201.186.172 12346 rch_sdwan_lab green No up 0:00:00:37 0

vmanage dtls 10.10.10.1 1 0 10.201.186.171 12746 10.201.186.171 12746 rch_sdwan_lab green No up 0:00:00:35 0

Le résultat suivant capture la connectivité du plan de contrôle pour Branch_WAN-Edge.

Branch_WAN-Edge#show sdwan control connections

PEER PEER CONTROLLER

PEER PEER PEER SITE DOMAIN PEER PRIV PEER PUB GROUP

TYPE PROT SYSTEM IP ID ID PRIVATE IP PORT PUBLIC IP PORT LOCAL COLOR PROXY STATE UPTIME ID

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vsmart dtls 10.10.10.2 1 1 10.201.186.172 12346 10.201.186.172 12346 custom2 No up 0:00:00:20 0

vmanage dtls 10.10.10.1 1 0 10.201.186.171 12346 10.201.186.171 12346 custom2 No up 0:00:00:22 0

Le résultat suivant capture la connectivité du plan de données pour DC_WAN-Edge. La couleur locale verte crée une session BFD avec les périphériques de périphérie distants.

DC_WAN-Edge#sh sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX

SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec UPTIME TRANSITIONS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.10.10.60 60 up green biz-internet 192.168.20.2 10.201.186.167 12346 ipsec 7 1000 0:00:06:37 6

10.10.10.20 20 up green biz-internet 192.168.20.2 10.201.186.180 12346 ipsec 7 1000 0:00:06:37 6

10.10.10.5 5 up green default 192.168.20.2 10.201.186.181 12346 ipsec 7 1000 0:00:06:37 6

10.10.10.10 10 up green gold 192.168.20.2 10.201.186.182 12346 ipsec 7 1000 0:00:06:37 6

Le résultat suivant capture la connectivité du plan de données pour Branch_WAN-Edge. La couleur locale custom2 crée une session BFD avec des périphériques de périphérie distants.

Branch_WAN-Edge#sh sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX

SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec) UPTIME TRANSITIONS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.10.10.5 5 up custom2 default 192.168.20.22 10.201.186.181 12346 ipsec 7 1000 0:00:07:37 2

10.10.10.10 10 up custom2 gold 192.168.20.22 10.201.186.182 12346 ipsec 7 1000 0:00:07:37 2

10.10.10.20 20 up custom2 biz-internet 192.168.20.22 10.201.186.180 12346 ipsec 7 1000 0:00:07:37 2

10.10.10.60 60 up custom2 biz-internet 192.168.20.22 10.201.186.167 12346 ipsec 7 1000 0:00:07:37 2

Informations connexes

- Guide de conception SD-WAN de Cisco