Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Problème

Solution

Étape 1. Vérifiez que les vSmarts sont en mode CLI avec des connexions de contrôle stables

Étape 2. Créer le modèle CLI

Étape 3. Diffuser le nouveau modèle CLI vers vSmart

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit un moyen simple de créer un modèle CLI pour vSmarts car ils sont nécessaires pour pousser une stratégie centralisée pour la superposition.

Conditions préalables

Exigences

Connaissances fondamentales de ces sujets :

- Présentation générale de la solution SD-WAN

- Modèles vManage

- Centralisé

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- vManage Version 20.6.4

- vBond Version 20.6.4

- vSmart Version 20.6.4

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Problème

Le message d'erreur Failed to activate policy vSmarts x.x.x.x are not in vManage mode peut être affiché après l'activation de la stratégie centralisée.

Solution

Étape 1. Vérifiez que les vSmarts sont en mode CLI avec des connexions de contrôle stables

Au cours de cette étape, vous devez vérifier que les connexions de contrôle entre vManage et vSmart sont opérationnelles et stables. Cette opération est obligatoire pour diffuser le modèle.

Naviguez jusqu'à vManage > Monitor > Network > vSmart.

Remarque : à partir de la version 20.9 et ultérieure, accédez à vManage > Monitor > Devices > vSmart.

Veuillez noter l'accessibilité et la hausse depuis.

Étape 2. Créer le modèle CLI

Au cours de cette étape, vous devez charger la configuration en cours à partir de vSmart vers le modèle CLI. vManage propose une option permettant de charger automatiquement la configuration dans le modèle.

Naviguez jusqu'à vManage > Configuration > Templates > Create Template > CLI Template.

Renseignez tous les paramètres de modèle nécessaires en tant que Nom et Description du modèle.

Cliquez sur Next to Load Running config from reachable device pour sélectionner la configuration du périphérique souhaité.

vManage charge automatiquement la configuration en cours du périphérique vers le modèle CLI.

Cliquez sur Add pour créer le modèle.

Étape 3. Diffuser le nouveau modèle CLI vers vSmart

Dans cette étape, vous devez pousser le modèle que vous venez de créer vers le vSmart correct.

Accédez à vManage > Configuration > Modèles > Modèle que vous venez de créer > ... > Connectez des périphériques.

Choisissez le périphérique sur lequel vous souhaitez pousser le modèle et amenez-le à droite. Cliquez ensuite sur Attacher.

Sur votre gauche, cliquez sur vSmart Serial Number pour examiner la configuration.

Enfin, cliquez sur Configure Devices pour diffuser le modèle.

Pour confirmer que le modèle a été envoyé, accédez à vManage > Configuration > Devices > Controllers >vSmart.

À ce stade, vous pouvez activer la stratégie centralisée qui a été configurée.

Informations connexes

Guide de démarrage de Cisco SD-WAN

Guide de configuration des politiques Cisco SD-WAN, Cisco IOS XE version 17.x