Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Concepts

Configurer

Désinstaller UTD

Vérification Préalable

Configurations

Vérifier

Configurer

Installer UTD

Vérification Préalable

Configurations

Vérifier

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la procédure d'installation et de désinstallation de Unified Threat Defense (UTD) via l'interface de ligne de commande des routeurs SDWAN.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) de Cisco

- Interface de ligne de commande (CLI) Cisco IOS® XE

Composants utilisés

Ce document est basé sur les versions logicielles et matérielles suivantes :

- Routeur ISR4461/K9

- Version logicielle 17.3.4

- Routeur en mode contrôleur

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Ces étapes doivent être appliquées lorsque le serveur cedge est en mode CLI ou qu'il n'existe aucune connexion de contrôle entre vManage et le serveur cedge.

Mais si vous avez le plan de contrôle et que votre cordon est en mode vManage, passez à l'article suivant .

Concepts

Les exigences spécifiques de ce document sont les suivantes :

- Cisco vManage version 20.3 ou ultérieure.

- Routeurs à services intégrés Cisco 4431 version 17.3.4

Pour plus d'informations sur les plates-formes prises en charge, accédez à UTD pour les plates-formes et restrictions prises en charge par SDWAN.

Configurer

Désinstaller UTD

Vérification Préalable

Ceci est un exemple de la façon dont le routeur cedge ressemble à une désinstallation UTD antérieure.

* Le périphérique est en mode contrôleur et aucun modèle n'est associé, mais la configuration UTD est appliquée.

cedge#show sdwan system

Viptela (tm) vEdge Operating System Software

Copyright (c) 2013-2022 by Viptela, Inc.

Controller Compatibility: 20.3

Version: 17.03.04a.0.5574

Build: Not applicable

Model name: ISR4461/K9 Services: None vManaged: false Commit pending: false Configuration template: None cedge#show platform software device-mode Device Operating-mode: Controller-Managed cedge#show run | sec utd utd multi-tenancy utd engine standard multi-tenancy threat-inspection whitelist profile Sig-white-list generator id 3 signature id 22089 generator id 3 signature id 36208 threat-inspection profile IPS-POLICY threat detection policy balanced logging level alert whitelist profile Sig-white-list policy utd-policy-vrf-1 vrf 511 all-interfaces threat-inspection profile IPS-POLICY app-hosting appid utd app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0 guest-ipaddress 192.168.1.2 netmask 255.255.255.252 app-vnic gateway1 virtualportgroup 1 guest-interface 1 guest-ipaddress 192.0.2.2 netmask 255.255.255.252 app-resource package-profile urlf-low start cedge# cedge#show running-config | section VirtualPortGroup0 interface VirtualPortGroup0 description Management interface vrf forwarding 65529 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 no mop enabled no mop sysid cedge#show running-config | section VirtualPortGroup1 interface VirtualPortGroup1 description Data interface ip address 192.0.2.1 255.255.255.252 no mop enabled no mop sysid cedge#

Remarque : la configuration UTD doit être supprimée avant de pouvoir être désinstallée.

Configurations

1. Arrêtez le service UTD.

cedge#config-transaction

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# no start

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

Remarque : le statut UTD passe de En cours d'exécution à Déployé une fois qu'aucun démarrage n'est appliqué.

cedge#show app-hosting list

App id                                   State

---------------------------------------------------------

utd                                      DEPLOYED

cedge#

2. Supprimez la configuration UTD.

cedge#config-transaction

cedge(config)# utd engine standard multi-tenancy

cedge(config-utd-multi-tenancy)# no policy utd-policy-vrf-1

cedge(config-utd-multi-tenancy)# commit

Commit complete.

cedge(config-utd-multi-tenancy)#

cedge#config-transaction

cedge(config)# utd multi-tenancy

cedge(config)# utd engine standard multi-tenancy

cedge(config-utd-multi-tenancy)# no threat-inspection whitelist profile Sig-white-list

cedge(config-utd-multi-tenancy)# no threat-inspection profile IPS-POLICY

cedge(config-utd-multi-tenancy)# exit

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)# no utd engine standard multi-tenancy

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge#config-transaction

cedge(config)# no utd multi-tenancy

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# no app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0

cedge(config-app-hosting)# no app-vnic gateway1 virtualportgroup 1 guest-interface 1

cedge(config-app-hosting)# no app-resource package-profile urlf-low

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

cedge(config-app-hosting)#exit

cedge(config)# no app-hosting appid utd

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# no interface VirtualPortGroup0

cedge(config)# no interface VirtualPortGroup1

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# no iox

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

3. Validation.

Ceci est un exemple de la façon dont le routeur de périphérie se comporte après la suppression de la configuration UTD.

cedge#show running-config | section iox

cedge#show running-config | section VirtualPortGroup0

cedge#show running-config | section VirtualPortGroup1

cedge#show running-config | section utd

cedge#

cedge#show platform software utd global

UTD Global state

=========================

Engine : Standard

Global Inspection : Disabled

Operational Mode : Intrusion Detection

Fail Policy : Fail-open

Container technology : LXC

Redirect interface : Not specified

UTD interfaces

No interfaces are protected by UTD

<snipped>

Remarque : même si la configuration a été supprimée, l'UTD indique qu'elle est installée. C'est prévu.

cedge#show utd engine standard version

UTD Virtual-service Name: utd

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

UTD Installed Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

cedge#show virtual-service

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.7

Total virtual services installed : 1

Total virtual services activated : 0

<snipped>

cedge#show app-hosting list

The process for the command is not responding or is otherwise unavailable   >>>> Expected because UTD config was removed but UTD engine remains installed

** Before to remove Configuration **

cedge#show virtual-service version name utd running

Virtual service utd running version:

Name : UTD-Snort-Feature

Version : 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

** After configuration is removed **

cedge#

cedge#show virtual-service version name utd running

Virtual service utd running version:

Name : UTD-Snort-Feature

Version : None

4. Retirez le moteur UTD.

Conseil : vous devez avoir iox et app-hosting appid utd activés pour désinstaller le moteur UTD.

Voici un exemple de ce qui se produit si UTD est supprimé sans iox et l'activation de l'hébergement d'applications.

cedge#app-hosting uninstall appid utd    >>>> No action is taken.

cedge#

Voici un exemple de désinstallation réussie de UTD.

cedge#config-transaction

cedge(config)# iox

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

cedge(config-app-hosting)#

*Mar 3 20:25:24.889: %UICFGEXP-6-SERVER_NOTIFIED_START: R0/0: psd: Server iox has been notified to start

*Mar 3 20:25:50.268: %IM-6-IOX_RECONCILE_INFO: R0/0: ioxman: App-hosting application reconcile process start

*Mar 3 20:25:51.956: %IM-6-IOX_ENABLEMENT: R0/0: ioxman: IOX is ready.

cedge#

cedge#app-hosting uninstall appid utd

Uninstalling 'utd'. Use 'show app-hosting list' for progress.

cedge#

*Mar 3 20:26:31.653: %VIRT_SERVICE-5-INSTALL_STATE: Successfully uninstalled virtual service utd

*Mar 3 20:26:32.706: %IM-6-INSTALL_MSG: R0/0: ioxman: app-hosting: Uninstall succeeded: utd uninstalled successfully

cedge#

Vérifier

Exécutez les commandes suivantes pour vérifier si UTD a été supprimé.

cedge#show app-hosting list

No App found

cedge#show virtual-service version name utd running

% Error: Virtual-service utd is not found

cedge#show utd engine standard version

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

cedge#show virtual-service

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.7

Total virtual services installed : 0

Total virtual services activated : 0

<snipped>

Configurer

Installer UTD

Vérification Préalable

Vérifiez la version UTD prise en charge et téléchargez-la dans bootflash.

cedge#

cedge#show utd engine standard version

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

cedge#

cedge#dir bootflash: | i utd

36 -rw- 55050240 Mar 1 2022 01:08:29 +00:00 secapp-utd.17.03.04a.1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3.x86_64.tar

cedge#

Configurations

1. Activez iox et l'hébergement d'applications.

cedge#config-transaction

cedge(config)# iox

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

cedge(config-app-hosting)#

*Mar 3 20:25:24.889: %UICFGEXP-6-SERVER_NOTIFIED_START: R0/0: psd: Server iox has been notified to start

*Mar 3 20:25:50.268: %IM-6-IOX_RECONCILE_INFO: R0/0: ioxman: App-hosting application reconcile process start

*Mar 3 20:25:51.956: %IM-6-IOX_ENABLEMENT: R0/0: ioxman: IOX is ready.

cedge#

2. Installez le moteur UTD.

cedge#app-hosting install appid utd package bootflash:secapp-utd.17.03.04a.1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3.x86_64.tar

Installing package 'bootflash:secapp-utd.17.03.04a.1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3.x86_64.tar' for 'utd'. Use 'show app-hosting list' for progress.

cedge#

*Mar 3 21:07:43.529: %VMAN-5-PACKAGE_SIGNING_LEVEL_ON_INSTALL: R0/0: vman: Package 'secapp-utd.17.03.04a.1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3.x86_64.tar' for service container 'utd' is 'Cisco signed', signing level cached on original install is 'Cisco signed'

*Mar 3 21:07:56.332: %VIRT_SERVICE-5-INSTALL_STATE: Successfully installed virtual service utd

*Mar 3 21:07:56.922: %IM-6-INSTALL_MSG: R0/0: ioxman: app-hosting: Install succeeded: utd installed successfully Current state is deployed

cedge#

3. Assurez-vous que le moteur UTD est installé. Exécutez les commandes suivantes.

Remarque : l'état DEPLOYED signifie UTD installé mais non configuré. L'état RUNNING signifie UTD installé et configuré.

cedge#show app-hosting list

App id                                   State

---------------------------------------------------------

utd                                      DEPLOYED

cedge#show virtual-service version name utd running

Virtual service utd running version:

Name : UTD-Snort-Feature

Version : None >>>> "None", it is expected due to the fact that no config yet

cedge#show utd engine standard version

UTD Virtual-service Name: utd

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

UTD Installed Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3 >>>> UTD Package installed

cedge#

cedge#show virtual-service

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.7

Total virtual services installed : 1 >>>> Installed 1 but Activated 0 as expected

Total virtual services activated : 0

4. Afin d'avoir UTD en état d'exécution, continuez à configurer IPS/URL. Ceci est un exemple du TP.

cedge#config-transaction

cedge(config)# interface VirtualPortGroup0

cedge(config-if)# description Management interface

cedge(config-if)# vrf forwarding 65529

cedge(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

cedge(config-if)# exit

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# interface VirtualPortGroup1

cedge(config-if)# description Data interface

cedge(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.252

cedge(config-if)# exit

cedge(config)# commit

Commit complete.

cedge(config)#

cedge(config)# app-hosting appid utd

cedge(config-app-hosting)# app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0

cedge(config-app-hosting-gateway)# guest-ipaddress 192.168.1.2 netmask 255.255.255.252

cedge(config-app-hosting-gateway)# exit

cedge(config-app-hosting)# app-vnic gateway1 virtualportgroup 1 guest-interface 1

cedge(config-app-hosting-gateway)# guest-ipaddress 192.168.2.2 netmask 255.255.255.252

cedge(config-app-hosting-gateway)# exit

cedge(config-app-hosting)# app-resource package-profile urlf-low

cedge(config-app-hosting)# start

cedge(config-app-hosting)# commit

Commit complete.

cedge(config-app-hosting)#

cedge(config-app-hosting)# exit

cedge(config)# utd multi-tenancy

cedge(config)# utd engine standard multi-tenancy

cedge(config-utd-multi-tenancy)# threat-inspection whitelist profile Sig-white-list

cedge(config-utd-mt-whitelist)# generator id 3 signature id 22089

cedge(config-utd-mt-whitelist)# generator id 3 signature id 36208

cedge(config-utd-mt-whitelist)# exit

cedge(config-utd-multi-tenancy)# threat-inspection profile IPS-POLICY

cedge(config-utd-mt-threat)# threat detection

cedge(config-utd-mt-threat)# policy balanced

cedge(config-utd-mt-threat)# whitelist profile Sig-white-list

cedge(config-utd-mt-threat)# logging level alert

cedge(config-utd-mt-threat)# exit

cedge(config-utd-multi-tenancy)# commit

Commit complete.

cedge(config-utd-multi-tenancy)#

cedge(config-utd-multi-tenancy)# policy utd-policy-vrf-1

cedge(config-utd-mt-policy)# vrf 511

cedge(config-utd-mt-policy)# all-interfaces

cedge(config-utd-mt-policy)# fail close

cedge(config-utd-mt-policy)# threat-inspection profile IPS-POLICY

cedge(config-utd-mt-policy)# exit

cedge(config-utd-multi-tenancy)# commit

Commit complete.

cedge(config-utd-multi-tenancy)#

cedge(config-utd-multi-tenancy)# end

cedge#

5. Assurez-vous que la configuration est terminée.

cedge#show run | section utd

utd multi-tenancy

utd engine standard multi-tenancy

threat-inspection whitelist profile Sig-white-list

generator id 3 signature id 22089

generator id 3 signature id 36208

threat-inspection profile IPS-POLICY

threat detection

policy balanced

logging level alert

whitelist profile Sig-white-list

policy utd-policy-vrf-1

vrf 511

all-interfaces

threat-inspection profile IPS-POLICY

fail close

app-hosting appid utd

app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0

guest-ipaddress 192.168.1.2 netmask 255.255.255.252

app-vnic gateway1 virtualportgroup 1 guest-interface 1

guest-ipaddress 192.168.2.2 netmask 255.255.255.252

app-resource package-profile urlf-low

start

cedge#

Vérifier

1. Exécutez la commande show logging et assurez-vous que vous avez des journaux similaires comme indiqué ci-dessous.

*Mar 3 23:17:17.573: %LINK-3-UPDOWN: Interface VirtualPortGroup0, changed state to up

*Mar 3 23:17:18.094: %LINK-3-UPDOWN: Interface VirtualPortGroup1, changed state to up

*Mar 3 23:17:18.572: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VirtualPortGroup0, changed state to up

*Mar 3 23:17:19.095: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VirtualPortGroup1, changed state to up

*Mar 3 23:17:25.630: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel2000000001, changed state to up

*Mar 3 23:19:36.863: %VIRT_SERVICE-5-ACTIVATION_STATE: Successfully activated virtual service utd

*Mar 3 23:19:37.577: %IM-6-START_MSG: R0/0: ioxman: app-hosting: Start succeeded: utd started successfully Current state is running

*Mar 3 23:19:38.318: %ONEP_BASE-6-CONNECT: [Element]: ONEP session Application:utd_snort Host:cedge ID:6633 User: has connected.

*Mar 3 23:19:50.428: %IOSXE_UTD-4-MT_CONFIG_DOWNLOAD: UTD MT configuration download has started

*Mar 3 23:20:06.460: %IOSXE_UTD-4-MT_CONFIG_DOWNLOAD: UTD MT configuration download has completed

*Mar 3 23:20:08.389: %IOSXE-5-PLATFORM: R0/0: cpp_cp: QFP:0.0 Thread:011 TS:00000780131568867961 %SDVT-5-SDVT_HEALTH_UP: Service node is up for channel Threat Defense. Current Health: Green, Previous Health: Down

Remarque : l'état actuel passe de Down à Green si la configuration a réussi.

2. Exécutez ces commandes pour vérifier l'installation UTD.

cedge#show app-hosting list

App id                                   State

---------------------------------------------------------

utd                                      RUNNING   >>> State change from Deployed to Running

cedge#show utd engine standard version

UTD Virtual-service Name: utd

IOS-XE Recommended UTD Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

IOS-XE Supported UTD Regex: ^1\.0\.([0-9]+)_SV(.*)_XE17.3$

UTD Installed Version: 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

cedge#show virtual-service version name utd running

Virtual service utd running version:

Name : UTD-Snort-Feature

Version : 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3 >>>> Changed from NONE to "1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3" after config.

cedge#

cedge#show virtual-service

Virtual Service Global State and Virtualization Limits:

Infrastructure version : 1.7

Total virtual services installed : 1

Total virtual services activated : 1 >>>>>>>>> Now it is activated

cedge#show virtual-service version name utd running Virtual service utd running version: Name : UTD-Snort-Feature Version : 1.0.16_SV2.9.16.1_XE17.3

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Commandes utiles

show platform software device-mode

show app-hosting list

show virtual-service version name utd running

show utd engine standard version

show utd engine standard status

show virtual-service

Informations connexes

- Guide de configuration de la sécurité : Unified Threat Defense, Cisco IOS XE 17

- Guide de configuration de la sécurité : Unified Threat Defense, Cisco IOS XE 16

- UTD pour plates-formes et restrictions SDWAN prises en charge.

- Installez UTD avec vManage.