Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Fond

Configurer

Mise à niveau vers le logiciel Cisco Edge à partir de vManage

Mise à niveau vers le logiciel Cisco cEdge Cisco IOS XE à partir de la CLI

Vérifier

Interface graphique vManage

CLI vManage

Dépannage

Introduction

Ce document décrit la procédure de migration de Nutella Viptela OS vers Cisco IOS® XE.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez une connaissance de Cisco Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN).

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- vManage Version 20.6.3

- vBond Version 20.6.3

- vSmart Version 20.6.3

- ISR1100-4GLTE version 20.4.1.2

L'image logicielle à utiliser pour la migration est disponible à partir de la page Téléchargement de logiciel.

Cisco IOS XE : isr1100be.universalk9.<version>.SPA.bin

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Fond

Les exigences spécifiques de ce document incluent :

- Cisco vManage version 20.4.1 ou ultérieure

- Routeurs à services intégrés Cisco (ISR)1100 et ISR1100X version 20.4.1 ou ultérieure

La migration entre Viptela OS et Cisco IOS XE est prise en charge sur les plates-formes répertoriées :

- Cisco ISR1100X-6G

- Cisco ISR1100X-4G

- Cisco ISR1100-6G

- Cisco ISR1100-4G

- Cisco ISR1100-4GLTE (Cisco ISR1100-4GLTENA et Cisco ISR1100-4GLTEGB)

Configurer

Mise à niveau vers le logiciel Cisco Edge à partir de vManage

1. Dans l'interface utilisateur graphique de Cisco vManage, choisissez Maintenance > Software Repository > Add New Software > vManage comme indiqué dans l'image.

2. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Browse, puis sur Upload.

3. Une fois le téléchargement démarré, n'actualisez pas le navigateur Web, comme indiqué dans cette image.

4. Dans la section Référentiel de logiciels, vérifiez que l'image a été téléchargée comme indiqué dans l'image.

5. Accédez à la section Maintenance > Software Upgrade > WAN Edge. Cochez la case Hostname pour choisir le ou les périphériques et cliquez sur Upgrade.

6. Cliquez sur la case d'option vManage.

7. Dans la liste déroulante Version, sélectionnez l'image Cisco IOS XE.

8. Cochez les cases Activer et redémarrer et Confirmer.

9. Cliquez sur Upgrade.

10. Le périphérique lance le processus de mise à niveau et prend plusieurs minutes. Vous pouvez vérifier la réussite de l'exécution dans l'affichage des tâches.

11. Accédez à Configuration > Devices et cliquez sur l'onglet WAN Edge List.

12. Dans la partie droite de l'écran, cliquez sur (...) More Actions et choisissez Migrate Device.

13. Dans la boîte de dialogue Migrer le périphérique, cliquez sur Oui afin de confirmer la migration.

Note: Après la mise à niveau, le périphérique dispose uniquement de la configuration de base pour établir des connexions de contrôle avec superposition SD-WAN. Vous pouvez utiliser vManage pour ajouter la configuration supplémentaire.

Mise à niveau vers le logiciel Cisco cEdge Cisco IOS XE à partir de la CLI

Cette section s'applique à Cisco ISR1100 et ISR1100X version 20.4.1 ou ultérieure.

1.Transférez l'image isr1100be.universalk9.<version>.SPA.bin sur le routeur vEdge.

Router# request software install http/ftp/directory  path (http://,ftp://,scp://,/)> reboot

2. Après le redémarrage, vérifiez que les connexions de contrôle sont établies.

3. Vérifiez que la mise à niveau a été confirmée.

Router#request platform software sdwan software upgrade-confirm

Vérifier

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

Interface graphique vManage

Accédez à Administration > Maintenance > Software Upgrade. Vérifiez la version dans la colonne Current Version. Le périphérique affiche le système d'exploitation Cisco IOS XE.

CLI vManage

Saisissez la commande  show romvar pour vérifier que la migration a réussi sur MIGRATION_STATUS.

Router#show romvar

ROMMON variables:

PS1 = rommon ! >

CRYPTO_BI_THPUT = 10000

RET_2_RTS =

BOOT = bootflash:packages.conf,1;

DEVICE_MANAGED_MODE = controller

RANDOM_NUM = 342435660

BSI = 0

RET_2_RCALTS =

MIGRATION_STATUS = SUCCESS<<<<<<<<<<<

BIS_MODE = 2

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Vérifiez les journaux dans Cisco IOS XE :

bootflash:migrationlogs

Vérifiez les journaux dans vEdge :

etc/Viptela/vedgemigration.cfg