Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment préférer une interface particulière pour l'accès direct à Internet (DIA) à l'aide de la stratégie de données vSmart.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous connaissiez le cadre de stratégie SD-WAN.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le routeur vEdge et le contrôleur vSmart.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Le routeur vEdge dispose de deux interfaces de liaison ascendante, avec une configuration de base de la sous-couche et de la superposition. L’objectif principal est de préférer l’interface ge0/1 pour tout le trafic vers l’hôte Internet avec l’adresse 203.0.113.137 à partir du sous-réseau local 192.0.2.0/24.

Configuration du routeur vEdge :

interface ge0/1

ip address 192.168.109.104/24

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color biz-internet

!

interface ge0/2

ip address 192.168.110.104/24

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color public-internet

!

!

ip route 0.0.0.0/0 192.168.109.10

ip route 0.0.0.0/0 192.168.110.10

!

vpn 40

ip route 0.0.0.0/0 vpn 0

Configuration du contrôleur vSmart :

policy

lists

data-prefix-list SOURCE_PREFIX

ip-prefix 192.0.2.0/24

!

data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

ip-prefix 203.0.113.137/32

!

site-list branch40

site-id 40

!

!

policy

data-policy FORCE_GE0_1

vpn-list VPN_40

sequence 100

match

source-data-prefix-list SOURCE_PREFIX

destination-data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

!

action accept

nat use-vpn 0

set

local-tloc color biz-internet encap ipsec

!

!

!

default-action accept

!

!

apply-policy

site-list branch40

data-policy FORCE_GE0_1 from-service

!

!

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Avant l'application de la stratégie :

show policy service-path vpn 40 interface ge0/7 source-ip 192.0.2.222 dest-ip 203.0.113.137 protocol 6

Next Hop: Remote

Remote IP: 192.168.110.10, Interface ge0/2 Index: 6

Activez ensuite la stratégie sur vSmart et assurez-vous que la stratégie de vSmart est appliquée à vEdge :

vedge1# show policy from-vsmart

from-vsmart data-policy FORCE_GE0_1

direction from-service

vpn-list VPN_40

sequence 100

match

source-data-prefix-list      SOURCE_PREFIX

destination-data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

action accept

nat use-vpn 0

no nat fallback

set

local-tloc color biz-internet

local-tloc encap ipsec

default-action accept

from-vsmart lists vpn-list VPN_40

vpn 40

from-vsmart lists data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

ip-prefix 203.0.113.137/32

from-vsmart lists data-prefix-list SOURCE_PREFIX

ip-prefix 192.0.2.0/24

Après l'application de la stratégie :

show policy service-path vpn 40 interface ge0/7 source-ip 192.0.2.222 dest-ip 203.0.113.137 protocol 6

Next Hop: Remote

Remote IP: 192.168.109.10, Interface ge0/1 Index: 5

Vous pouvez également voir une connexion dans la table de traduction NAT :

vedge1# show ip nat filter nat-vpn 0 nat-ifname ge0/1 vpn 40 protocol tcp 192.0.2.222 203.0.113.137

ip nat filter nat-vpn 0 nat-ifname ge0/1 vpn 1 protocol tcp 192.0.2.222 203.0.113.137 61213 443

public-source-address 192.168.109.104

public-dest-address 203.0.113.137

public-source-port 61213

public-dest-port 443

filter-state established

idle-timeout 0:00:54:11

outbound-packets 12593

outbound-octets 1186104

inbound-packets 16601

inbound-octets 4576423

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.