Contenu

Introduction

NCS5500 SATA FPD ne met pas à niveau avec mise à niveau automatique FPD

Introduction

Ce document décrit les problèmes qui se produisent lorsque le périphérique programmable de terrain (FPD) SATA (Serial ATA) Network Convergence System 5500 (NCS5500) n'effectue pas de mise à niveau avec la mise à niveau FPD automatique. Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers les versions 6.3.3/6.5.1/7.0.1 ou ultérieures d'une version antérieure et que vous utilisez la fonctionnalité de mise à niveau automatique, il se peut que certains lecteurs de certaines cartes ne soient pas mis à niveau.

Il commence à partir des versions susmentionnées. La fonctionnalité de mise à niveau SATA FPD a été ajoutée avec une nouvelle version du micrologiciel pour certains types SATA (Micron). Dans le cas de ces versions, la nouvelle version est 5.00 alors que la version 3.00 était l'ancienne version FPD.

NCS5500 SATA FPD ne met pas à niveau avec mise à niveau automatique FPD

Voici les étapes à suivre pour reproduire le problème et comment mettre à niveau le SATA. Notez qu'il n'est pas nécessaire de recharger la carte après avoir mis à niveau son FPD.

sysadmin-vm:0_RP0(config)# fpd auto-upgrade enable

sysadmin-vm:0_RP0(config)# commit

Wed Sep  12 15:57:26.892 UTC

Commit complete.

sysadmin-vm:0_RP0(config)# exit

Wed Sep  12 15:57:28.187 UTC

sysadmin-vm:0_RP0# exit

Wed Sep  12 15:57:30.101 UTC

RP/0/RP0/CPU0:router#conf t

Wed Sep 12 10:57:32.154 CDT

RP/0/RP0/CPU0:router(config)#fpd auto-upgrade enable

RP/0/RP0/CPU0:router(config)#commit

<après l'installation, activez et rechargez>

RP/0/RP0/CPU0:router#show hw-module fpd

Wed Sep 12 11:51:32.195 CDT

FPD Versions

=================

Location   Card type        HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

------------------------------------------------------------------------------

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   MIFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   Bootloader           CURRENT    1.13    1.13

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   IOFPGA               CURRENT    0.11    0.11

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   SATA                 NEED UPGD  3.00    3.00

0/RP0     NC55-RP           1.1   Bootloader           CURRENT    9.25    9.25

0/RP0     NC55-RP           1.1   IOFPGA               CURRENT    0.09    0.09

0/RP1     NC55-RP           1.1   Bootloader           CURRENT    9.25    9.25

0/RP1     NC55-RP           1.1   IOFPGA               CURRENT    0.09    0.09

0/FC0     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC0     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC1     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC1     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC2     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC2     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC3     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC3     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC5     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC5     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/SC0     NC55-SC           2.0   Bootloader           CURRENT    1.74    1.74

0/SC0     NC55-SC           2.0   IOFPGA               CURRENT    0.10    0.10

0/SC1     NC55-SC           2.0   Bootloader           CURRENT    1.74    1.74

0/SC1     NC55-SC           2.0   IOFPGA               CURRENT    0.10    0.10

RP/0/RP0/CPU0:router# admin

Wed Sep 12 11:51:54.259 CDT

admin connected from 127.0.0.1 using console on router

sysadmin-vm:0_RP1# upgrade hw-module location 0/0 fpd ?

Possible completions:

Bootloader  IOFPGA  SATA  all

sysadmin-vm:0_RP1# upgrade hw-module location 0/0 fpd all

Wed Sep  12 16:52:07.859 UTC

sysadmin-vm:0_RP1# 0/RP1/ADMIN0:Sep 12 11:52:10.861 CDT: fpdserv[4429]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Sep 12 11:52:10.861 CDT: fpdserv[4429]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Sep 12 11:52:10.861 CDT: fpdserv[4429]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Sep 12 11:52:10.864 CDT: fpdserv[4429]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/0                SATA                 FALSE

0/RP1/ADMIN0:Sep 12 11:52:10.864 CDT: fpdserv[4429]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/0                IOFPGA               FALSE

0/RP1/ADMIN0:Sep 12 11:52:10.864 CDT: fpdserv[4429]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/0                Bootloader           FALSE

0/0/ADMIN0:Sep 12 11:52:16.876 CDT: sata_fpd[3179]: %INFRA-FPD_Driver-1-UPGRADE_ALERT : FPD SATA@0/0 image programming completed with UPGRADE DONE state Info: [SATA FPD upgrade Complete]

RP/0/RP0/CPU0:Sep 12 11:52:16.871 CDT: fpd-serv[427]: %PKT_INFRA-FM-3-FAULT_MAJOR : ALARM_MAJOR :FPD-NEED-UPGRADE :CLEAR :0/0:

sysadmin-vm:0_RP1#

sysadmin-vm:0_RP1#

sysadmin-vm:0_RP1#

sysadmin-vm:0_RP1# exit

Wed Sep  12 16:52:27.767 UTC

RP/0/RP0/CPU0:router#show hw-module fpd

Wed Sep 12 11:52:33.810 CDT

FPD Versions

=================

Location   Card type        HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

------------------------------------------------------------------------------

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   MIFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   Bootloader           CURRENT    1.13    1.13

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   IOFPGA               CURRENT    0.11    0.11

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   SATA                 CURRENT    5.00    5.00

0/RP0     NC55-RP           1.1   Bootloader           CURRENT    9.25    9.25

0/RP0     NC55-RP           1.1   IOFPGA               CURRENT    0.09    0.09

0/RP1     NC55-RP           1.1   Bootloader           CURRENT    9.25    9.25

0/RP1     NC55-RP           1.1   IOFPGA               CURRENT    0.09    0.09

0/FC0     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC0     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC1     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC1     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC2     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC2     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC3     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC3     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC5     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC5     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/SC0     NC55-SC           2.0   Bootloader           CURRENT    1.74    1.74

0/SC0     NC55-SC           2.0   IOFPGA               CURRENT    0.10    0.10

0/SC1     NC55-SC           2.0   Bootloader           CURRENT    1.74    1.74

0/SC1     NC55-SC           2.0   IOFPGA               CURRENT    0.10    0.10