Table des matières

Alarmes mineures sporadiques pour capteur d'altitude

Gravité ICS

Incidence

Description

MessageSyslog

Gamme de produits

Regex

Recommandation

Commandes

Alarmes mineures sporadiques pour capteur d'altitude

Gravité ICS

5 - Avis

Incidence

Récupération automatique, aucun impact sur le service.

Description

Le périphérique peut signaler sporadiquement une erreur de lecture de capteur « Altitude Sensor: Invalid sensor read error » mineure d'envmon. Cela n'est pas dû à un matériel défectueux, et un remplacement n'est pas nécessaire lorsque votre problème correspond : des alarmes mineures d'envmon apparaissent dans les journaux système et affichent des alarmes ; et physiquement sur le routeur, le voyant orange d'alarme clignote pendant ces erreurs mineures. Un capteur mesure la pression d'air utilisée pour calculer une valeur d'altitude, et le seuil logiciel pour la valeur d'altitude déclenche une alarme si l'altitude lue est inférieure à -60 mètres. Le capteur d'altitude a une tolérance de +/- 200 mètres, ce qui répond aux exigences du système pour l'algorithme de ventilateur, mais signifie que des alarmes d'altitude peuvent éventuellement se produire sur les installations de routeurs à basse altitude autour de -60 à 140 mètres, où le capteur peut lire en dessous de -60 mètres en raison de ses tolérances larges. La liste des PID affectés au sein de la famille de produits NCS540 peut être consultée dans les Notes de version de l'ID de bogue Cisco CSCwe74645.

MessageSyslog

PKT_INFRA-FM-4-FAULT_MINOR

MessageÉchantillon

2022 Dec 16 17:51:17.866 <<ipaddress>> %PKT_INFRA-FM-4-FAULT_MINOR : ALARM_MINOR :Invalid sensor read error :DECLARE :0/RP0/CPU0:

MB-ALTITUDE Sensor has raised an alarm for Invalid Sensor read error THIS IS A SAMPLE MESSAGE

Gamme de produits

Routeurs Cisco Network Convergence System 540

Regex

S/O

Recommandation

Pour vérifier ce problème, consultez d'abord le résultat de  show environment altitude . La valeur d'altitude est -32768 une fois que l'alarme se déclenche. Vous pouvez voir le problème rebondir entre set (declare) et clear. Cette erreur peut être ignorée dans ce cas.

Commandes

#show platform

#show install active summary

#show logging 500

#show alarms brief

#show environment altitude

#show environment