Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Aperçu

Procédure

Étape 1. Vérifiez l'état du modem.

Étape 3. Arrêtez l'interface Cellular0.

Étape 4. Téléchargez la version du micrologiciel.

Étape 5. Transférez la version du micrologiciel vers le routeur LTE ISR1100.

Étape 6. Mettre à niveau le micrologiciel LTE

6.a Mise à niveau du micrologiciel dans 20.3.X et versions ultérieures.

6 ter. Mettez à niveau le micrologiciel dans 20.4.X et versions ultérieures.

Étape 7. Confirmez la mise à niveau.

Dépannage des commandes

Commandes show

Effacer les statistiques

Commandes de débogage

Réinitialiser l'interface

20.4 à partir des commandes cellulaires

Introduction

Ce document décrit comment mettre à niveau le micrologiciel du modem Cisco LTE sur la gamme Cisco ISR1100 LTE (Nutella) avec Viptela OS.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) Cisco

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- ISR1100-4GLTE versions 20.3.4 et 20.6.3

- Carte sans fil LTE WP7610

- Version du micrologiciel : SWI9X07Y_02.28.03.04

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Aperçu

Faisant partie des routeurs à services intégrés (ISR) de la gamme Cisco 1000, il existe deux modèles qui contiennent un module Sierra sans fil LTE :

- WP7607 - ISR1100-4GLTEGB

- WP7610 - ISR 1100-4GLTENA

Ces modèles de routeurs sont alimentés par le logiciel SD-WAN Cisco IOS® XE XE ou Viptela OS.

Note: Pour plus d'informations sur les routeurs LTE Nutella ISR1000 en ce qui concerne la référence LTE, les bandes LTE prises en charge, les spécifications LTE, accédez à : Routeurs Cisco ISR1100 et ISR1100X

Procédure

Étape 1. Vérifiez l'état du modem.

La procédure de mise à niveau nécessite que le module LTE soit activé, sinon il échoue, afin de vérifier l'exécution de l'état du module : show cell.

ISR1100-4GLTE#show cellular

Radio mode LTE

Frequency band 2

Bandwidth 10.0 MHz

Transmit channel 65535

Receive channel 1000

Received signal strength indicator, RSSI -61 dBm

Reference signal receive power, RSRP -89 dBm, Excellent

Reference signal receive quality, RSRQ -6 dB, Excellent

Signal-to-noise ratio, SNR 22.2 dB, Excellent

Modem model number : WP7610

Firmware version : SWI9X07Y_02.28.03.04

Firmware date : 2019/06/05 10:14:36

Package : 02.28.03.04_VERIZON_002.075_000

Hardware version : 1.0

Modem status : Online

Modem temperature : 44 deg C

International mobile subscriber identity (IMSI) : 311480732371624

International mobile equipment identity (IMEI) : 356307100342145

Integrated circuit card ID (ICCID) : 89148000007617490780

Mobile subscriber ISDN (MSISDN) : UNAVAILABLE

Electronic serial number (ESN) : 0

Modem status : Online

SIM status : Ready

Activation status : Not applicable

Radio mode : LTE

Signal strength : Excellent

Network status : Searching

Last seen error : Device has no service

Étape 2. Mettez le module LTE sous tension.

Note: Si l'état du module est éteint, mettez-le sous tension.

ISR1100-4GLTE# request cellular power on

Étape 3. Arrêtez l'interface Cellular0.

Accédez au mode de configuration et arrêtez l’interface de réseau cellulaire0 dans VPN 0.

ISR1100-4GLTE# configuration terminal

Entering configuration mode terminal

ISR1100-4GLTE(config)# vpn 0

ISR1100-4GLTE(config-vpn-0)# interface cellular0

ISR1100-4GLTE(config-interface-cellular0)# shutdown

ISR1100-4GLTE(config-interface-cellular0)# commit

Étape 4. Téléchargez la version du micrologiciel.

La version du micrologiciel LTE dépend de la carte sans fil LTE et de l'opérateur. Vérifiez le modèle LTE avec la commande show cell.

Note: Accédez au Centre de téléchargement de logiciels dans la section Interfaces WAN sans fil LTE pour explorer les options.

Étape 5. Transférez la version du micrologiciel vers le routeur LTE ISR1100.

Utilisez SCP ou FTP pour transférer le fichier de microprogramme dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur.

Étape 6. Mettre à niveau le micrologiciel LTE

Le processus du microprogramme LTE dépend de la version du routeur :

- Pour la version 20.3.x ou ultérieure, suivez l'étape 6.a

- Pour la version 20.4.x ou ultérieure, suivez l'étape 6.b

6.a Mise à niveau du micrologiciel dans 20.3.X et versions ultérieures.

Activez la commande interne qui est masquée du mode d'exécution normal dans l'interface de ligne de commande (CLI).

ISR1100-4GLTE# unhide viptela_internal

Password: ************

Remarque : utilisez ce mot de passe pour obtenir l'accès : 5mok ! ngk ! ll$ Accédez à : Commandes de dépannage internes pour Cisco SD-WAN

Note : Au 19.2.3, 20.1.2. 20.3.1 et 20.3.2, unhide viptela_internal command n'est plus utilisé, utilisez plutôt unhide full command. Le mot de passe est identique.

Exécutez la commande request internal upgrade avec le chemin absolu vers le fichier du micrologiciel.

ISR1100-4GLTE# request internal modem upgrade path /home/admin/WP76xx_02.37.06.00_VERIZON_002.107_000.spk

Remarque : dans cet exemple, le fichier du micrologiciel se trouve dans le répertoire /home/admin.

Note: Aucun redémarrage du routeur n'est nécessaire pour que la mise à niveau du micrologiciel prenne effet.

6 ter. Mettez à niveau le micrologiciel dans 20.4.X et versions ultérieures.

Note: Afficher viptela_internal est supprimé à partir de la version 20.4 et remplacé par la commande request support.

Exécutez la commande request support upgrade avec le chemin absolu vers le fichier du microprogramme.

ISR1100-4GLTE# request support modem upgrade path /home/admin/WP76xx_02.37.06.00_VERIZON_002.107_000.spk

Remarque : dans cet exemple, le fichier du micrologiciel se trouve dans le répertoire /home/admin.

Note: Aucun redémarrage du routeur n'est nécessaire pour que la mise à niveau du micrologiciel prenne effet.

Étape 7. Confirmez la mise à niveau.

Afin de vérifier le nouveau firmware et Package exécuter la commande show cell.

ISR1100-4GLTE# show cellular

Modem model number : WP7610

Firmware version : SWI9X07Y_02.37.06.00

Firmware date : 2020/06/02 00:54:15

Package : 02.37.06.00_VERIZON_002.107_000

Hardware version : 1.0

Modem status : Low Power Mode

Modem temperature : 43 deg C

International mobile subscriber identity (IMSI) : 311480XXX371624

International mobile equipment identity (IMEI) : 356307XXX342145

Integrated circuit card ID (ICCID) : 89148XXXX7617490780

Mobile subscriber ISDN (MSISDN) : UNAVAILABLE

Electronic serial number (ESN) : 0

Dépannage des commandes

Commandes show

Utilisez la commande show sur l'interface de ligne de commande afin d'afficher les informations cellulaires.

show cellular modem

show cellular network

show cellular profiles

show cellular radio

show cellular sessions

show cellular status

show interface errors cellular0

show interface | tab

show interface cellular0

show cellular

show internal cellular status >>>> it requires to unhide internal command

Effacer les statistiques

Afin de vérifier les statistiques de l'interface cellulaire exécuter le show interface detail statistics interface cell0.

clear cellular statistics interface cellular0

clear cellular errors interface cellular0

Commandes de débogage

Activez les débogages sur la CLI afin d'afficher des informations supplémentaires.

debug cellular events

debug cellular config

debug cellular api

debug cellular misc

Remarque : une fois les débogages activés, accédez à vshelll afin de vérifier le contenu de /var/log/tmplog/vdebug.

Réinitialiser l'interface

request interface-reset vpn 0 interface cellular0

request internal modem reset

20.4 à partir des commandes cellulaires

request support cellular at

request support modem dmlog filter-name

request support modem dmlog log-action

request support modem reset

request support modem restore-profile