Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Objectif

Topologie

Diagramme du réseau

Terminologie

Restrictions

Configuration

Aperçu

Étape 1. Installer AzureCLI 2.0.

Étape 2. Créez un groupe de ressources.

Étape 3. Créez un réseau virtuel.

Étape 4. Créer des tables de routage.

Étape 5. Créez des sous-réseaux.

Étape 6. Créez un routeur CSR1000v.

Étape 7. Créez le deuxième routeur CSR1000v.

Étape 8. Créez une machine virtuelle hôte avec la même procédure à l'étape 6.  Cet exemple utilise UbuntuLTS.

Étape 9. Ajoutez des routes aux tables de routage et aux machines virtuelles.

Étape 10. Configurez les routeurs CSR1000v.

Vérifier la haute disponibilité

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un guide de configuration étape par étape sur le déploiement des routeurs CSR1000v pour la haute disponibilité dans le cloud Microsoft Azure avec AzureCLI 2.0.  Il vise à donner aux utilisateurs une connaissance pratique de la haute disponibilité et la capacité de déployer un banc d'essai entièrement fonctionnel.

Il existe différentes méthodes pour déployer des images sur Azure et la méthode la plus familière pour la plupart des utilisateurs est via le portail Web.  Cependant, AzureCLI est un outil rapide et puissant une fois que vous y êtes familier.

Pour plus d'informations sur Azure, comment déployer un CSR1000v via le portail Web et la HA, reportez-vous à la section Guide de déploiement de Cisco CSR 1000v pour Microsoft Azure et les informations connexes.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Un compte Microsoft Azure

- 2 CSR1000v et 1 machine virtuelle Windows/Linux

- AzureCLI 2.0

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco IOS-XE® Denali 16.7.1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Objectif

Déployez 2 routeurs CSR1000v et 1 machine virtuelle (windows/linux). Simuler le trafic continu du data center privé (VM) vers Internet (8.8.8.8). Simuler un basculement de HA et observer que HA a réussi en confirmant que la table de routage Azure a commuté le trafic de CSR-A vers l'interface privée de CSR-B.

Topologie

Afin de bien comprendre la topologie et la conception est importante avant le début de la configuration. Cela permet de résoudre les problèmes potentiels ultérieurement.

Il peut y avoir différents scénarios de déploiements de haute disponibilité en fonction des besoins de l'utilisateur. Pour cet exemple, configurez la redondance HA avec les paramètres suivants :

- 1x - Région (Sud-Centre des États-Unis)

- 1x - Groupe de ressources (CorporateDatacenterResourceGroup)

- 1 x - Vnet (CorporateDatacenterVnet)

- 6 fois - Interfaces réseau (3 fois face à l'intérieur et 3 fois face à l'extérieur)

- 2x - Tables de routage (InsideRoutetable et OutsideRoutetable)

- 2x - routeurs CSR1000v (Cisco IOS-XE® Denali 16.7.1)

- 1 x - VM (Linux/Windows)

Pour l'instant, l'accès à Internet via l'interface publique reste activé sur la machine virtuelle afin que vous puissiez y accéder et la configurer. En règle générale, tout le trafic normal doit traverser la table de routage privée. L'interface publique de la machine virtuelle peut être ultérieurement désactivée afin qu'aucun trafic ne soit accidentellement divulgué.

La simulation de trafic est effectuée en envoyant une requête ping à partir de l'interface privée de la machine virtuelle → table de route interne → CSRA → 8.8.8.8. Dans un scénario de basculement, observez que la table de routage privée a commuté la route pour pointer vers l'interface privée de CSRB.

Diagramme du réseau

Terminologie

- Groupe de ressources - C'est une façon pour Azure de suivre toutes vos ressources telles que les machines virtuelles et les réseaux virtuels. Il est généralement utilisé pour gérer tous les articles et pour suivre les frais.

- Vnet : réseau virtuel.(similaire à VPC dans la terminologie des lois)

- Table de routage : contient les règles d'un sous-réseau et peut transférer un trafic spécifique vers une adresse IP ou agir comme un point d'extrémité VPN.

Restrictions

- Azure lui-même peut introduire un délai d'environ 40 à 50 secondes dans un basculement de HA.

Configuration

Il existe quelques méthodes pour déployer des machines virtuelles sur Azure :

1. Portail Web - Documentation HA sur cisco.com

2. Powershell : modèle basé sur la ligne de commande pour la gestion des ressources Azure.

3. AzureCLI 2.0 - Également basé sur la ligne de commande. Il est open source et écrit en python et doit être installé sur votre système local. Pour écrire ce document, AzureCLI 2.0 est la dernière version.

4. Azure Cloud Shell - Choisissez l'option Bash Shell au lieu de l'option Powershell pour utiliser AzureCLI via le shell. Aucune installation n'est nécessaire pour cette méthode.

Powershell et AzureCLI sont similaires, mais les commandes pour AzureCLI sont plus simples.  Les deux peuvent fonctionner sous Windows, MacOS, Linux.  Référez-vous à Choix de l'outil approprié pour Azure et côte à côte pour les commandes CLI et PowerShell Azure pour une comparaison.

Pour cet exemple, déployez toutes les ressources avec AzureCLI ou Cloud Shell.  AzureCLI peut être installé sur MacOS, Windows ou Linux avec des étapes légèrement différentes.  Il n'y a aucune différence de configuration dans le reste de la procédure entre AzureCLI et Azure Cloud Shell.

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer

route-table

default-gateway ip

cidr ip

app-key

subscription-id

app-id

tenant-id

resource-group

Note: Ce modèle est utile pour suivre tous les ID et la configuration qui sont utilisés ultérieurement pour configurer la HA sur les CSR.

Aperçu

Étape 1. Installer AzureCLI 2.0.

1. Suivez les étapes d'installation de Windows, MacOS ou Linux dans la documentation AzureCLI 2.0.

2. Pour MacOS :
$ brew update && brew install azure-cli

3. Connectez-vous à Azure et suivez les instructions pour authentifier votre session.
$ az login

4. Une fois l'authentification du navigateur terminée, vos informations d'abonnement Azure sont retournées au format JSON :
[

{

"cloudName": "AzureCloud",

"id": "09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx",

"isDefault": true,

"name": "Microsoft Azure Enterprise",

"state": "Enabled",

"tenantId": "ae49849c-2622-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",

"user": {

"name": "cisco@cisco.com",

"type": "user"

}

}

]

5. Avant de commencer avec le reste des étapes de configuration, voici quelques commandes et conseils utiles sur AzureCLI.

- Pour obtenir de l'aide sur les sous-commandes disponibles et sur ce qu'elles font, utilisez l'option -h.

$ az account -h

- Toutes les sorties sont retournées au format JSON par défaut. Pour une lisibilité plus facile, vous pouvez utiliser l'option —output table pour afficher dans un tableau.

$ az account list-locations --output table

- Obtenez une liste de toutes les machines virtuelles disponibles ou remplacez l'option —all par l'une des autres options ci-dessous pour filtrer le tableau.

$ az vm image list --all --output table

You are retrieving all the images from server which could take more than a minute. To shorten the wait, provide '--publisher', '--offer' or '--sku'. Partial name search is supported.

- Reportez-vous à la documentation Microsoft Azure CLI 2.0 pour obtenir des informations détaillées sur toutes les commandes de configuration.

Étape 2. Créez un groupe de ressources.

- Un groupe de ressources est un conteneur qui contient des ressources associées pour une solution Azure.  Donnez un nom à votre groupe de ressources et choisissez un emplacement pour déployer le conteneur.  Cet exemple utilise South Central US.

$ az account list-locations --output table

DisplayName            Latitude    Longitude  Name

-------------------  ----------  -----------  ------------------

East Asia               22.267      114.188   eastasia

Southeast Asia           1.283      103.833   southeastasia

Central US              41.5908     -93.6208  centralus

East US                 37.3719     -79.8164  eastus

East US 2               36.6681     -78.3889  eastus2

West US                 37.783     -122.417   westus

North Central US        41.8819     -87.6278  northcentralus

South Central US        29.4167     -98.5     southcentralus

$ az group create --name CorporateDatacenterResourceGroup --location "South Central US"

{

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup",

"location": "southcentralus",

"managedBy": null,

"name": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"properties": {

"provisioningState": "Succeeded"

},

"tags": null

}

- Modèle (Ajout d'un groupe de ressources)

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer

route-table

default-gateway ip

cidr ip

app-key

subscription-id

app-id

tenant-id

resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

Étape 3. Créez un réseau virtuel.

- Un réseau virtuel est un espace d’adresses IP où notre réseau est déployé.  Cette plage est ensuite divisée en sous-réseaux plus petits et affectée aux interfaces.  Donnez un nom à votre vnet, affectez-le au groupe de ressources créé à l'étape 2 et attribuez une plage de préfixes.  Si vous ne spécifiez pas de préfixe, Azure vous attribue généralement 10.0.0.0/16.

$ az network vnet create --name CorporateDatacenterVnet --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --address-prefix 192.168.0.0/16

{

"newVNet": {

"addressSpace": {

"addressPrefixes": [

"192.168.0.0/16"

]

},

"ddosProtectionPlan": null,

"dhcpOptions": {

"dnsServers": []

},

"enableDdosProtection": false,

"enableVmProtection": false,

"etag": "W/\"7c39a7a9-46e5-4082-a016-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet",

"location": "southcentralus",

"name": "CorporateDatacenterVnet",

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "3d95d732-e46a-4fae-a34b-xxxxxxxxxxxx",

"subnets": [],

"tags": {},

"type": "Microsoft.Network/virtualNetworks",

"virtualNetworkPeerings": []

}

}

Étape 4. Créer des tables de routage.

1. Créez une table de routage pour les interfaces internes orientées.

$ az network route-table create --name InsideRoutetable --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

{

"disableBgpRoutePropagation": false,

"etag": "W/\"45088005-cb6f-4356-bb18-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/InsideRoutetable",

"location": "southcentralus",

"name": "InsideRoutetable",

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"routes": [],

"subnets": null,

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/routeTables"

}

- Modèle (ajout de table de routage)

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer

route-table InsideRoutetable

default-gateway ip

cidr ip

app-key

subscription-id

app-id

tenant-id

resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

2. Créez une table de routage pour les interfaces externes.
$ az network route-table create --name OutsideRoutetable --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

{

"disableBgpRoutePropagation": false,

"etag": "W/\"a89b6230-9542-468c-b4b2-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/OutsideRoutetable",

"location": "southcentralus",

"name": "OutsideRoutetable",

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"routes": [],

"subnets": null,

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/routeTables"

}

Étape 5. Créez des sous-réseaux.

1. Créez un sous-réseau /24 à partir de l'espace que vous avez affecté au réseau virtuel à l'étape 3, puis attribuez-le à la table de routage interne.
$ az network vnet subnet create --address-prefix 192.168.1.0/24 --name InsideSubnet --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --vnet-name CorporateDatacenterVnet --route-table InsideRoutetable

{

"addressPrefix": "192.168.1.0/24",

"etag": "W/\"a0dbd178-3a45-48fb-xxxx-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/InsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": "InsideSubnet",

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": {

"disableBgpRoutePropagation": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/InsideRoutetable",

"location": null,

"name": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"routes": null,

"subnets": null,

"tags": null,

"type": null

},

"serviceEndpoints": null

}

2. Créez un autre sous-réseau /24 à partir de l'espace que vous avez affecté au réseau virtuel et affectez-le à la table de routage externe.

$ az network vnet subnet create --address-prefix 192.168.2.0/24 --name OutsideSubnet --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --vnet-name CorporateDatacenterVnet --route-table OutsideRoutetable

{

"addressPrefix": "192.168.2.0/24",

"etag": "W/\"874d1019-90a0-44fd-a09c-0aed8f2ede5b\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/OutsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": "OutsideSubnet",

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": {

"disableBgpRoutePropagation": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/OutsideRoutetable",

"location": null,

"name": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"routes": null,

"subnets": null,

"tags": null,

"type": null

},

"serviceEndpoints": null

}

Étape 6. Créez un routeur CSR1000v.

Chaque machine virtuelle doit avoir 2 interfaces (internes et externes), ce qui signifie 2 cartes réseau par machine virtuelle.  Créez les 2 cartes réseau et associez une adresse IP publique à la carte réseau externe.

1. Créez l'adresse IP publique.

$ az network public-ip create --name CSRAPublicIP --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --idle-timeout 30 --allocation-method Static

{

"publicIp": {

"dnsSettings": null,

"etag": "W/\"38306703-153b-456b-b2e4-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/publicIPAddresses/CSRA",

"idleTimeoutInMinutes": 30,

"ipAddress": "40.124.43.82",

"ipConfiguration": null,

"ipTags": [],

"location": "southcentralus",

"name": "CSRAPublicIP",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddressVersion": "IPv4",

"publicIpAllocationMethod": "Static",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "610e1631-331a-4971-8502-xxxxxxxxxxxx",

"sku": {

"name": "Basic",

"tier": "Regional"

},

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/publicIPAddresses",

"zones": null

}

}

2. Créez la carte réseau externe et associez-y l'adresse IP publique.
$ az network nic create --name CSRAOutsideInterface --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --subnet OutsideSubnet --vnet CorporateDatacenterVnet  --public-ip-address CSRAPublicIP

{

"NewNIC": {

"dnsSettings": {

"appliedDnsServers": [],

"dnsServers": [],

"internalDnsNameLabel": null,

"internalDomainNameSuffix": "plk2sxe5i0l1ccksytfab.jx.internal.cloudapp.net",

"internalFqdn": null

},

"enableAcceleratedNetworking": false,

"enableIpForwarding": false,

"etag": "W/\"06fd60de-6547-4992-b506-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRAOutsideInterface",

"ipConfigurations": [

{

"applicationGatewayBackendAddressPools": null,

"applicationSecurityGroups": null,

"etag": "W/\"06fd60de-6547-4992-xxxx-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRAOutsideInterface/ipConfigurations/ipconfig1",

"loadBalancerBackendAddressPools": null,

"loadBalancerInboundNatRules": null,

"name": "ipconfig1",

"primary": true,

"privateIpAddress": "192.168.2.4",

"privateIpAddressVersion": "IPv4",

"privateIpAllocationMethod": "Dynamic",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddress": {

"dnsSettings": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/publicIPAddresses/CSRAPublicIP",

"idleTimeoutInMinutes": null,

"ipAddress": null,

"ipConfiguration": null,

"ipTags": null,

"location": null,

"name": null,

"provisioningState": null,

"publicIpAddressVersion": null,

"publicIpAllocationMethod": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": null,

"sku": null,

"tags": null,

"type": null,

"zones": null

},

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"subnet": {

"addressPrefix": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/OutsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": null,

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": null,

"serviceEndpoints": null

}

}

],

"location": "southcentralus",

"macAddress": null,

"name": "CSRAOutsideInterface",

"networkSecurityGroup": null,

"primary": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "93413822-e819-4644-ac0d-xxxxxxxxxxxx",

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",

"virtualMachine": null

}

}

3. Créez la carte réseau interne.
$ az network nic create --name CSRAInsideInterface --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --subnet InsideSubnet --vnet CorporateDatacenterVnet

{

"NewNIC": {

"dnsSettings": {

"appliedDnsServers": [],

"dnsServers": [],

"internalDnsNameLabel": null,

"internalDomainNameSuffix": "gllzkplk2sxe5i0l1ccksytfab.jx.internal.cloudapp.net",

"internalFqdn": null

},

"enableAcceleratedNetworking": false,

"enableIpForwarding": false,

"etag": "W/\"bebe539f-b5ff-40fa-a122-5c27951afeb1\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRAInsideInterface",

"ipConfigurations": [

{

"applicationGatewayBackendAddressPools": null,

"applicationSecurityGroups": null,

"etag": "W/\"bebe539f-b5ff-40fa-a122-5c27951afeb1\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRAInsideInterface/ipConfigurations/ipconfig1",

"loadBalancerBackendAddressPools": null,

"loadBalancerInboundNatRules": null,

"name": "ipconfig1",

"primary": true,

"privateIpAddress": "192.168.1.4",

"privateIpAddressVersion": "IPv4",

"privateIpAllocationMethod": "Dynamic",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddress": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"subnet": {

"addressPrefix": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/InsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": null,

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": null,

"serviceEndpoints": null

}

}

],

"location": "southcentralus",

"macAddress": null,

"name": "CSRAInsideInterface",

"networkSecurityGroup": null,

"primary": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "0f7ae52a-47c3-4563-9fe0-b1484e88296e",

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",

"virtualMachine": null

}

}

4. Répertoriez les images CSR1000v disponibles sur Azure.  Cet exemple utilise le nom d'urne cisco:cisco-csr-1000v:16_7:16.7.120171201.
az vm image list --all --publisher Cisco --offer cisco-csr-1000v

[

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "16_5",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:16_5:16.5.120170418",

"version": "16.5.120170418"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "16_5",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:16_5:16.5.220171128",

"version": "16.5.220171128"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "16_6",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:16_6:16.6.120170804",

"version": "16.6.120170804"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "16_6",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:16_6:16.6.220171219",

"version": "16.6.220171219"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "16_7",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:16_7:16.7.120171201",

"version": "16.7.120171201"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "3_16",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:3_16:3.16.420170208",

"version": "3.16.420170208"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "3_16",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:3_16:3.16.520170215",

"version": "3.16.520170215"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "csr-azure-byol",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:csr-azure-byol:16.40.120170206",

"version": "16.40.120170206"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "csr-azure-byol",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:csr-azure-byol:3.16.0",

"version": "3.16.0"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "csr-azure-byol",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:csr-azure-byol:3.16.2",

"version": "3.16.2"

}

]

5. Déployez le CSR1000v avec le nom urn de l'image.
$ az vm create --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --name CSRA --location southcentralus --image cisco:cisco-csr-1000v:16_7:16.7.120171201 --nics CSRAOutsideInterface CSRAInsideInterface --admin-username cisco --admin-password "Cisco1234567" --authentication-type password

Running ..

{

"fqdns": "",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/CSRA",

"location": "southcentralus",

"macAddress": "00-0D-3A-5D-83-58,00-0D-3A-5D-89-27",

"powerState": "VM running",

"privateIpAddress": "192.168.2.4,192.168.1.4",

"publicIpAddress": "40.124.43.82",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"zones": ""

}

Après quelques minutes, le nouveau CSR1000v démarre.

$ az vm list --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --show-details --output table

Name          ResourceGroup    PowerState    PublicIps      Fqdns    Location    Zones

------------  ---------------  ------------  -------------  -------  ----------  -------

CSRA  CorporateDatacenterResourceGroup       VM running    40.124.43.82           southcentralus

6. Connectez-vous au routeur CSR1000v et vérifiez les fonctionnalités.
$ ssh cisco@40.124.43.82

The authenticity of host '40.124.43.82 (40.124.43.82)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:q33FHw7RlkDn

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '40.124.43.82' (RSA) to the list of known hosts.

Password:

CSRA#

CSRA#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet1 192.168.2.4 YES DHCP up up

GigabitEthernet2 192.168.1.4 YES DHCP up up

Étape 7. Créez le deuxième routeur CSR1000v.

1. Créez l'adresse IP publique.
$ az network public-ip create --name CSRBPublicIP --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --idle-timeout 30 --allocation-method Static

{

"publicIp": {

"dnsSettings": null,

"etag": "W/\"f0f98dac-ea56-4efe-8da6-81a221ac3474\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/publicIPAddresses/CSRB",

"idleTimeoutInMinutes": 30,

"ipAddress": "23.100.122.102",

"ipConfiguration": null,

"ipTags": [],

"location": "southcentralus",

"name": "CSRBPublicIP",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddressVersion": "IPv4",

"publicIpAllocationMethod": "Static",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "aa03bc26-22df-4696-bd77-ca29df029d7d",

"sku": {

"name": "Basic",

"tier": "Regional"

},

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/publicIPAddresses",

"zones": null

}

}

2. Créez la carte réseau externe et associez-y l'adresse IP publique.
$ az network nic create --name CSRBOutsideInterface --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --subnet OutsideSubnet --vnet CorporateDatacenterVnet  --public-ip-address CSRBPublicIP

{

"NewNIC": {

"dnsSettings": {

"appliedDnsServers": [],

"dnsServers": [],

"internalDnsNameLabel": null,

"internalDomainNameSuffix": "gllzkplk2sxe5i0l1ccksytfab.jx.internal.cloudapp.net",

"internalFqdn": null

},

"enableAcceleratedNetworking": false,

"enableIpForwarding": false,

"etag": "W/\"ee0a0b41-42f6-4ac2-91c2-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRBOutsideInterface",

"ipConfigurations": [

{

"applicationGatewayBackendAddressPools": null,

"applicationSecurityGroups": null,

"etag": "W/\"ee0a0b41-42f6-4ac2-91c2-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRBOutsideInterface/ipConfigurations/ipconfig1",

"loadBalancerBackendAddressPools": null,

"loadBalancerInboundNatRules": null,

"name": "ipconfig1",

"primary": true,

"privateIpAddress": "192.168.2.5",

"privateIpAddressVersion": "IPv4",

"privateIpAllocationMethod": "Dynamic",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddress": {

"dnsSettings": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/publicIPAddresses/CSRBPublicIP",

"idleTimeoutInMinutes": null,

"ipAddress": null,

"ipConfiguration": null,

"ipTags": null,

"location": null,

"name": null,

"provisioningState": null,

"publicIpAddressVersion": null,

"publicIpAllocationMethod": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": null,

"sku": null,

"tags": null,

"type": null,

"zones": null

},

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"subnet": {

"addressPrefix": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/OutsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": null,

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": null,

"serviceEndpoints": null

}

}

],

"location": "southcentralus",

"macAddress": null,

"name": "CSRBOutsideInterface",

"networkSecurityGroup": null,

"primary": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "c3f05156-ad07-4abd-a006-xxxxxxxxxxxx",

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",

"virtualMachine": null

}

}

3. Créez la carte réseau interne.
$ az network nic create --name CSRBInsideInterface --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --subnet InsideSubnet --vnet CorporateDatacenterVnet

{

"NewNIC": {

"dnsSettings": {

"appliedDnsServers": [],

"dnsServers": [],

"internalDnsNameLabel": null,

"internalDomainNameSuffix": "zkplk2sxe5i0l1ccksytfab.jx.internal.cloudapp.net",

"internalFqdn": null

},

"enableAcceleratedNetworking": false,

"enableIpForwarding": false,

"etag": "W/\"15edf738-fc77-431c-80f3-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRBInsideInterface",

"ipConfigurations": [

{

"applicationGatewayBackendAddressPools": null,

"applicationSecurityGroups": null,

"etag": "W/\"15edf738-fc77-431c-80f3-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRBInsideInterface/ipConfigurations/ipconfig1",

"loadBalancerBackendAddressPools": null,

"loadBalancerInboundNatRules": null,

"name": "ipconfig1",

"primary": true,

"privateIpAddress": "192.168.1.5",

"privateIpAddressVersion": "IPv4",

"privateIpAllocationMethod": "Dynamic",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddress": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"subnet": {

"addressPrefix": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/InsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": null,

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": null,

"serviceEndpoints": null

}

}

],

"location": "southcentralus",

"macAddress": null,

"name": "CSRBInsideInterface",

"networkSecurityGroup": null,

"primary": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "085c88fc-9e78-49be-a5a7-xxxxxxxxxxxx",

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",

"virtualMachine": null

}

}

4. Déployez le deuxième CSR1000v avec la même image cisco:cisco-csr-1000v:16_7:16.7.120171201.

$ az vm create --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --name CSRB --location southcentralus --image cisco:cisco-csr-1000v:16_7:16.7.120171201 --nics CSRBOutsideInterface CSRBInsideInterface --admin-username cisco --admin-password "Cisco1234567" --authentication-type password

{

"fqdns": "",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/CSRB",

"location": "southcentralus",

"macAddress": "00-0D-3A-5D-8C-51,00-0D-3A-5D-85-2A",

"powerState": "VM running",

"privateIpAddress": "192.168.2.5,192.168.1.5",

"publicIpAddress": "23.100.122.102",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"zones": ""

}

Étape 8. Créez une machine virtuelle hôte avec la même procédure à l'étape 6.  Cet exemple utilise UbuntuLTS.

1. Créez l'adresse IP publique.
$ az network public-ip create --name VMHostPublicIP --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --idle-timeout 30 --allocation-method Static

{

"publicIp": {

"dnsSettings": null,

"etag": "W/\"5943a230-1eeb-4cf0-b856-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/publicIPAddresses/VMHostPublicIP",

"idleTimeoutInMinutes": 30,

"ipAddress": "104.215.77.207",

"ipConfiguration": null,

"ipTags": [],

"location": "southcentralus",

"name": "VMHostPublicIP",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddressVersion": "IPv4",

"publicIpAllocationMethod": "Static",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "ea19c10a-2fd3-498f-b984-xxxxxxxxxxxx",

"sku": {

"name": "Basic",

"tier": "Regional"

},

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/publicIPAddresses",

"zones": null

}

}

2. Créez la carte réseau externe et associez-y le OutsideSubnet et l'adresse IP publique.  Lorsque des sous-réseaux sont associés à des cartes réseau, une adresse IP est automatiquement attribuée à la carte réseau. Dans cet exemple, OutsideSubnet est 192.168.2.0/24 et l'adresse IP attribuée automatiquement à la carte réseau est 192.168.2.6.
$ az network nic create --name VMHostOutsideInterface --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --subnet OutsideSubnet --vnet CorporateDatacenterVnet  --public-ip-address VMHostPublicIP

{

"NewNIC": {

"dnsSettings": {

"appliedDnsServers": [],

"dnsServers": [],

"internalDnsNameLabel": null,

"internalDomainNameSuffix": "gzkplk2sxe5i0l1ccksytfab.jx.internal.cloudapp.net",

"internalFqdn": null

},

"enableAcceleratedNetworking": false,

"enableIpForwarding": false,

"etag": "W/\"2c70c97b-6470-42c8-b481-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/VMHostOutsideInterface",

"ipConfigurations": [

{

"applicationGatewayBackendAddressPools": null,

"applicationSecurityGroups": null,

"etag": "W/\"2c70c97b-6470-42c8-b481-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/VMHostOutsideInterface/ipConfigurations/ipconfig1",

"loadBalancerBackendAddressPools": null,

"loadBalancerInboundNatRules": null,

"name": "ipconfig1",

"primary": true,

"privateIpAddress": "192.168.2.6",

"privateIpAddressVersion": "IPv4",

"privateIpAllocationMethod": "Dynamic",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddress": {

"dnsSettings": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/publicIPAddresses/VMHostPublicIP",

"idleTimeoutInMinutes": null,

"ipAddress": null,

"ipConfiguration": null,

"ipTags": null,

"location": null,

"name": null,

"provisioningState": null,

"publicIpAddressVersion": null,

"publicIpAllocationMethod": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": null,

"sku": null,

"tags": null,

"type": null,

"zones": null

},

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"subnet": {

"addressPrefix": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/OutsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": null,

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": null,

"serviceEndpoints": null

}

}

],

"location": "southcentralus",

"macAddress": null,

"name": "VMHostOutsideInterface",

"networkSecurityGroup": null,

"primary": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "89588a04-6ba6-467d-a86f-xxxxxxxxxxxx",

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",

"virtualMachine": null

}

}

3. Créez la carte réseau interne.
$ az network nic create --name VMHostInsideInterface --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --subnet InsideSubnet --vnet CorporateDatacenterVnet

{

"NewNIC": {

"dnsSettings": {

"appliedDnsServers": [],

"dnsServers": [],

"internalDnsNameLabel": null,

"internalDomainNameSuffix": "zkplk2sxe5i0l1ccksytfab.jx.internal.cloudapp.net",

"internalFqdn": null

},

"enableAcceleratedNetworking": false,

"enableIpForwarding": false,

"etag": "W/\"dda7eacf-4670-40c2-999c-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/VMHostInsideInterface",

"ipConfigurations": [

{

"applicationGatewayBackendAddressPools": null,

"applicationSecurityGroups": null,

"etag": "W/\"dda7eacf-4670-40c2-999c-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/VMHostInsideInterface/ipConfigurations/ipconfig1",

"loadBalancerBackendAddressPools": null,

"loadBalancerInboundNatRules": null,

"name": "ipconfig1",

"primary": true,

"privateIpAddress": "192.168.1.6",

"privateIpAddressVersion": "IPv4",

"privateIpAllocationMethod": "Dynamic",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddress": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"subnet": {

"addressPrefix": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/InsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": null,

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": null,

"serviceEndpoints": null

}

}

],

"location": "southcentralus",

"macAddress": null,

"name": "VMHostInsideInterface",

"networkSecurityGroup": null,

"primary": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "8ef12cdd-cc31-432e-99cf-xxxxxxxxxxxx",

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",

"virtualMachine": null

}

}

4. Déployez la machine virtuelle Ubuntu. Cet exemple utilise UbuntuLTS.
az vm image list --output table

You are viewing an offline list of images, use --all to retrieve an up-to-date list

Offer          Publisher               Sku                 Urn                                                             UrnAlias             Version

-------------  ----------------------  ------------------  --------------------------------------------------------------  -------------------  ---------

CentOS         OpenLogic               7.3                 OpenLogic:CentOS:7.3:latest                                     CentOS               latest

CoreOS         CoreOS                  Stable              CoreOS:CoreOS:Stable:latest                                     CoreOS               latest

Debian         credativ                8                   credativ:Debian:8:latest                                        Debian               latest

openSUSE-Leap  SUSE                    42.3                SUSE:openSUSE-Leap:42.3:latest                                  openSUSE-Leap        latest

RHEL           RedHat                  7.3                 RedHat:RHEL:7.3:latest                                          RHEL                 latest

SLES           SUSE                    12-SP2              SUSE:SLES:12-SP2:latest                                         SLES                 latest

UbuntuServer   Canonical               16.04-LTS           Canonical:UbuntuServer:16.04-LTS:latest                         UbuntuLTS            latest

WindowsServer  MicrosoftWindowsServer  2016-Datacenter     MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2016-Datacenter:latest     Win2016Datacenter    latest

WindowsServer  MicrosoftWindowsServer  2012-R2-Datacenter  MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2012-R2-Datacenter:latest  Win2012R2Datacenter  latest

WindowsServer  MicrosoftWindowsServer  2012-Datacenter     MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2012-Datacenter:latest     Win2012Datacenter    latest

WindowsServer  MicrosoftWindowsServer  2008-R2-SP1         MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2008-R2-SP1:latest         Win2008R2SP1         latest

$ az vm create --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --name VmHost --location southcentralus --image UbuntuLTS --admin-user cisco --admin-password Cisco1234567 --nics VMHostOutsideInterface VMHostInsideInterface --authentication-type password

{

"fqdns": "",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/VmHost",

"location": "southcentralus",

"macAddress": "00-0D-3A-5D-B7-CB,00-0D-3A-5D-B8-9B",

"powerState": "VM running",

"privateIpAddress": "192.168.2.6,192.168.1.6",

"publicIpAddress": "104.215.77.207",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"zones": ""

}

Étape 9. Ajoutez des routes aux tables de routage et aux machines virtuelles.

1. Ajoutez une route par défaut pour le sous-réseau interne pour acheminer le trafic via CSR A en définissant l’adresse IP du tronçon suivant sur 192.168.1.4. Ceci est fait sur InsideRouteTable.
$ az network route-table route create --address-prefix 8.8.8.8/32 --name default_route --next-hop-type VirtualAppliance --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --route-table-name InsideRouteTable --next-hop-ip-address 192.168.1.4

{

"addressPrefix": "8.8.8.8/32",

"etag": "W/\"ef9e650a-5d70-455d-b958-5a0efc07e7ad\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/InsideRouteTable/routes/default_route",

"name": "default_route",

"nextHopIpAddress": "192.168.1.4",

"nextHopType": "VirtualAppliance",

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup"

}

2. Ajoutez une route pour le trafic sur le réseau pour atteindre Internet sur OutsideRouteTable.
$ az network route-table route create --address-prefix 8.8.8.8/32 --name internet --next-hop-type Internet --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --route-table-name OutsideRouteTable

{

"addressPrefix": "8.8.8.8/32",

"etag": "W/\"d2c7e32e-8d32-4856-a3a6-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/OutsideRouteTable/routes/internet",

"name": "internet",

"nextHopIpAddress": null,

"nextHopType": "Internet",

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup"

}

3. Connectez-vous à la machine virtuelle Ubuntu et ajoutez une route pour forcer le trafic à travers l'interface interne vers 8.8.8.8.  La table de routage Azure utilise automatiquement la première adresse IP d'un sous-réseau comme passerelle.  Le sous-réseau de l'interface interne (eth1) est 192.168.1.0/24, ce qui signifie que 192.168.1.1 est l'adresse Gw par défaut de la machine virtuelle hôte.
$ ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0d:3a:5d:b7:cb

inet addr:192.168.2.6 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::20d:3aff:fe5d:b7cb/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:3986 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:2881 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:3475393 (3.4 MB) TX bytes:592740 (592.7 KB)

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0d:3a:5d:b8:9b

inet addr:192.168.1.6 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::20d:3aff:fe5d:b89b/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:762 (762.0 B) TX bytes:1620 (1.6 KB)

$ sudo route add -host 8.8.8.8 gw 192.168.1.1 dev eth1

$ route -n

Kernel IP routing table

Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface

0.0.0.0         192.168.2.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0

8.8.8.8         192.168.1.1     255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth1

168.63.129.16   192.168.2.1     255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth0

169.254.169.254 192.168.2.1     255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth0

192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1

192.168.2.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0

- Modèle (ajout de l'adresse ip cidr)

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer

route-table InsideRoutetable

default-gateway ip

cidr ip 8.8.8.8/32

app-key

subscription-id

app-id

tenant-id

resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

Note: NAT doit être configuré sur les routeurs CSR1000v à l'étape 10 afin d'envoyer une requête ping à Internet (8.8.8.8).

Note: Les étapes 10 à 14 couvrent la configuration des routeurs CSR1000v pour la haute disponibilité.  Des étapes abrégées du Guide de déploiement de Cisco CSR 1000v pour Microsoft Azure sont fournies à partir de Configurer un pool de confiance. Consultez le guide pour plus de détails.

Étape 10. Configurez les routeurs CSR1000v.

1. Configurer un Trustpool sur les deux routeurs CSR1000v
Router#config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#crypto pki trustpool import url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios.p7b

Reading file from http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios.p7b

Loading http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios.p7b !!!

% PEM files import succeeded.

2. Configurez un tunnel ipsec entre les routeurs Cisco CSR 1000v et activez la détection de transfert bidirectionnel (BFD) et un protocole de routage (EIGRP ou BGP) sur le tunnel entre les routeurs pour la détection de défaillance des homologues.
Note: L'adresse de destination du tunnel dans la configuration est l'adresse IP publique de l'homologue CSR.

- Configuration CSRA

crypto isakmp policy 1

encr aes 256

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0

!

crypto ipsec transform-set uni-perf esp-aes 256 esp-sha-hmac

mode tunnel

!

crypto ipsec profile vti-1

set security-association lifetime kilobytes disable

set security-association lifetime seconds 86400

set transform-set uni-perf

set pfs group2

!

interface Tunnel1

ip address 192.168.101.1 255.255.255.252

bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3

tunnel source GigabitEthernet1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 23.100.122.102 /* Public IP of the peer CSR */

tunnel protection ipsec profile vti-1

!

router eigrp 1

bfd all-interfaces

network 192.168.101.0

- Configuration CSRB

crypto isakmp policy 1

encr aes 256

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0

!

crypto ipsec transform-set uni-perf esp-aes 256 esp-sha-hmac

mode tunnel

!

crypto ipsec profile vti-1

set security-association lifetime kilobytes disable

set security-association lifetime seconds 86400

set transform-set uni-perf

set pfs group2

!

interface Tunnel1

ip address 192.168.101.2 255.255.255.252

bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3

tunnel source GigabitEthernet1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 40.124.43.82 /* Public IP of the peer CSR */

tunnel protection ipsec profile vti-1

!

router eigrp 1

bfd all-interfaces

network 192.168.101.0

3. La même configuration pour NAT et Routing est utilisée sur les deux routeurs CSR1000v. Il s'agit de l'accessibilité Internet des machines virtuelles via l'interface interne.
interface GigabitEthernet1

ip nat outside

!

interface GigabitEthernet2

ip nat inside

!

ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet1 overload

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 /* Translating the inside subnet of the VM */

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet2 192.168.1.1

4. Ajouter des contrôles d'accès (IAM) pour une table de routage.  Dans AzureCLI, autorisez l'application (CSRA et CSRB) à modifier InsideRouteTable dans Azure pendant un basculement.

- Notez l'id de InsideRouteTable à utiliser comme option —scopes dans la section suivante.

$ az network route-table show --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --name InsideRoutetable

{

"disableBgpRoutePropagation": false,

"etag": "W/\"f0c85464-bba0-465a-992a-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/InsideRoutetable",

"location": "southcentralus",

"name": "InsideRoutetable",

...

- Modèle (Ajout de l'ID d'abonnement)

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer

route-table InsideRoutetable

default-gateway ip

cidr ip 8.8.8.8/32

app-key

subscription-id 09e13fd4-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

app-id

tenant-id

resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

5. Créez le rôle IAM pour InsideRouteTable. L'option —étendues est prise dans le champ id de la sortie précédente.

- Notez l'ID d'application, le mot de passe (qui est la clé d'application) et l'ID de locataire.

$ az ad sp create-for-rbac -n "InsideRouteTableIAM" --role "network contributor" --scopes /subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/InsideRoutetable --years 2099

{

"appId": "576dd4f1-c08d-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx",

"displayName": "InsideRouteTableIAM",

"name": "http://InsideRouteTableIAM",

"password": "aaafc573-e84e-42ac-b4e3-xxxxxxxxxxxxx",

"tenant": "ae49849c-2622-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx"

}

- Modèle (ajout de la clé d'application, de l'ID d'application et de l'ID de locataire)

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer

route-table InsideRoutetable

default-gateway ip

cidr ip 8.8.8.8/32

app-key aaafc573-e84e-42ac-b4e3-xxxxxxxxxxxxx

subscription-id 09e13fd4-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

app-id 576dd4f1-c08d-46b9-cccc-xxxxxxxxxxxxx

tenant-id ae49849c-2622-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx

resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

6. Configurez la redondance du cloud sur les deux routeurs.  La seule différence entre la configuration sur les deux routeurs est les homologues bfd et la passerelle par défaut.

- Configuration CSRA

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer 192.168.101.2

route-table InsideRoutetable

default-gateway ip 192.168.1.4

cidr ip 8.8.8.8/32

app-key aaafc573-e84e-42ac-b4e3-xxxxxxxxxxxxx

subscription-id 09e13fd4-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

app-id 576dd4f1-c08d-46b9-cccc-xxxxxxxxxxxxx

tenant-id ae49849c-2622-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx

resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

- Configuration CSRB

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer 192.168.101.1

route-table InsideRoutetable

default-gateway ip 192.168.1.5

cidr ip 8.8.8.8/32

app-key aaafc573-e84e-42ac-b4e3-xxxxxxxxxxxxx

subscription-id 09e13fd4-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

app-id 576dd4f1-c08d-46b9-cccc-xxxxxxxxxxxxx

tenant-id ae49849c-2622-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx

resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

Vérifier la haute disponibilité

1. Vérifiez les configurations BFD et cloud.
CSRA#show ip interface brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet1       192.168.2.4     YES DHCP   up                    up

GigabitEthernet2       192.168.1.4     YES DHCP   up                    up

Tunnel1                192.168.101.1   YES manual up                    up

CSRB#show ip interface brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet1       192.168.2.5     YES DHCP   up                    up

GigabitEthernet2       192.168.1.5     YES DHCP   up                    up

Tunnel1                192.168.101.2   YES NVRAM  up                    up

CSRA#show bfd neighbors

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

192.168.101.2                        4097/4097       Up        Up        Tu1

CSRA#show redundancy cloud provider azure 100

Cloud HA: work_in_progress=FALSE

Provider : AZURE node 100

State : idle

BFD peer     = 192.168.101.2

BFD intf     = Tunnel1

resource group  = CorporateDatacenterResourceGroup

subscription id = 09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx

tenant id = ae49849c-2622-4d45-b95e-xxxxxxxxxxxx

application id = 1e0f69c3-b6aa-46cf-b5f9-xxxxxxxxxxxx

application key = aaafc573-e84e-42ac-b4e3-xxxxxxxxxxxxx

route-table  = InsideRoutetable

cidr         = 8.8.8.8/32

Default Gateway IP = 192.168.1.4

2. Exécutez une commande ping et traceroute de la machine virtuelle vers la destination. Assurez-vous que la requête ping passe par l’interface eth1 interne.
$ ping -I eth1 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) from 192.168.1.6 eth1: 56(84) bytes of data.

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=54 time=10.5 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=54 time=10.6 ms

$ traceroute 8.8.8.8

traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets

1  192.168.1.4 (192.168.1.4)  1.516 ms  1.503 ms  1.479 ms

cisco@VmHost:~$ ping -I eth1 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) from 192.168.1.6 eth1: 56(84) bytes of data.

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=10.3 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=10.3 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=10.3 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=10.2 ms

3. Traceroute montre que le chemin de la machine virtuelle vers 8.8.8.8 passe par l'interface interne de CSRA.
cisco@VmHost:~$ sudo traceroute -I 8.8.8.8

traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets

1  192.168.1.4 (192.168.1.4)  34.003 ms  34.000 ms  33.998 ms

4. Arrêtez l'interface du tunnel 1 de CSRA pour simuler un basculement.
CSRA#config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

CSRA(config)#int tunnel1

CSRA(config-if)#sh

5. Observez que le trafic passe maintenant par l'interface privée du CSRB.
cisco@VmHost:~$ sudo traceroute -I 8.8.8.8

traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets

1  192.168.1.5 (192.168.1.5)  1.294 ms  1.291 ms  1.290 ms

Note: Le nuage Azure peut provoquer un retard lors d'une défaillance. Le délai ne doit pas dépasser 1 minute.

Dépannage

- Activez les débogages pour observer les messages pendant le basculement HA.

CSRA#debug redundancy cloud all

CSRA#debug ip http all

- Les erreurs d'authentification et d'informations d'identification sont dues à des contrôles d'accès non valides qui permettent à CSR1000v d'effectuer des appels API vers la table de routage Azure.  Vérifiez deux fois que les ID appropriés sont configurés à l'étape 10.

*Jul 13 23:29:53.365: CLOUD-HA : res content iov_len=449 iov_base={"error":"invalid_client","error_description":"AADSTS70002:

Error validating credentials. AADSTS50012: Invalid client secret is provided.\r\nTrace ID: 56873e4b-3781-4ee6-8bd9-xxxxxxxxxxxxx\r\n

Correlation ID: cce94817-29eb-4ebd-833a-\r\nTimestamp: 2018-07-13 23:29:54Z","error_codes":[70002,50012],"timestamp":"2018-07-13

23:29:54Z","trace_id":"56873e4b-3781-4ee6-8bd9-xxxxxxxxxxxxx","correlation_id":"cce94817-29eb-4ebd-833a"}

Informations connexes

- Azure CLI 2.0

- Guide de déploiement de Cisco CSR 1000v pour Microsoft Azure

- Choix de l'outil approprié pour Azure et côte à côte pour les commandes Azure CLI et PowerShell