Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment activer l'interface à partir du mode d'économie d'énergie sur la carte de ligne ASR 9000 A99-32X100GE-X-SE.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Optimisation de la consommation électrique sur la carte de ligne ASR 9000

- Configuration du mode économie d'énergie sur la carte de ligne ASR 9000

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Carte de ligne du routeur ASR9000 - A99-32X100GE-X-SE

- Cisco IOS® XR version 7.7.X ou antérieure

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Problème

Lorsque vous supprimez la configuration du mode d'économie d'énergie d'une tranche sur la carte de ligne A99-32X100GE-X-SE, contrairement aux autres types de cartes de ligne, la ou les interfaces physiques et la ou les optiques correspondantes peuvent s'arrêter, quelle que soit la connexion de couche 1.

Les messages Syslog correspondants sont similaires à :

RP/0/RP0/CPU0:May 31 10:00:41.518 CEST: psm[451]: %PLATFORM-APM-6-INFO : 0/1 slice 3 power On     completed

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:55.041 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface Optics0/1/0/12, changed state to Down

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:57.025 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface HundredGigE0/1/0/12, changed state to Administratively Down

Si vous vérifiez l'état du port via la commande show controllers np all loc 0/1/CPU0, la tranche ou le processeur réseau (NP) est manquant.

Node: 0/1/CPU0:

----------------------------------------------------------------

NP Bridge Fia                       Ports

-- ------ --- ---------------------------------------------------

0  --     0   HundredGigE0/0/0/0 - HundredGigE0/0/0/3

1  --     1   HundredGigE0/0/0/4 - HundredGigE0/0/0/7

2  --     2   HundredGigE0/0/0/8 - HundredGigE0/0/0/9

3  --     3

4  --     4   HundredGigE0/0/0/16 - HundredGigE0/0/0/19

5  --     5   HundredGigE0/0/0/20 - HundredGigE0/0/0/23

6  --     6   HundredGigE0/0/0/24 - HundredGigE0/0/0/27

7  --     7   HundredGigE0/0/0/28 - HundredGigE0/0/0/31

Solution

Le rechargement de la carte de ligne peut récupérer la ou les interfaces sur cette tranche ou NP dans de telles situations.

Dans la version ultérieure avec le correctif de l'ID de bogue Cisco CSCwb93350, le rechargement de la carte de ligne n'est plus nécessaire.

Informations connexes

- ASR 9000 Optimiser la consommation électrique

- Référence de configuration du mode d'économie d'énergie ASR 9000

- Économies d'énergie et d'argent avec ASR 9000 Advanced Power Management (APM)

- Assistance technique et téléchargements Cisco