Table des matières

Introduction

Informations générales

Vérifier les affectations VQI

Introduction

Ce document décrit comment vérifier les index de file d'attente virtuelle (VQI) et les attribuer correctement dans Cisco Express Forwarding (CEF) dans un routeur à services d'agrégation 9000 (ASR9K).

Informations générales

Pour que les paquets puissent être transférés d'une interface à une autre dans un ASR9K, ils doivent traverser le fabric. Il n'y a pas de commutation locale dans un ASR9K. Mais comment un paquet passe-t-il d’une interface à une autre ? Pour ce faire, des interfaces VQI sont attribuées à chaque interface. Ainsi, le fabric sait quelle carte de ligne (LC) et quel processeur réseau (NP) acheminer le paquet.

Parfois cependant, comme dans le cas de CSCvc83681 , une VQI incorrecte peut être attribuée et le trafic peut faire l'objet d'un blackholing dans le routeur.

Vérifier les affectations VQI

Reportez-vous à cette section afin de vérifier les affectations VQI.

Tout d’abord, identifiez les interfaces d’entrée et de sortie pour l’adresse IP (Internet Protocol) de flux, source et de destination, avec la commande show cef <prefix> detail.

Cela permet d'identifier les LC à examiner pour les attributions VQI.

Voici l'adresse source :

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show cef 123.29.62.12 detail

Tue May  1 10:54:50.356 EDT

123.29.62.12/32, version 325561, internal 0x1000001 0x0 (ptr 0x76a07a40) [1], 0x0 (0x73ffbf50), 0xa28 (0x75e3133c)

Updated May  1 10:26:51.592

remote adjacency to TenGigE0/1/0/5

Prefix Len 32, traffic index 0, precedence n/a, priority 1

gateway array (0x74bff484) reference count 3, flags 0x68, source lsd (5), 1 backups

[2 type 5 flags 0x8401 (0x7216f3d0) ext 0x0 (0x0)]

LW-LDI[type=5, refc=3, ptr=0x73ffbf50, sh-ldi=0x7216f3d0]

gateway array update type-time 1 May  1 10:26:51.592

LDI Update time May  1 10:26:51.592

LW-LDI-TS May  1 10:26:51.592

via 10.94.1.182/32, TenGigE0/1/0/5, 6 dependencies, weight 0, class 0 [flags 0x0]

path-idx 0 NHID 0x0 [0x7181cfc4 0x0]

next hop 10.94.1.182/32

remote adjacency

local label 24088      labels imposed {86}

via 10.94.1.150/32, TenGigE0/1/0/7, 6 dependencies, weight 0, class 0 [flags 0x0]

path-idx 1 NHID 0x0 [0x7181d018 0x0]

next hop 10.94.1.150/32

remote adjacency

local label 24088      labels imposed {86}

Load distribution: 0 1 (refcount 2)

Hash  OK  Interface                 Address

0     Y   TenGigE0/1/0/5            remote

1     Y   TenGigE0/1/0/7            remote

Voici l'adresse de destination :

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show cef 123.29.62.1 detail

Tue May  1 10:53:14.531 EDT

123.29.62.1/32, version 334286, internal 0x1000001 0x0 (ptr 0x74bf1a04) [1], 0x0 (0x73ffbeb0), 0xa20 (0x75e310d4)

Updated May  1 10:53:12.459

remote adjacency to TenGigE0/0/0/2

Prefix Len 32, traffic index 0, precedence n/a, priority 1

gateway array (0x74c025ec) reference count 27, flags 0x68, source lsd (5), 1 backups

[19 type 4 flags 0x8401 (0x7216f390) ext 0x0 (0x0)]

LW-LDI[type=1, refc=1, ptr=0x73ffbeb0, sh-ldi=0x7216f390]

gateway array update type-time 1 Apr 30 17:03:05.246

LDI Update time Apr 30 17:03:05.246

LW-LDI-TS Apr 30 17:03:05.247

via 10.94.0.10/32, TenGigE0/0/0/2, 4 dependencies, weight 0, class 0 [flags 0x0]

path-idx 0 NHID 0x0 [0x7181ce20 0x7181d06c]

next hop 10.94.0.10/32

remote adjacency

local label 24012      labels imposed {ImplNull}

via 10.94.2.9/32, TenGigE0/0/0/3, 4 dependencies, weight 0, class 0 [flags 0x0]

path-idx 1 NHID 0x0 [0x7181ce74 0x7181d0c0]

next hop 10.94.2.9/32

remote adjacency

local label 24012      labels imposed {ImplNull}

Load distribution: 0 1 (refcount 19)

Hash  OK  Interface                 Address

0     Y   TenGigE0/0/0/2            remote

1     Y   TenGigE0/0/0/3            remote

À partir de ces sorties, vous voyez que LC 1 est le LC d'entrée et LC 0 est le LC de sortie, les deux ont deux ports afin d'équilibrer la charge du trafic.

Ensuite, vous devez identifier combien de NP sont sur le LC d'entrée et de sortie avec la commande show controller np ports all loc <LC>.

La LC d'entrée comporte 8 NP :

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show controller np ports all loc 0/1/CPU0

Tue May  1 10:56:57.996 EDT

Node: 0/1/CPU0:

----------------------------------------------------------------

NP Bridge Fia                       Ports

-- ------ --- ---------------------------------------------------

0  --     0   TenGigE0/1/0/0 - TenGigE0/1/0/2

1  --     0   TenGigE0/1/0/3 - TenGigE0/1/0/5

2  --     1   TenGigE0/1/0/6 - TenGigE0/1/0/8

3  --     1   TenGigE0/1/0/9 - TenGigE0/1/0/11

4  --     2   TenGigE0/1/0/12 - TenGigE0/1/0/14

5  --     2   TenGigE0/1/0/15 - TenGigE0/1/0/17

6  --     3   TenGigE0/1/0/18 - TenGigE0/1/0/20

7  --     3   TenGigE0/1/0/21 - TenGigE0/1/0/23

La LC de sortie a 2 NP :

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show controller np ports all loc 0/0/cPU0

Tue May  1 10:55:27.661 EDT

Node: 0/0/CPU0:

----------------------------------------------------------------

NP Bridge Fia                       Ports

-- ------ --- ---------------------------------------------------

0  --     0   TenGigE0/0/0/0 - TenGigE0/0/0/3

1  --     1   TenGigE0/0/1/0 - TenGigE0/0/1/3

Ensuite, vérifiez le LC d'entrée avec la commande show cef <préfixe de destination> hardware ingress detail loc <ingress lc> | I vqi et le LC de sortie avec la commande show cef <dst prefix> hardware egress detail loc <egress lc> I vqi.

Ces informations nous renseignent sur la façon dont chaque processeur réseau est programmé pour atteindre les interfaces de sortie. Dans ce cas, comme il y a huit NP sur la LC d'entrée et deux liaisons ECMP (Equal Cost Multi-Path) sur la LC de sortie, il y a 16 entrées. Les huit premières entrées concernent la première liaison ECMP et les huit entrées suivantes concernent la deuxième liaison ECMP. Chaque jeu de huit doit correspondre, ce qui signifie que chaque processeur réseau est programmé pour faire de même. Chaque ensemble doit être différent, bien qu'il existe deux interfaces distinctes. S'ils sont identiques, vous risquez de rencontrer un problème de mauvaise programmation VQI CEF.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show cef 123.29.62.1 hardware ingress loc 0/1/CPU0 | i vqi

Tue May  1 10:56:27.064 EDT

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

Vérifiez le LC de sortie pour vous assurer qu'il est programmé correctement. Dans ce cas, il y a deux NP et deux liaisons ECMP, il y a donc deux ensembles de deux VQI qui doivent être programmés.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show cef 123.29.62.1 hardware egress loc 0/0/CPU0 | i vqi

Tue May  1 10:57:29.221 EDT

out_lbl_invalid: 0               match: 0          vqi/lag-id: 0x0

out_lbl_invalid: 0               match: 0          vqi/lag-id: 0x0

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

out_lbl_invalid: 0               match: 0          vqi/lag-id: 0x0

out_lbl_invalid: 0               match: 0          vqi/lag-id: 0x0

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

La dernière chose à vérifier est l'affectation VQI sur les interfaces.

Ici, vous pouvez vérifier la variable switch_fabric_port et la convertir de décimal en hexadécimal. 88 étant 58 et 89 étant 59, ces valeurs correspondent aux affectations VQI de ces commandes, ce qui signifie que CEF est programmé correctement pour le transport VQI dans l'ASR9K.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show controller pm interface ten 0/0/0/2

Tue May  1 10:58:52.024 EDT

Ifname(1): TenGigE0_0_0_2, ifh: 0x4000140 :

iftype             0x1e

egress_uidb_index  0x7, 0x7

ingress_uidb_index 0x7, 0x7

port_num           0x2

subslot_num        0x0

ifsubinst          0x0

ifsubinst port     0x2

phy_port_num       0x2

channel_id         0x0

channel_map        0x0

lag_id             0x0

virtual_port_id    0x0

switch_fabric_port 88

in_tm_qid_fid0     0x20002

in_tm_qid_fid1     0xffffffff

in_qos_drop_base   0x690001

out_tm_qid_fid0    0x20022

out_tm_qid_fid1    0xffffffff

np_port            0x6

out_qos_drop_base  0x6900a1

bandwidth          10000000 kbps

ing_stats_ptrs     0x53016a, 0x0

egr_stats_ptrs     0x53017b, 0x0

l2_transport       0x0

ac_count           0x0

parent_ifh         0x0

parent_bundle_ifh  0x0

L2 protocols bmap  0x1000000

Cluster interface  0

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show controller pm interface ten 0/0/0/3

Tue May  1 10:59:08.886 EDT

Ifname(1): TenGigE0_0_0_3, ifh: 0x4000180 :

iftype             0x1e

egress_uidb_index  0x8, 0x8

ingress_uidb_index 0x8, 0x8

port_num           0x3

subslot_num        0x0

ifsubinst          0x0

ifsubinst port     0x3

phy_port_num       0x3

channel_id         0x0

channel_map        0x0

lag_id             0x0

virtual_port_id    0x0

switch_fabric_port 89

in_tm_qid_fid0     0x30002

in_tm_qid_fid1     0xffffffff

in_qos_drop_base   0x6e0001

out_tm_qid_fid0    0x30022

out_tm_qid_fid1    0xffffffff

np_port            0x7

out_qos_drop_base  0x6e00a1

bandwidth          10000000 kbps

ing_stats_ptrs     0x530183, 0x0

egr_stats_ptrs     0x530194, 0x0

l2_transport       0x0

ac_count           0x0

parent_ifh         0x0

parent_bundle_ifh  0x0

L2 protocols bmap  0x1000000

Cluster interface  0