Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Schéma du réseau avec connectivité de base de couche 2/couche 3

Connectivité L2/L3 de base

Configuration minimale de multidiffusion OTV

Vérification OTV

Schéma du réseau avec OTV

Commandes de vérification et sortie attendue

Problème courant

Dépannage

Créer une capture de paquets sur l'interface de jointure afin de voir les HELLO OTV

Vérifier l'état Mroute sur OTV ASR

Créer une capture de paquets sur l'interface de jointure pour afficher les paquets de données OTV

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer le mode de multidiffusion OTV (Overlay Transport Virtualization) sur la plate-forme Cisco Aggregation Services Router (ASR) 1000. OTV étend la topologie de couche 2 (L2) sur les différents sites physiques, ce qui permet aux périphériques de communiquer au niveau de couche 2 via un fournisseur de couche 3 (L3). Les périphériques du site 1 pensent qu'ils se trouvent sur le même domaine de diffusion que ceux du site 2.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration de la connexion virtuelle Ethernet (EVC)

- Configuration de base de couche 2 et de couche 3 sur la plate-forme ASR

- Connaissances de base en configuration IGMP (Internet Group Management Protocol) version 3 et PIM (Protocol Independent Multicast)

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur l'ASR1002 avec Cisco IOS® Version asr1000rp1-adventerprise.03.09.00.S.153-2.S.bin.

Votre système doit disposer des conditions suivantes pour mettre en oeuvre la fonctionnalité OTV sur l'ASR 1000 :

- Cisco IOS-XE version 3.5S ou ultérieure

- Unité de transmission maximale (MTU) de 1542 ou plus

Note: OTV ajoute un en-tête de 42 octets avec le bit DF (Do Not Fragment bit) à tous les paquets encapsulés. Afin de transporter des paquets de 1 500 octets via la superposition, le réseau de transit doit prendre en charge une unité de transmission maximale (MTU) de 1 542 ou plus. Afin de permettre la fragmentation à travers OTV, vous devez activer otv fragmentation join-interface <interface>.

- Accessibilité de monodiffusion et de multidiffusion entre les sites

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Cette section décrit comment configurer le mode de multidiffusion OTV.

Schéma du réseau avec connectivité de base de couche 2/couche 3

Connectivité L2/L3 de base

Commencez par une configuration de base. L'interface interne de l'ASR est configurée pour les instances de service pour le trafic dot1q. L'interface de jointure OTV est l'interface externe de couche 3 du WAN.

ASR-1

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.17.100.134 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.16.64.84 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

Étant donné qu'OTV ajoute un en-tête de 42 octets, vous devez vérifier que le fournisseur d'accès à Internet (FAI) dépasse la taille MTU minimale d'un site à l'autre. Pour effectuer cette vérification, envoyez un paquet de taille 1542 avec le bit DF défini. Cela donne au FAI la charge utile requise plus la balise ne pas fragmenter sur le paquet afin de simuler un paquet OTV. Si vous ne pouvez pas envoyer de requête ping sans le bit DF, vous avez un problème de routage. Si vous pouvez envoyer une requête ping sans lui, mais que vous ne pouvez pas envoyer de requête ping avec le bit DF défini, vous avez un problème de MTU. Une fois que vous avez réussi, vous êtes prêt à ajouter le mode monodiffusion OTV à vos ASR de site.

ASR-1#ping 172.17.100.134 size 1542 df-bit

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 1514-byte ICMP Echos to 172.17.100.134, timeout is 2 seconds:

Packet sent with the DF bit set

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

L'interface interne est un port L2 configuré avec des instances de service pour les paquets balisés L2 dot1q. Il crée également un domaine de pont de site interne. Dans cet exemple, il s’agit du VLAN1 non balisé. Le domaine de pont de site interne est utilisé pour la communication de plusieurs périphériques OTV sur le même site. Cela leur permet de communiquer et de déterminer quel périphérique est l'AED (Authoritative Edge Device) pour quel domaine de pont.

L'instance de service doit être configurée dans un domaine de pont qui utilise la superposition.

ASR-1

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 50 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

!

service instance 51 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/2

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 50 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

!

service instance 51 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

Configuration minimale de multidiffusion OTV

Il s'agit d'une configuration de base qui ne nécessite que quelques commandes pour configurer OTV et joindre / interfaces internes.

Configurez le domaine de pont du site local. Dans cet exemple, il s’agit de VLAN1 sur le LAN. L'identificateur de site est spécifique à chaque emplacement physique. Dans cet exemple, deux emplacements distants sont physiquement indépendants les uns des autres. Les sites 1 et 2 sont configurés en conséquence. La multidiffusion doit également être configurée conformément aux exigences d'OTV.

ASR-1

Config t

otv site bridge-domain 1

otv site-identifier 0000.0000.0001

ip multicast-routing distributed

ip pim ssm default

interface GigabitEthernet0/0/0

ip pim passive

ip igmp version 3

ASR-2

Config t

otv site bridge-domain 1

otv site-identifier 0000.0000.0002

ip multicast-routing distributed

ip pim ssm default

interface GigabitEthernet0/0/0

ip pim passive

ip igmp version 3

Construisez la superposition pour chaque côté. Configurez la superposition, appliquez l'interface de jointure et ajoutez les groupes de contrôle et de données de chaque côté.

Ajoutez les deux domaines de pont que vous souhaitez étendre. Notez que vous n'étendez pas le domaine du pont de site, seulement les deux VLAN nécessaires. Vous créez une instance de service distincte pour les interfaces de superposition pour appeler le domaine de pont 200 et 201. Appliquez les balises dot1q 100 et 101 respectivement.

ASR-1

Config t

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/0

otv control-group 225.0.0.1  otv data-group 232.10.10.0/24

service instance 10 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

service instance 11 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

ASR-2

Config t

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/0

otv control-group 225.0.0.1  otv data-group 232.10.10.0/24

service instance 10 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

service instance 11 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

Note: N'étendez PAS le VLAN de site sur l'interface de superposition. Cela provoque un conflit entre les deux ASR, car ils pensent que chaque côté distant se trouve sur le même site.

À ce stade, la contiguïté de multidiffusion ASR à ASR OTV est complète et fonctionnelle. Les voisins sont détectés et l'ASR doit être compatible AED pour les VLAN qui doivent être étendus.

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.10.10.0/24

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

ASR-2#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.10.10.0/24

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.16.64.84

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

Vérification OTV

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Schéma du réseau avec OTV

Commandes de vérification et sortie attendue

Ce résultat montre que les VLAN 100 et 101 sont étendus. L'ASR est l'AED, et l'interface interne et l'instance de service qui mappe les VLAN sont affichées dans le résultat.

ASR-1#show otv vlan

Key:  SI - Service Instance

Overlay 1 VLAN Configuration Information

Inst VLAN  Bridge-Domain  Auth  Site Interface(s)

0    100   200            yes   Gi0/0/1:SI50

0    101   201            yes   Gi0/0/1:SI51

Total VLAN(s): 2

Total Authoritative VLAN(s): 2

ASR-2#show otv vlan

Key:  SI - Service Instance

Overlay 1 VLAN Configuration Information

Inst VLAN  Bridge-Domain  Auth  Site Interface(s)

0    100   200            yes   Gi0/0/2:SI50

0    101   201            yes   Gi0/0/2:SI51

Total VLAN(s): 2

Total Authoritative VLAN(s): 2

Afin de valider, étendez les VLAN et exécutez une requête ping de site à site. L’hôte 192.168.100.2 se trouve sur le site 1 et l’hôte 192.168.100.3 se trouve sur le site 2. Les premières requêtes ping sont censées échouer lorsque vous construisez le protocole ARP (Address Resolution Protocol) localement et à travers OTV de l'autre côté.

LAN-SW1#ping 192.168.100.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

...!!

Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 1/5/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3 size 1500 df-bit

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 1500-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

Packet sent with the DF bit set

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

Afin de s'assurer que la table MAC et les tables de routage OTV sont correctement construites avec le périphérique local, apprenez l'adresse MAC du périphérique distant à l'aide de la commande show otv route.

LAN-SW1#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up

Hardware is Ethernet SVI, address is 0c27.24cf.abd1 (bia 0c27.24cf.abd1)

Internet address is 192.168.100.2/24

LAN-SW2#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up

Hardware is Ethernet SVI, address is b4e9.b0d3.6a51 (bia b4e9.b0d3.6a51)

Internet address is 192.168.100.3/24

ASR-1#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance,

SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst VLAN BD     MAC Address    AD    Owner  Next Hops(s)

----------------------------------------------------------

0    100  200    0c27.24cf.abaf 40    BD Eng Gi0/0/1:SI50

0    100  200    0c27.24cf.abd1 40    BD Eng Gi0/0/1:SI50 <--- Local mac is

pointing to the physical interface

0    100  200    b4e9.b0d3.6a04 50    ISIS   ASR-2

0    100  200    b4e9.b0d3.6a51 50    ISIS   ASR-2        <--- Remote mac is

pointing across OTV to ASR-2

4 unicast routes displayed in Overlay1

----------------------------------------------------------

4 Total Unicast Routes Displayed

ASR-2#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance,

SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst VLAN BD     MAC Address    AD    Owner  Next Hops(s)

----------------------------------------------------------

0    100  200    0c27.24cf.abaf 50    ISIS   ASR-1

0    100  200    0c27.24cf.abd1 50    ISIS   ASR-1           <--- Remote mac is

pointing across OTV to ASR-1

0    100  200    b4e9.b0d3.6a04 40    BD Eng Gi0/0/2:SI50

0    100  200    b4e9.b0d3.6a51 40    BD Eng Gi0/0/2:SI50    <--- Local mac is

pointing to the physical interface

4 unicast routes displayed in Overlay1

----------------------------------------------------------

4 Total Unicast Routes Displayed

Problème courant

Le message d'erreur OTV ne forme pas dans le résultat indique que l'ASR n'est pas compatible AED. Cela signifie que l'ASR ne transmet pas les VLAN à travers l'OTV. Il existe plusieurs causes possibles, mais la plus courante est que les ASR n'ont pas de connectivité entre les sites. Vérifiez la connectivité de couche 3 et le trafic de multidiffusion bloqué possible. Une autre cause possible de cette condition est lorsque le domaine de pont de site interne n'est pas configuré. Cela crée une condition dans laquelle l'ASR ne peut pas devenir l'AED, car il n'est pas certain qu'il soit le seul ASR sur le site ou non.

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected       <--- Not Forwarding

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

ASR-2#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected       <--- Not Forwarding

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.16.64.84

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Créer une capture de paquets sur l'interface de jointure afin de voir les HELLO OTV

Vous pouvez utiliser le périphérique de capture de paquets intégré sur l'ASR afin d'aider à résoudre les problèmes éventuels.

Créez une liste de contrôle d'accès (ACL) afin de minimiser l'impact et les captures sursaturées. La configuration est configurée afin de capturer uniquement les HELLO de multidiffusion entre deux sites. Ajustez votre adresse IP pour qu'elle corresponde aux interfaces de jonction des voisins.

ip access-list extended CAPTURE

permit ip host 172.16.64.84 host 225.0.0.1

permit ip host 172.17.100.134 host 225.0.0.1

Configurez la capture afin de détecter l'interface de jointure dans les deux directions sur les deux ASR :

monitor capture 1 buffer circular access-list CAPTURE interface g0/0/0 both

Pour démarrer la capture, saisissez :

monitor capture 1 start

*Nov 14 15:21:37.746: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

<wait a few min>

monitor capture 1 stop

*Nov 14 15:22:03.213: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

show mon cap 1 buffer brief

La sortie de la mémoire tampon montre que les paquets Hello de la capture sortent de l'interface capturée. Il affiche les paquets Hello destinés à l'adresse de multidiffusion 225.0.0.1. Il s'agit du groupe de contrôle configuré. Reportez-vous aux 13 premiers paquets de la capture et remarquez qu'il n'y a qu'une sortie unidirectionnelle. Les HELLO de 172.17.100.134 ne sont visibles que. Une fois le problème de multidiffusion dans le coeur résolu, le paquet Hello du voisin apparaît au numéro de paquet 14.

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

-------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source             destination   protocol

-------------------------------------------------------------

0 1456    0.000000   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

1 1456    8.707016   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

2 1456   16.880011   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

3 1456   25.873008   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

4 1456   34.645023   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

5 1456   44.528024   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

6 1456   52.137002   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

7 1456   59.819010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

8 1456   68.641025   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

9 1456   78.168998   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

10 1456   85.966005   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

11 1456   94.629032   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

12 1456  102.370043   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

13 1456  110.042005   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

14 1456  111.492031   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE <---Mcast core

fixed and now see neighbor hellos

15 1456  111.493038   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

16 1456  112.491039   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

17 1456  112.501033   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

18  116  112.519037   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

19  114  112.615026   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

20  114  112.618031   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

21 1456  113.491039   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

22 1456  115.236047   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

23  142  116.886008   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

24  102  117.290045   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

25 1456  118.124002   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

26 1456  121.192043   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

27 1456  122.443037   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

28 1456  124.497035   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

29  102  126.178052   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

30  142  126.629032   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

31 1456  127.312047   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

32 1456  130.029997   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

33 1456  131.165000   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

34 1456  132.591025   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

35  102  134.832010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

36 1456  135.856010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

37  142  136.174054   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

38 1456  138.442030   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

39 1456  140.769025   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

40 1456  141.767010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

41  102  144.277046   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

42 1456  144.996003   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

ASR-1#

2#show mon cap 1 buff bri

Vérifier l'état Mroute sur OTV ASR

Lorsque vous créez l'état de routage de multidiffusion entre les voisins OTV, vous devez disposer de l'état PIM approprié. Utilisez cette commande afin de vérifier l'état PIM attendu sur les ASR :

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

Notez la même erreur que précédemment : AED compatible = Non, DIS superposé non sélectionné. Cela signifie que l'ASR ne peut pas devenir le redirecteur AED, car il ne dispose pas d'informations suffisantes sur son homologue. Il est possible que l’interface interne ne soit pas activée, que le domaine du pont de site soit désactivé/ne soit pas créé, ou que les deux sites ne puissent pas se voir à travers le FAI.

Examinez ASR-1 afin d'identifier le problème. Il montre qu'aucun voisin PIM n'est vu. On s'y attend même quand cela fonctionne. Ceci est dû au fait que PIM fonctionne de manière passive sur l'interface de jointure. PIM passive est le seul mode PIM pris en charge sur l'interface de jointure pour OTV.

ASR-1#show ip pim neigh

PIM Neighbor Table

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,

P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable

Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR

Address                                                            Prio/Mode

Afin de vérifier que les interfaces PIM sont configurées sur l'ASR-1, saisissez :

ASR-1#show ip pim int

Address          Interface                Ver/   Nbr    Query  DR     DR

Mode   Count  Intvl  Prior

172.17.100.134   GigabitEthernet0/0/0     v2/P   0      30     1      172.17.100.134

172.17.100.134   Tunnel0                  v2/P   0      30     1      172.17.100.134

0.0.0.0          Overlay1                 v2/P   0      30     1      0.0.0.0

L'état mroute de l'ASR fournit une abondance d'informations en ce qui concerne l'état de multidiffusion de la liaison. Dans cette sortie, vous ne voyez pas le voisin comme une entrée S,G dans la table de routage ASR locale. Lorsque vous affichez le nombre de mroute pour le groupe de contrôle, vous ne voyez que l'interface de jointure locale comme source également. Notez que le nombre correspond aux paquets reçus avec le total transféré. Cela signifie que vous êtes actif et que vous êtes en train de transférer du côté local au domaine de multidiffusion.

ASR-1#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 225.0.0.1), 00:20:29/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/00:02:55

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/Proxy

(172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:16:25/00:02:19, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/Proxy

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/00:02:55

(*, 224.0.1.40), 00:20:09/00:02:53, RP 0.0.0.0, flags: DPC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

ASR-1#show ip mroute count

Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.

IP Multicast Statistics

3 routes using 1828 bytes of memory

2 groups, 0.50 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 225.0.0.1, Source count: 1, Packets forwarded: 116, Packets received: 117

Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 116/0/1418/1, Other: 117/1/0

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Lorsque le problème de multidiffusion principale est résolu, le résultat attendu de l'ASR apparaît.

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

Il n'y a toujours pas de voisins PIM et les interfaces physiques, de superposition et de tunnel sont des interfaces PIM locales.

ASR-1#show ip pim neigh

PIM Neighbor Table

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,

P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable

Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR

Address                                                            Prio/Mode

ASR-1#show ip pim int

Address          Interface                Ver/   Nbr    Query  DR     DR

Mode   Count  Intvl  Prior

172.17.100.134   GigabitEthernet0/0/0     v2/P   0      30     1      172.17.100.134

172.17.100.134   Tunnel0                  v2/P   0      30     1      172.17.100.134

0.0.0.0          Overlay1                 v2/P   0      30     1      0.0.0.

La table mroute et les compteurs fournissent des informations sur l'état de multidiffusion. Le résultat montre l'interface de jointure ainsi que le voisin OTV dans le groupe de contrôle en tant que sources. Assurez-vous que vous voyez également le champ Rendezvous Point (RP) dans le champ NBR (Reverse Path Forwarding) du site distant. Vous transférez et recevez également des compteurs correspondants. Les deux sources devraient totaliser le total reçu par le groupe.

ASR-1#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 225.0.0.1), 00:25:16/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/00:02:06

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/Proxy

(172.16.64.84, 225.0.0.1), 00:04:09/00:02:50, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 172.17.100.1

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:04:09/00:02:06

(172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:21:12/00:01:32, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/Proxy

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/00:02:06

(*, 224.0.1.40), 00:24:56/00:02:03, RP 0.0.0.0, flags: DPC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

ASR-1#show ip mroute count

Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.

IP Multicast Statistics

4 routes using 2276 bytes of memory

2 groups, 1.00 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 225.0.0.1, Source count: 2, Packets forwarded: 295, Packets received:

297 <----- 32 + 263 = 295

Source: 172.16.64.84/32, Forwarding: 32/0/1372/1, Other: 32/0/0

Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 263/0/1137/3, Other: 264/1/0

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Créer une capture de paquets sur l'interface de jointure pour afficher les paquets de données OTV

Comme OTV est un trafic encapsulé, il est considéré comme un trafic GRE (Generic Routing Encapsulation) avec une source de l'interface de jointure vers la destination de l'interface de jointure distante. Il n'y a pas grand-chose à faire pour voir le trafic spécifiquement. Une méthode que vous pouvez utiliser pour vérifier si votre trafic est acheminé via OTV est de configurer une capture de paquets, en particulier avec une taille de paquet indépendante de vos modèles de trafic actuels. Dans cet exemple, vous pouvez spécifier un paquet ICMP (Internet Control Message Protocol) d'une taille de 700 et déterminer ce que vous pouvez filtrer hors de la capture. Ceci peut être utilisé afin de valider si un paquet parvient à travers le cloud OTV.

Afin de configurer votre filtre de liste d'accès entre vos deux interfaces de jointure, saisissez :

ip access-list extended CAPTURE

permit ip host 172.17.100.134 host 172.16.64.84

Afin de configurer votre session de surveillance pour filtrer votre taille spécifiée de 756, entrez :

monitor capture 1 buffer size 1 access-list CAPTURE limit packet-len 756

interface g0/0/0 out

Pour démarrer la capture, saisissez :

ASR-1#mon cap 1 start

*Nov 18 12:45:50.162: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

Envoyez la requête ping spécifique avec une taille spécifiée. Étant donné qu'OTV ajoute un en-tête de 42 octets avec un ICMP de 8 octets avec un en-tête IP de 20 octets, vous pouvez envoyer une requête ping de taille 700 et vous pouvez vous attendre à voir les données atteindre le cloud OTV avec une taille de paquet de 756.

LAN-Sw2#ping 192.168.100.2 size 700 repeat 100

Type escape sequence to abort.

Sending 100, 700-byte ICMP Echos to 192.168.100.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (100/100), round-trip min/avg/max = 10/19/30 ms

Pour arrêter la capture, saisissez :

ASR-1#mon cap 1 stop

*Nov 18 12:46:02.084: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

Dans la mémoire tampon de capture, les 100 paquets atteignent la capture du côté local. Vous devriez voir que les 100 paquets atteignent également le côté distant. Si ce n'est pas le cas, il est nécessaire d'approfondir les recherches dans le cloud OTV en cas de perte de paquets.

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

-------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source             destination   protocol

-------------------------------------------------------------

0  756    0.000000   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

1  756    0.020995   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

2  756    0.042005   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

3  756    0.052991   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

<Output Omitted>

97  756    1.886999   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

98  756    1.908009   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

99  756    1.931003   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

Note: Ce test n'est pas fiable à 100 %, car tout trafic correspondant à la longueur de 756 est capturé, utilisez-le avec prudence. Ce test est utilisé afin d'aider à collecter des points de données uniquement pour les problèmes de base OTV possibles.

Informations connexes

- Configuration de la virtualisation du transport de superposition

- Présentation des circuits virtuels Ethernet (EVC)

- Support et documentation techniques - Cisco Systems