Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Références, références et descriptions des câbles

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit les informations nécessaires pour déterminer les bonnes pièces de câblage pour votre matériel Cisco. Pour localiser le câble approprié à vos besoins, reportez-vous au tableau de la section Références, références et descriptions des produits câblés. Dans la colonne Matériel, localisez la machine pour laquelle vous avez besoin du câble, puis affichez le numéro de produit, la référence et la description de la pièce correspondants.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions du document, référez-vous aux Conventions des conseils techniques Cisco.

Références, références et descriptions des câbles

Référence produit

Numéro de référence

Matériel

Description

APP-IC1=

76-0617

AGS

Port de console et câble

APP-JC1=

76-0636-01

AGS

Port de console et câble

CAB-232FC=

72-0794-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès et cartes PC AccessPro

MEF DCE RS-232 CAB 10 PIEDS

CAB-232MT=

72-0793-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès et cartes PC AccessPro

DTE MASCULIN RS-232 CAB 10 PIEDS

CAB-25AS-MMOD=

CAB-25AS-MMOD=

2509-2512, 2500

CÂBLE CONN-MODEM AU RJ45 SHLD

CAB-25AS-FDTE=

CAB-25AS-FDTE=

2509-2512, 2500

CÂBLE CONN-FDTEv

CAB-25AS-TELCO=

CAB-25AS-TELCO=

2509-2512

CÂBLE 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN

CAB-3C232=

72-0670-01

3000

Câble RS232 DTE 3000 10 pieds RS232 DTE 3000 v

CAB-3C232C

72-0736-01

3000, 3104/3204

Câble DCE RS232

CAB-3C449=

72-0672-01

3000

Câble DTE 3000 RS449 10 pieds

CAB-3C449C=

72-0738-01

3000, 3104/3204

Câble DCE RS449

CAB-3C530=

72-0732-01

3000

Câble DTE 3000 RE530 10 pieds

CAB-3CE18=

72-0676-01

3000, 2000, IGS

Câble d'adaptateur Ethernet 18 pouces

CAB-3CV35V2=

72-0671-02

3000

Câble V2 V.35 DTE 3000 de 10 pieds

CAB-3CV35V2C=

72-0740-02

3000, 3104/3204

Câble ETCD V.35 (V2)

CAB-3CX21=

72-0683-02

3000

Câble DTE 3000 X.21 10 pieds

CAB-3CX21C=

72-0737-01

3000, 3104/3204

Câble DCE X.21

CAB-449FC=

72-0796-01

7000, 4000, 2500

MEF DCE RS-449 CAB FT

CAB-449MT=

72-0795-01

7000, 4000, 2500

DTE MASCULIN RS-449 CAB 10 PIEDS

CAB-500DCF=

29-0809-01

CS500

Connecteur DB-25, DCE femelle

CAB-500DCM=

29-0808-01

CS500

Connecteur DB-25, DCE mâle

CAB-500DTF=

29-0810-01

CS500

CONNECTEUR DB-25, FEMELLE DTE

CAB-500DTM=

29-0811-01

CS500

CONNECTEUR DB-25, MÂLE DTE

CAB-500RJ=

31-0590-01

2500, CS500

Câble de console RJ-45

CAB-530MT=

72-0797-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès et cartes PC AccessPro

MÂLE DTE RS-530 CAB 3,50 M

CAB-5MODCM=

29-0881-01

CS500

Assemblages de câbles pièces de rechange v

CAB-7K232FC=

72-0751-01

7000 (SxSIP)

Cabine femelle DCE RS-232 10 pieds

CAB-7K232MT=

72-0747-01

7000 (SxSIP)

Cab EOL-HD femelle DCE RS-440 10 pieds

CAB-7K449FC=

72-0753-01

7000 (SxSIP)

Cab EOL-HD femelle DCE RS-440 10 pieds

CAB-7K449MT=

72-0749-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD mâle DTE RS-449, cabine de 3 mètres.

CAB-7KCT1DB15=

72-0799-00

7500, 7000, 4000 et 3600

Câble Tru DB-15 DSX1 à CSU

CAB-7KCT1NULL=

72-0800-00

7500, 7000, 4000 et 3600

Câble DSX1 à CSU DB-15 Null

CAB-7KV35FC=

72-0754-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD femelle DCE V.35 Cab 10 pieds. v

CAB-7KV35MC=

72-0762-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Female DTE V.35 Cab 10ft.

CAB-7KV35MC=

72-0763-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD mâle DCE V.35 Cab 10 pieds.

CAB-7KV35MT=

72-0748-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD mâle DTE V.35 cabine 10 pieds

CAB-7KX21FC=

72-0764-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD femelle DCE X.21 cabine 10 pieds.

CAB-7KX21MT=

72-0750-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD mâle DTE X.21 cabine 10 pieds.

CAB-8K=

72-0250

ASM (CSC-16)

Câble de transition de 8 lignes

CAB-AC=

72-0259

Tous sauf 7XXX

Cordon d'alimentation,110VPcordon d'alimentation,110Vv

CAB-ACA=

72-0746-01

Tous sauf 7XXX

Prise,Cordon d'alimentation,Australie,10 A

CAB-ACE=

72-0460

Tous sauf 7XXX

Cordon d'alimentation - Europe

CAB-ACI=

72-0556

Tous sauf 7XXX

PWR, italien, remplace CAB-ITL=

CAB-ACU=

72-0557

Tous sauf 7XXX

Cordon d'alimentation - Royaume-Uni

CAB-ADPTRS-RJ45=

CAB-ADPTRS-RJ45=

2500

8 ADAPTATEURS-RJ45 VERS RJ45 SHLD

CAB-AS51-8=

CAB-AS51-8=

AS5100

Câble Y 8A de la carte AS51 se v

CAB-ATM-DS3/E3=

CAB-ATM-DS3/E3=

7000, 4000

Câble ATM,DS3+e3 ; 10 pieds

CAB-E1-BNC=

CAB-E1-BNC=

Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access

Câble E1 BNC 75 ohms/Unbal 5 m

CAB-E1-DB15=

CAB-E1-DB15=

Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access

Câble E1 DB15 120 ohms/Bal 5 m

CAB-E1-DIN=

CAB-E1-DIN=

7000, 4000

Câble E1 DIN 120 ohms/Bal 5 m

CAB-E1-RJ48=

CAB-E1-RJ48=

7000, 4000

Câble E1 RJ48 120 ohms/Bal 5 mv

CAB-E1-PRI=

CAB-E1-PRI=

Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access

CÂBLE E1 RNIS PRI, 10 PIEDS

CAB-E1-TWINAX=

CAB-E1-TWINAX=

Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access

Câble TWINAX 120 ohms/Bal 5 m

CAB-FMDD=

72-0769-01

7000, 4000, AGS+

Cab de conversion mini DIN à DIN

CAB-HNUL=

72-0727-01

7500, 7000 et 4000

Cabasy, Modem Null, ETTD, HSSI

CAB-HSI1=

72-0710-01

7500, 7000 et 4000

Câble HSSI, mâle à mâle conn

CAB-IF=

72-0672

IGS

EOL-Cable Transition 10ft, IGS

CAB-IR=

72-0670

IGS

EOL-Cable Transition 10ft, IGS

CAB-IV=

72-0671

IGS

Transition de câble V.35 10 pieds,IGS

CAB-IX=

72-0683-01

IGS

Transition des câbles,10ft.X.21.IGS

CAB-MC+/ENVM

72-0718-01

AGS+

Câble de CSC MC+à ENVM

CAB-NP232C=

72-0736-01

4000

Câble RS232 DCE 4000 10 pieds

CAB-NP232T=

72-0670-01

4000

Câble RS232 DTE 4000 10 pieds

CAB-NP449C=

72-0738-01

4000

Câble RS449 DCE 4000 10 pieds

CAB-NP449T=

72-0672-01

4000

Câble RS449 DTE 4000 10 pieds

CAB-NP4B

CAB-NP4B

4000

CABASSE,RNIS BRI E/F GRIS,4 v

CAB-NP530=

72-0732-01

4000

ETTD RS-530 (CISCO 3000)

CAB-NP8B

CAB-NP8B

4000

CABASE, RNIS BRI E/S ACCESSIBLE 8

CAB-NP8B-LT

CAB-NP8B-LT

4000

TERMINAISON DE LIGNE RNIS BRI

CAB-NPV35CV2=

72-0740-02

4000

Câble V2 V.35 DCE 4000 de 10 pieds

CAB-NPV35TV2=

72-0671-02

4000

Câble V2 V.35 DTE 4000 de 10 pieds

CAB-NPX21C=

72-0737-01

4000

Câble DCE 4000 X.21 10 pieds

CAB-NPX21T=

72-0683-02

4000

Câble DTE 4000 X.21 10 pieds

CAB-NV=

72-0488

AGS+

Câble CSC-MC

CAB-OCF=

75-1017-01

ASM

DB25, adaptateur, DCE, F

CAB-OCM=

75-1018-01

ASM

DB25, adaptateur, DCE, M

CAB-OCT=

72-0684

ASM

CABASE, poulpe

CAB-OCTAL-ASYNC=

CAB-OCTAL-ASYNC=

2509-2512

CÂBLE ASYNC 8 PORTS RJ45

CAB-OCTAL-FDTE=

CAB-OCTAL-FDTE=

2509-2512

CÂBLE OCTAL+RJ45-F

CAB-OCTAL-KIT=

CAB-OCTAL-KIT=

2509-2512

CÂBLE OCTAL+RJ45-MALE DSUBS

CAB-OTF=

75-1019-01

ASM

Adaptateur DB25, ETTD, F

CAB-OTM=

75-1020-01

ASM

Adaptateur DB25, ETTD, M

CAB-PCA-VA=

CAB-PCA-VA=

7500, 7000

CÂBLE V PCA A POUR CIP

CAB-PCA-VB=

CAB-PCA-VB

7500, 7000

CÂBLE PCA V B POUR CIP

CAB-PCA-Y=

CAB-PCA-Y=

7500, 7000

KIT DE CÂBLE Y BUS ET TAG PCA

CAB-R23=

74-0173

Pour toutes les plates-formes de routeur

Câble, appareil RS232

CAB-R23NZ=

72-0757-01

AGS+

Câble de transition NRZI ETTD

CAB-R44=

74-0187

Pour toutes les plates-formes de routeur

Câble RS449

CAB-RJ45=

CAB-RJ45=

2500, CS500

CAB-RJ45-RJ45 8 PIEDS

CAB-STS=

72-0382

STS-10(X)

Câble,STS-10

CAB-V35FC=

72-0792-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès et cartes PC AccessPro

MEF DCE V35 CAB 10 PIEDS

CAB-V35FT=

72-0801-01

4000

MEF ETTD V35 CAB 10 PIEDS

CAB-V35MC=

72-0802-01

4000

CAB MALE DCE V35 10 PIEDS

CAB-V35MT=

72-0791-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès et cartes PC AccessPro

CAB mâle DTE V35 10 pieds

CAB-V35MTS=

72-0816-01

1001

Câble ASY V.35 Bouclier 3 MTRS

CAB-VCF=

72-0685

AGS+

DCE femelle V.35,2 Mtr Cbl F-end

CAB-VCM=

72-0681

AGS+

Cbl M-end mâle V.35,2 Mtr DCE

CAB-VTF=

72-0695

AGS+

ETTD Fmâle Cbl V.35,2 Mtr

CAB-VTM=

72-0682

AGS+

ETTD mâle Cbl M-end V.35,2 Mtr

CAB-X21FC=

72-0790-01

1001

MEF DCE X21 CAB 10 PIEDS

CAB-X21MT=

72-0789-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès et cartes PC AccessPro

CAB MALE DTE X21 10 PIEDS

CAB-X21MT=

72-0252

AGS

Câble d'appareil interne MCI/SCI

CAB-X21MT=

72-0676

3000, 2000, IGS

Câble ETHERNET 18 pouces en queue de cercle

CAB-X21MT=

72-0712-01

MGS, CGS

SHLD,MCI/SCI,câble d'application interne

CAB-X21MT=

72-0717-01

AGS

SHLD,MCI/SCI,câble d'application interne

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems