Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Références produit

Fonctionnalités

Prise en charge de la plate-forme

Configuration

Informations connexes

Introduction

Trois versions de la carte d'interface WAN (WIC) de l'accès de base (BRI) S/T RNIS sont offertes : WIC36-1B-S/T, WIC-1B-S/T et WIC-1B-S/T-LL. Ces cartes offrent une interface RNIS BRI S/T simple. Ces WIC peuvent exiger un NT-1 externe qui dépend de la région du monde. La carte d'interface WAN (WIC) s'insère dans un module de réseau à supports mixtes ou directement dans l'emplacement WIC sur les châssis Cisco 1600, 1700, 2600, 3600 ou 3700. La capacité d'ajouter la connectivité BRI par l'intermédiaire d'une WIC permet aux administrateurs de maximiser le précieux espace d'emplacement et fournit des options de connectivité supplémentaires, par exemple la connectivité Ethernet, sur le même module.

Remarque : le WIC-1B-S/T-LL est destiné aux BRI de ligne louée.

Voici les différences entre les deux :

- Le numéro de produit est imprimé sur une étiquette située sous la carte WIC.

- Le WIC36 est doté d'une languette de verrouillage située à gauche du WIC.

- Le WIC-1B-S/T est doté d'un voyant OK.

- Utilisez la commande show diag de Cisco IOS® afin de voir quelle carte WIC se trouve dans un module de réseau.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Références produit

WIC36-1B-S/T

Un port RNIS BRI (interface S/T, requiert NT-1 externe)

WIC-1B-S/T

Un port RNIS BRI (interface S/T, requiert NT-1 externe)

Fonctionnalités

WIC36-1B-S/T

WIC-1B-S/T

- Un port RNIS BRI (interface S/T, requiert NT-1 externe)

- Connecteur RJ-45

- Non compatible avec les gammes Cisco 1600, 1720, 2600 ou 3700

- Ne prend pas en charge le remplacement à chaud, mais aucun dommage matériel ne se produira s'il est remplacé pendant que l'alimentation est sous tension

- 1 maximum par carte NM-1E2W, NM-1E1R2W et NM-2E2W

- Insérez UNIQUEMENT dans le logement « W1 » des modules de réseau 1E2W, 2E2W et 1E1R2W. Le NM est matériellement délimité.

- Non pris en charge par NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

- Impossible de mélanger le même module de réseau avec une WIC-1B-S/T. Une carte WIC-1B-S/T peut être utilisée dans un module de réseau différent dans le même châssis.

- Date de fin des ventes 31 août 1997

- Un port RNIS BRI (interface S/T, requiert NT-1 externe)

- Connecteur RJ-45

- Pris en charge sur les gammes Cisco 1600, 1720, 2600, 3600 ou 3700

- Ne peut pas être utilisé avec les unités de base Cisco 1603 ou 1604

- Ne prend pas en charge le remplacement à chaud, mais aucun dommage matériel ne se produit s'il est remplacé pendant que l'alimentation est sous tension

- Peuvent accéder au logement W0 ou W1 des modules de réseau 1E2W, 2E2W et 1E1R2W

- Prise en charge dans NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

- N'insérez pas dans le même module de réseau qui possède déjà une carte WIC36-1B-S/T. Un WIC36-1B-S/T peut être utilisé dans un module de réseau différent dans le même châssis.

Prise en charge de la plate-forme

Plateforme

Cisco 1601(R), Cisco 1602 (R), Cisco 1605-R

Cisco 1603, Cisco 1603-R, Cisco 1604, Cisco 1604-R

Cisco 1720, 1750, 1760

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3620, Cisco 3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

Module de porteuse

Non obligatoire

Non obligatoire

Non obligatoire

intégré

NM - 2 W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Non obligatoire

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

intégré

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

WIC-1B-S/T

Toutes les versions du logiciel Cisco IOS

non pris en charge

Toutes les versions du logiciel Cisco IOS

Toutes les versions du logiciel Cisco IOS

Toutes les versions du logiciel Cisco IOS 11.2(4)XA, 11.2(5)P, toutes les versions 11.3, 11.3T, toutes les versions 12.x

Toutes les versions du logiciel Cisco IOS

Toutes les versions du logiciel Cisco IOS

Toutes les versions du logiciel Cisco IOS

WIC36-1B-S/T

non pris en charge

non pris en charge

non pris en charge

non pris en charge

11.x, 12.0, 12.0T, 12.1, 12.1T, 12.2. Non pris en charge dans 12.2T.

non pris en charge

non pris en charge

non pris en charge

Configuration

La configuration de l'interface WIC BRI est similaire à toute autre interface BRI. Une fois la carte WIC insérée dans le routeur, elle se comporte comme n’importe quelle interface BRI intégrée au routeur, par exemple les routeurs des gammes Cisco 800 et 1600.

Reportez-vous au diagramme de dépannage BRI afin de dépanner le circuit BRI.

Informations connexes

- Configuration d'E1 canalisé et de T1 canalisé

- Prise en charge OIR des modules de réseau de modems analogiques et numériques

- Accès aux pages d'assistance technologique

- Accéder à la page de support sur les produits

- Support et documentation techniques - Cisco Systems