Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit la procédure pour configurer le basculement de deux FAI avec l'utilisation de DHCP sur les routeurs à services intégrés (ISR) de la gamme Cisco 2900.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Cette configuration est utile lorsque deux FAI se terminent sur le routeur et que tous deux obtiennent des adresses IP via DHCP auprès du FAI.

CLIENT#sh ip int b

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

Embedded-Service-Engine0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0 10.106.38.136 YES DHCP up up

GigabitEthernet0/1 unassigned YES NVRAM up up

GigabitEthernet0/1.100 1.1.1.4 YES DHCP up up

GigabitEthernet0/1.200 2.2.2.4 YES DHCP up up

GigabitEthernet0/2 unassigned YES NVRAM down down

Loopback0 11.11.11.11 YES NVRAM up up

l'interface gigabitethernet 0/1.100 et l'interface gigabitethernet 0/1.200 sont deux interfaces qui obtiennent respectivement l'adresse ip dhcp de deux FAI.

l'interface gigabitethernet 0/1.100 est principale et l'interface gigabitethernet 0/1.200 est secondaire.

Configurations de route statique :

Une route secondaire avec une valeur AD plus élevée :

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.200 dhcp 200

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.100 dhcp

Configuration d'interface :

CLIENT#sh run int GigabitEthernet0/1.100

Building configuration...

Current configuration : 112 bytes

!

interface GigabitEthernet0/1.100

encapsulation dot1Q 100

ip dhcp client route track 2

ip address dhcp

end

Note: Vous devez configurer la commande ip dhcp client avant d'émettre la commande ip address dhcp sur une interface. La commande ip dhcp client est vérifiée uniquement lorsqu'une adresse IP est acquise à partir de DHCP. Si la commande ip dhcp client est émise après qu'une adresse IP a été acquise à partir de DHCP, elle ne prendra effet que la prochaine fois que le routeur acquiert une adresse IP à partir de DHCP.

CLIENT#sh run int GigabitEthernet0/1.200

Building configuration...

Current configuration : 82 bytes

!

interface GigabitEthernet0/1.200

encapsulation dot1Q 200

ip address dhcp

end

IP Service Level Agreement (SLA) : Une interface principale d'approvisionnement de route est suivie :

CLIENT#sh run | sec ip sla

track 2 ip sla 2 reachability

ip sla 2

icmp-echo 11.11.11.11 source-interface GigabitEthernet0/1.100

ip sla schedule 2 life forever start-time now

ip sla auto discovery

CLIENT#sh ip route

C 1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

L 1.1.1.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

L 2.2.2.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Lorsque la piste est active, la passerelle par défaut pointe vers la route principale :

CLIENT#sh ip route track-table

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1 254 track 2 state is [up]

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.100 1.1.1.1 track 2 state is [up]

CLIENT#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 1.1.1.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 1.1.1.1, GigabitEthernet0/1.100

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

L        1.1.1.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

L        2.2.2.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

Lorsque la piste tombe en panne, la passerelle par défaut pointe vers la route secondaire :

CLIENT#sh ip route track-table

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1 254 track 2 state is [down]

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.100 1.1.1.1 track 2 state is [down]

CLIENT#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 2.2.2.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [200/0] via 2.2.2.1, GigabitEthernet0/1.200

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

L        1.1.1.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

L        2.2.2.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        10.106.38.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L        10.106.38.136/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.