Contenu

Introduction

Ports par défaut

Tableau des services de ports inversés

Introduction

Ce document décrit les ports TCP et UDP utilisés par la plate-forme Cisco CGR2010 pour les applications et les communications intranetés.

Ports par défaut

Par défaut, les ports suivants sont activés sur le routeur Cisco CGR2010 :

Router#show control-plane host open-ports

Active internet connections (servers and established)

Prot               Local Address             Foreign Address                  Service    State

tcp                        *:23                         *:0                   Telnet   LISTEN

Router#

Si SSH est activé dans le routeur, le port 22 est ouvert dans le routeur CGR 2010 :

Router#show control-plane host open-ports

Active internet connections (servers and established)

Prot               Local Address             Foreign Address                 Service    State

tcp                        *:22                         *:0              SSH-Server   LISTEN

tcp                        *:23                         *:0                  Telnet   LISTEN

Utilisez Nmap pour vérifier les ports activés dans le routeur.

C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap -sS -p1-10000 10.31.126.137

Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-12-06 20:05 Central Standard Time (Mexico)

Nmap scan report for 10.31.126.137

Host is up (0.0054s latency).

Not shown: 9998 closed ports

PORT STATE SERVICE

22/tcp open ssh

23/tcp open telnet

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.23 seconds

C:\Program Files (x86)\Nmap>

Lorsqu'un module de commutation est installé sur le routeur CGR2010, le routeur ouvre les ports 2003, 4003, 6003 et 9003. Regardez la Table.

C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap -sS -p1-10000 10.31.126.137

Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-12-06 20:22 Central Standard Time (Mexico)

Nmap scan report for 10.31.126.137

Host is up (0.0067s latency).

Not shown: 9994 closed ports

PORT STATE SERVICE

22/tcp open ssh

23/tcp open telnet

2003/tcp open finger

4003/tcp open pxc-splr-ft

6003/tcp open X11:3

9003/tcp open unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.54 seconds

C:\Program Files (x86)\Nmap>

Tableau des services de ports inversés

Nom du service

Plage de ports réservés

Telnet normal

2000-2xxx

TCP brut

4 000-4xxx

Mode binaire Telnet

6 000-6xxx

Inverser Xremote

9 000-9xxx

Ce comportement est traité dans les CDETS suivants : https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsh95539