Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Dépannage des commandes

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration qui illustre une configuration de pont ADSL avec traduction d'adresses de réseau (NAT). Cette configuration a été testée pour fonctionner avec le service ADSL résidentiel de la Bell Pacifique et peut être utilisé pour remplacer le modem ADSL Alcatel fourni par la Bell Pacifique.

Afin de « router » le segment Ethernet vers Internet, ainsi que de « pont » entre votre site et Pacific Bell, utilisez la commande bridge irb.

Le réseau interne apparaît à Internet (et à Pacific Bell) comme un hôte unique car NAT est utilisé, et l'hôte unique visible au monde extérieur est l'interface virtuelle de pont (BVI).

N'incluez pas Ethernet dans votre groupe de ponts, car vous ne voulez probablement pas que votre trafic interne soit relié au réseau public.

Cette configuration fait également du routeur un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour le réseau interne. Cela offre des adresses privées de 192.168.1.1 à 192.168.1.253, offre des serveurs DNS à Pacific Bell et donne à Pacific Bell sa propre adresse à la passerelle par défaut.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Logiciel Cisco IOS® version 12.0(3)T

- Cisco 1417

- Service ADSL résidentiel de Pacific Bell

- Cette configuration fonctionne avec ceci :

------------------ show version ------------------

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 1400 Software (C1400-NOSY-M), Version 12.0(5)T1,  RELEASE =

SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 17-Aug-99 10:29 by cmong

Image text-base: 0x02005000, data-base: 0x0277197C

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: 1400 Software (C1400-RBOOT-R), Version 12.0(3)T,  RELEASE SOFTWARE =

(fc1)

Router1417 uptime is 5 days, 11 hours, 15 minutes

System returned to ROM by power-on

System restarted at 11:05:59 UTC Thu Nov 25 1999

System image file is "flash:c1400-nosy-mz.120-5.T1"

cisco 1417 (68360) processor (revision D) with 13312K/3072K bytes of =

memory.

Processor board ID 14520795, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 ATM network interface(s)

System/IO memory with parity disabled

8192K bytes of DRAM onboard 8192K bytes of DRAM on SIMM

System running from RAM

7K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

Cisco 1417

------------------ show running-config ------------------

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 21:13:19 UTC Tue Nov 30 1999

! NVRAM config last updated at 21:14:45 UTC Tue Nov 30 1999

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router1417

!

enable password 0 letmein

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip dhcp excluded-address 192.168.1.254

!

ip dhcp pool ippool1417

network 192.168.1.0 255.255.255.0

dns-server 206.13.28.12 206.13.31.12

default-router 192.168.1.254

!

bridge irb

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm vc-per-vp 64

no ATM ilmi-keepalive

pvc 8/35

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface BVI1

ip address <cust-router-ip> 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip Nat outside

!

ip default-gateway <pbi-router-ip>

ip Nat pool pbi <cust-router-ip> <cust-router-ip> prefix-length 24

ip Nat inside source list 10 pool pbi overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <pbi-router-ip> permanent

ip http server

!

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

password 0 letmein

login

!

end

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

- show interface ATM 0 : si la ligne est en panne, vérifiez le câblage.

- show ip nat translations : afin de voir s'il est nécessaire de traduire des adresses pour chaque client interne.

- debug atm events - Afin de rechercher l'état du modem :

0x8 signifie que le modem attend d'être entendu par le central office (CO). Cela signifie probablement que vous n'avez pas de bonne connexion avec le CO. Vérifiez la connexion et assurez-vous que le câble approprié est utilisé.

0x10 signifie que le modem se dirige du central téléphonique et s'entraîne maintenant. Le CO est connecté et les modems tentent de négocier une connexion. S’il échoue dans cet état, il y a probablement une incompatibilité entre l’interface ADSL du Cisco 1417 et le central téléphonique. Assurez-vous que l'identificateur de chemin virtuel/identificateur de canal virtuel (VPI/VCI) correct est utilisé.

0x20 signifie que l'activation est terminée et que la liaison est active.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Dépannage des commandes

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Remarque : Consulter les renseignements importants sur les commandes de débogage avant d’utiliser les commandes de débogage.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems