Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Limitations de vitesse et de distance X.21

Câble et assemblage série CAB-X21MT

Brochage des câbles ETTD X.21 (DB-60 à DB-15)

Câble et assemblage série CAB-X21FC

Brochage des câbles DCE X.21 (DB-60 à DB-15)

Informations connexes

Introduction

Ce document explique les caractéristiques techniques et celles des câbles pour les câbles de série CAB-X21MT et CAB-X21FC.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Limitations de vitesse et de distance X.21

Le tableau ci-dessous répertorie les différentes limitations de vitesse et de distance X.21.

Débit de données (en bauds)

Distance (pieds)

Distance (mètres)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

Câble et assemblage série CAB-X21MT

Le sexe du câble série CAB-X21MT (référence 72-0789-01) est mâle DB-60 à mâle DB-15, mode - ETTD.

Remarque : le câble lui-même identifie le routeur Cisco comme périphérique ETTD ou ETCD à d'autres périphériques du réseau ; pour cette raison, il est important de sélectionner le bon numéro de produit dans le tableau ci-dessous.

Le câble série CAB-X21MT est utilisé dans les gammes Cisco 7000, Cisco 4000, Cisco 3600, Cisco 2500, Cisco 1600, les serveurs d'accès Cisco et les cartes PC AccessPro. Ce câble comporte un connecteur DB-60 mâle à l'extrémité Cisco et un connecteur DB-15 mâle à l'extrémité réseau.

Brochage des câbles ETTD X.21 (DB-60 à DB-15)

Le tableau ci-dessous présente les brochages des câbles ETTD X.21 (DB-60 à DB-15).

Remarque : Les flèches indiquent la direction du signal :

- —> indique ETTD à ETCD

- < : indique l'ETCD à ETTD

60 broches 1

Signal

Description

Direction

15 broches

Signal

J1-48 J1-47

MODE GND_2

Groupe de déviation

—

—

—

J1-51 J1-52

DCE_MODE GND

Groupe de déviation

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Unique

—

J2-1

Blindage GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Paire torsadée no 3

—>

J2-2 J2-9

Transmit+ Transmit-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Paire torsadée no 2

—>

J2-3 J2-10

Control+ Control-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Paire torsadée no 6

<— <—

J2-4 J2-11

Réception+ Réception-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Paire torsadée no 1

<— <—

J2-5 J2-12

Indication+ Indication-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

Paire torsadée no 5

<— <—

J2-6 J2-13

Timing+ Timing-

Blindage J1-15

Control_GND —

Paire torsadée no 4

—

Blindage J2-8

Control_GND —

1 Aucune broche non référencée n'est connectée.

Câble et assemblage série CAB-X21FC

Le sexe du câble série CAB-X21FC (référence 72-0790-01) est mâle DB-60 à femelle DB-15, mode - DCE.

Le câble série CAB-X21FC est utilisé dans les gammes Cisco 7000, Cisco 4000, Cisco 3600, Cisco 2500, Cisco 1600, les serveurs d'accès Cisco et les cartes PC AccessPro. Ce câble comporte un connecteur DB-60 mâle à l'extrémité Cisco et un connecteur DB-15 femelle à l'extrémité réseau.

Brochage des câbles DCE X.21 (DB-60 à DB-15)

Le tableau ci-dessous présente les brochages des câbles DCE X.21 (DB-60 à DB-15).

Remarque : Les flèches indiquent la direction du signal :

- —> indique ETTD à ETCD

- < : indique l'ETCD à ETTD

60 broches 1

Signal

Description

Direction

15 broches

Signal

J1-48 J1-47

MODE GND_2

Groupe de déviation

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Unique

—

J2-1

Blindage GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Paire torsadée no 6

<— <—

J2-2 J2-9

Transmit+ Transmit-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Paire torsadée no 1

<— <—

J2-3 J2-10

Control+ Control-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Paire torsadée no 3

—>

J2-4 J2-11

Réception+ Réception-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Paire torsadée no 2

—>

J2-5 J2-12

Indication+ Indication-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

Paire torsadée no 4

—>

J2-6 J2-13

Timing+ Timing-

Blindage J1-15

Control_GND —

Paire torsadée no 5

—

Blindage J2-8

Control_GND —

1 Aucune broche non référencée n'est connectée.

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems