Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

V.35 Limitations de vitesse et de distance

Assemblage de câble série CAB-V35MT

Brochage des câbles ETTD V.35 (DB-60 à 34 broches)

Assemblage de câble série CAB-V35FC

Brochage des câbles ETCD V.35 (DB-60 à 34 broches)

Informations connexes

Introduction

Ce document explique l'assemblage et le brochage des câbles série V.35.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

V.35 Limitations de vitesse et de distance

Le tableau ci-dessous répertorie les différentes limitations de vitesse et de distance V.35 :

Attention : Les interfaces EIA, TIA-449 et V.35 prennent en charge des débits de données pouvant atteindre 2 048 Mbits/s. Cisco recommande de ne pas dépasser ce maximum car il pourrait entraîner une perte de données.

Débit de données (en bauds)

Distance (pieds)

Distance (mètres)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

Assemblage de câble série CAB-V35MT

Le genre de câble pour ce produit (référence 72-0791-01) est mâle DB-60 à mâle Winchester 15 Pin, mode - ETTD.

Le câble série CAB-V35MT est utilisé dans les gammes Cisco 7000, Cisco 4000, Cisco 3600, Cisco 2500, Cisco 1600, les serveurs d'accès Cisco et les cartes PC AccessPro. Ce câble comporte un connecteur DB-60 mâle sur l'extrémité Cisco et un connecteur Winchester mâle sur l'extrémité réseau.

Brochage des câbles ETTD V.35 (DB-60 à 34 broches)

Le tableau ci-dessous présente les brochages des câbles ETTD V.35 (DB-60 à 34 broches).

Remarque : Les flèches indiquent la direction du signal :

- —> indique ETTD à ETCD

- < : indique l'ETCD à ETTD

60 broches 1

Signal

Description

Direction

34 broches

Signal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Groupe de déviation

—

—

—

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Groupe de déviation

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD GND

Groupe de déviation

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Unique

—

J2-A

GND de trame

Blindage J1-45

Circuit_GND —

Paire torsadée no 12

—

Bouclier J2-B

Circuit_GND —

Blindage J1-42

RTS/CTS--

Paire torsadée no 9

-->--

Bouclier J2-C

RTS —

Blindage J1-35

CTS/RTS —

Paire torsadée no 8

<— —

Bouclier J2-D

CTS —

Blindage J1-34

DSR/DTR —

Paire torsadée no 7

<— —

Bouclier J2-E

DSR —

Blindage J1-33

DCD/LL —

Paire torsadée no 6

<— —

Bouclier J2-F

RLSD —

Blindage J1-43

DTR/DSR —

Paire torsadée no 10

-->--

Bouclier J2-H

DTR —

Blindage J1-44

LL/DCD —

Paire torsadée no 11

-->--

Bouclier J2-K

LT —

J1-18 J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Paire torsadée no 1

—>

J2-P J2-S

SD+ SD—

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Paire torsadée no 5

<— <—

J2-R J2-T

RD+—

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

Paire torsadée no 2

—>

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

Paire torsadée no 4

<— <—

J2-V J2-X

SCR+ SCR—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

Paire torsadée no 3

<— <—

J2-Y J2-AA

SCT+—

1 Aucune broche non référencée n'est connectée.

Assemblage de câble série CAB-V35FC

Le genre de câble pour ce produit (référence 72-0792-01) est mâle DB-60 à femelle Winchester Block Type, mode - DCE.

Le câble série CAB-V35FC est utilisé dans les gammes Cisco 7000, Cisco 4000, Cisco 3600, Cisco 2500, Cisco 1600, les serveurs d'accès Cisco et les cartes PC AccessPro. Ce câble comporte un connecteur DB-60 mâle sur l'extrémité Cisco et un connecteur Winchester femelle sur l'extrémité réseau.

Brochage des câbles ETCD V.35 (DB-60 à 34 broches)

Le tableau ci-dessous présente les brochages des câbles DCE V.35 (DB-60 à 34 broches).

Remarque : Les flèches indiquent la direction du signal :

- —> indique ETTD à ETCD

- < : indique l'ETCD à ETTD

60 broches 1

Signal

Description

Direction

34 broches

Signal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Groupe de déviation

—

—

—

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Groupe de déviation

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD GND

Groupe de déviation

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Unique

—

J2-A

GND de trame

Blindage J1-45

Circuit_GND —

Paire torsadée no 12

—

Bouclier J2-B

Circuit_GND —

Blindage J1-35

CTS/RTS —

Paire torsadée no 8

<— —

Bouclier J2-C

RTS —

Blindage J1-42

RTS/CTS--

Paire torsadée no 9

-->--

Bouclier J2-D

CTS —

Blindage J1-43

DTR/DSR —

Paire torsadée no 10

-->--

Bouclier J2-E

DSR —

Blindage J1-44

LL/DCD —

Paire torsadée no 11

-->--

Bouclier J2-F

RLSD —

Blindage J1-34

DSR/DTR —

Paire torsadée no 7

<— —

Bouclier J2-H

DTR —

Blindage J1-33

DCD/LL —

Paire torsadée no 6

<— —

Bouclier J2-K

LT —

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Paire torsadée no 5

<— <—

J2-P J2-S

SD+ SD—

J1-18 J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Paire torsadée no 1

—>

J2-R J2-T

RD+—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

Paire torsadée no 4

<— <—

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE—

J1-22 J1-21

NIL/RxC+ NIL/RxC—

Paire torsadée no 3

—>

J2-V J2-X

SCR+ SCR—

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

Paire torsadée no 2

—>

J2-Y J2-AA

SCT+—

1 Aucune broche non référencée n'est connectée.

Informations connexes

- Pages de support des routeurs

- Support technique - Cisco Systems