Contenu

Introduction

Conditions préalables

Description

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Discussions connexes de la communauté d’assistance Cisco

Introduction

Ce document fournit une vue d'ensemble de la configuration QoS requise pour hiérarchiser le trafic CEM sur le cloud MPLS. CEM fournit un pont entre un réseau de multiplexage temporel (TDM) et un réseau de paquets, tel que MPLS (Multiprotocol Label Switching). Le routeur encapsule les données TDM dans des paquets MPLS et les envoie via un pseudo-câble CEM au routeur de périphérie du fournisseur distant (PE), fonctionnant ainsi comme une liaison de communication physique sur le réseau de paquets.

Conditions préalables

Sous la configuration de QoS pour hiérarchiser le trafic CEM sur le routeur ASR901, procédez comme suit :

1> Configurez un ou plusieurs groupes CEM sur le routeur. Chaque groupe CEM représente un ensemble de tranches de temps du circuit TDM relié au port. Lorsque vous configurez un groupe CEM sur le port, le routeur crée une interface ayant le même numéro de logement/port que le port (par exemple, CEM0/1).

2> Configurez un pseudo-câble pour chacun des groupes CEM. Le routeur mappe les données des créneaux horaires de chaque groupe à son pseudo-câble et envoie les données sur le réseau MPLS au routeur PE distant. Utilisez la commande xconnect avec des mpls encap pour créer un pseudo-câble pour chaque groupe CEM.

Note: Vous trouverez plus d'informations sur la configuration CEM pour la plate-forme ASR901 ici.

Description

Dans cet exemple de configuration, nous avons une stratégie QoS d'entrée configurée sur le groupe CEM afin de marquer le trafic CEM pour la hiérarchisation sur l'interface MPLS. Une interface VLAN est configurée comme interface MPLS. Cette interface VLAN de couche 3 est liée à une interface physique par un EVC de couche 2 et une configuration de domaine de pont.

Afin de hiérarchiser le trafic de sortie, nous avons une politique de QoS sur l'interface MPLS pour marquer les bits expérimentaux MPLS comme requis. Une autre stratégie QoS de mise en file d'attente est appliquée sous l'interface de sortie physique qui est finalement utilisée pour fournir la priorité requise au trafic CEM passant par la liaison MPLS

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Les configurations QoS d'entrée ci-dessous

!

carte de stratégie CEM

class class-default

set qos-group 5

!

interface CEM0/1

no ip address

load-interval 30

cem 0

service-policy input CEM

xconnect 10.1.1.2 151 mpls d’encapsulation

!

Les configurations QoS de sortie ci-dessous

!

table-map CEM-TEST

mappage de 1 à 1

carte de 2 à 2

mappage de 3 à 3

carte de 4 à 4

carte de 5 à 5

carte de 6 à 6

carte de 7 à 7

copie par défaut

!

policy-map ABC

class class-default

set mpls expérimental top qos-group table CEM-TEST

!

interface Vlan225

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

mpls ip

service-policy output ABC

!

Remarque: La table-map est requise uniquement pour le mappage non par défaut entre le groupe QoS et les bits expérimentaux MPLS. Pour les mappages par défaut, la table-map peut être exclue de la carte de stratégie QoS

!

class-map match-any MPLS_EXP

match qos-group 5

match mpls expérimental top 5

!

policy-map CHILD_POLICY_MAP

classe MPLS_EXP

pourcentage de priorité 50

!

policy-map PARENT_POLICY_MAP

class class-default

moyenne de forme 60000000

service-policy CHILD_POLICY_MAP

!

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

load-interval 30

Négociation automatique

service-policy output PARENT_POLICY_MAP

service instance 1 ethernet

encapsulation dot1q 225

réécrire la balise d'entrée pop 1 symétrique

domaine-pont 225

!

Vérification

La commande “ show policy-map interface <int> ” peut être utilisée pour vérifier les configurations ci-dessus. La plate-forme ASR901 prend uniquement en charge les compteurs d'octets et non les compteurs de paquets. Toutes les limitations de QoS pour cette plate-forme sont documentées ici

Outre les limitations ci-dessus, la plate-forme ASR901 ne prend en charge aucun compteur pour les cartes de stratégie QoS CEM.