Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Symptômes

Solution de contournement

Verrouiller le noeud

Détermination des terminaux actuels

Détermination des terminaux appropriés

Modifier les terminaux

Valider la configuration

Déverrouiller le noeud

Vérification de l'état du service

Introduction

Ce document décrit la procédure de modification des interconnexions optiques (OXC) dans Cisco Optical Site Manager (COSM) sur le NCS1010.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Ce comportement décrit dans ce document se produit lors de l'utilisation d'une combinaison spécifique de matériel et de logiciel.

le logiciel Cisco IOS

- Cisco IOS® XR 26.1.1 avec COSM en raison de l'ID de bogue Cisco CSCwt20864

Matériel

- NCS1010-E-OLT-C ou autre terminal de ligne optique (OLT) NCS1010

- NCS1K-BRK-24 ou autre module add/drop incolore

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

COSM affiche les interconnexions sous Optical Setup > Optical Cross Connects après la création d'un canal dans l'interface de ligne de commande XR ou l'importation d'un XML à partir de Cisco Optical Network Planner (CONP). L'OXC indique le chemin logique du service depuis le port add-drop vers les lignes LINE-RX et LINE-TX.

Interconnexions optiques dans COSM

Symptômes

Lors de l'utilisation d'une unité BRK-24, une interconnexion peut afficher de manière incorrecte l'état de service OOS-AU, AINS, ce qui signifie Hors service et Autonome, Automatique en service. Le trafic continue à circuler normalement. Sinon, le canal est opérationnel et aucune alarme ne se déclenche contre lui.

RP/0/RP0/CPU0:OLT-C-node# show hw-module location 0/0/NXR0 terminal-ampli

Mon Apr 27 20:35:41.272 UTC

Legend:

NXC      - Channel not cross-connected

ACTIVE - Channel cross-connected to data port

ASE        - Channel filled with ASE

FAILED - Data channel failed, pending transition to ASE

PENDING_ACTIVATION - Data Channel pending transition to ACTIVE/FAIL

Location:             0/0/NXR0

Status:               Provisioned

Flex Grid Info

Channel Number      Centre Frequency(THz)       Channel Width(GHz)    Channel Status    Overlapping Channels

1                   191.375000                  75.000                ACTIVE              - ,   -

2                   191.675000                  75.000                ACTIVE              - ,   -

3                   191.975000                  75.000                ACTIVE              - ,   -

4                   192.275000                  75.000                ACTIVE              - ,   -

Solution de contournement

Mise en garde : Contactez le centre d'assistance technique Cisco (TAC) avant de tenter cette solution de contournement sur un réseau actif. Une entrée incorrecte des points de terminaison peut entraîner un comportement inattendu du système.

Verrouiller le noeud

Afin d'empêcher la restauration de la configuration, verrouillez le noeud avant d'effectuer les étapes de contournement dans COSM > Devices :

- Sélectionnez le périphérique avec les points d'extrémité incorrects.

- Cliquez sur Modifier.

- Définissez l'état Admin sur verrouillé.

- Cliquez sur Apply.

Détermination des terminaux actuels

Sous Optical Setup > Optical Cross Connects, notez les valeurs actuelles de Path 1 End-point et Path 2 End-points.

Détermination des terminaux appropriés

Le tableau présente le mappage entre les points d'extrémité BRK-24 et de canal. Cet exemple utilise le port A/D 26-33 du NCS1010-E-OLT-C pour la connexion MPO BRK-24.

Contrôleur Ots (R/S/I/P)

CH-n-RX ou -TX

Port physique BRK-24

0/0/0/26

CH-0

1

0/0/0/26

CH-1

2

0/0/0/26

CH-2

3

0/0/0/27

C-3

4

0/0/0/27

canal CH-4

5

0/0/0/27

CH-5

6

0/0/0/28

canal CH-6

7

0/0/0/28

CH-7

8

0/0/0/28

CH-8

9

0/0/0/29

CH-9

10

0/0/0/29

CH-10

11

0/0/0/29

CH-11

12

0/0/0/30

CH-12

13

0/0/0/30

CH-13

14

0/0/0/30

CH-14

15

0/0/0/31

CH-15

16

0/0/0/31

CH-16

17

0/0/0/31

CH-17

18

0/0/0/32

CH-18

19

0/0/0/32

CH-19

20

0/0/0/32

CH-20

21

0/0/0/33

CH-21

22

0/0/0/33

CH-22

23

0/0/0/33

CH-23

24

Modifier les terminaux

Dans la ligne de commande XR, passez en mode COSM pour modifier les points de terminaison.

RP/0/RP0/CPU0:OLT-C-node# cosm

NODE0/<ip_address>:cosm# config

Entering configuration mode terminal

NODE0/<ip_address>:cosm(config)# insert nodes node 0 oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375 [Enter]

Value for 'oxc-type' [bidirectional,monodirectional]: bidirectional

Value for 'central-frequency' [<decimal number>]: 191.975

Value for 'allocation-width' [<decimal number>]: 75.0

Value for 'path1 endpoints src-if' [<string>]: 4/0/LINE-RX

Value for 'path1 endpoints dst-if' [<string>]: 6/0/CH-0-TX

Value for 'path2 endpoints src-if' [<string>]: 6/0/CH-0-RX

Value for 'path2 endpoints dst-if' [<string>]: 4/0/LINE-TX

NODE0/<ip_address>:cosm(config)# commit

Valider la configuration

Assurez-vous que la modification de configuration a pris effet avec show running-config nodes node 0 oxc <connection_label>.

NODE0/<ip_address>:cosm# show running-config nodes node 0 oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375

nodes node 0

oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375

circuit-id        ""

oxc-type          bidirectional

admin-state       In-Service

central-frequency 191.375

allocation-width  75.0

signal-width      0.0

ase-loading       enabled

path1 endpoints src-if 4/0/LINE-RX

path1 endpoints dst-if 6/0/CH-0-TX

path2 endpoints src-if 6/0/CH-0-RX

path2 endpoints dst-if 4/0/LINE-TX

!

!

Déverrouiller le noeud

- Sélectionnez le même périphérique avec les terminaux corrigés.

- Cliquez sur Modifier.

- Définissez l'état Admin sur déverrouillé.

- Cliquez sur Apply.

Vérification de l'état du service

Après avoir validé la configuration dans l'interface de ligne de commande du module COSM, vérifiez que l'état du service passe à In-Service (IS).

NODE0/<ip_address>:cosm# show nodes node 0 oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375

oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375

oper-primary-state   IS

oper-secondary-state NR

programming-status   planned

partial              false

path1 oper-primary-state IS

path1 oper-secondary-state NR

...

path2 oper-primary-state IS

path2 oper-secondary-state NR