Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Normes de câblage de catégorie 5

Broches Ethernet

Ports Ethernet sur Cisco ONS 15454

Enveloppement des câbles sur le fond de panier

Exemple de câblage avec les codes de couleur T568B

Dépannage du câblage

Résumé

Étude de cas

Informations connexes

Introduction

Vous pouvez gérer un noeud Cisco ONS 15454 sur des ports Ethernet et DCC (Data Communication Channel). Plusieurs options vous permettent d'établir la connectivité. Ce document explique comment les différents ports Ethernet se connectent et fournit des instructions de câblage. Le document inclut également une étude de cas pour illustrer un exemple de connectivité.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco ONS 15454

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco ONS 15454

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Normes de câblage de catégorie 5

Trois normes de câblage sont actuellement utilisées pour les paires de cuivre torsadées non blindées de catégorie 5 (voir le tableau 1 pour plus de détails) :

- EIA/TIA 568A

- EIA/TIA 568B ou AT&T 258A

- USOC (Universal Service Order Code)

Les trois spécifications de câblage utilisent les mêmes huit couleurs de câble, mais leur câblage (ou mappage de câble à broche) est différent. Le câblage EIA/TIA 568B (T568B pour abréger) est le câblage le plus courant aujourd’hui.

Le connecteur RJ-45 (RJ signifie prise enregistrée) est un connecteur couramment utilisé. USOC définit RJ-45, précédemment appelé RJ-61X.

Les réseaux Ethernet 10BaseT et 100BaseT utilisent seulement quatre fils.

Tableau 1 - Broches de câble UTP de catégorie 5 pour Ethernet

N° de broche

EIA/TIA 568A

AT&T 258A ou EIA/TIA 568B

USOC

Ethernet 10BaseT 100BaseT

1

Blanc/vert

Blanc/orange

Marron ou Marron/Blanc

X

2

Vert/Blanc ou Vert

Orange/Blanc ou orange

Blanc/vert

X

3

Blanc/orange

Blanc/vert

Blanc/orange

X

4

Bleu/Blanc ou Bleu

Bleu/Blanc ou Bleu

Bleu ou bleu/blanc

Non utilisé

5

Blanc/bleu

Blanc/bleu

Blanc/bleu

Non utilisé

6

Orange/Blanc ou orange

Vert/Blanc ou Vert

Orange ou orange/blanc

X

7

Blanc/marron

Blanc/marron

Vert ou Vert/Blanc

Non utilisé

8

Marron/Blanc ou Marron

Marron/Blanc ou Marron

Blanc/marron

Non utilisé

Broches Ethernet

Ethernet utilise un signal différentiel pour réduire les interférences de radiofréquence (RFI). Le signal transmis est envoyé sur deux lignes distinctes, l'une en tant que positif (+) et l'autre en tant que négatif (-). Le récepteur prend la différence entre les deux signaux pour dériver le signal réel et élimine donc le bruit causé par la radiofréquence. Pour vous assurer que les deux signaux ont le même niveau de bruit, vous devez torsader les signaux opposés ensemble.

Le type de signal de chaque broche dépend du type de périphérique pour lequel il est câblé. Il existe deux types de périphériques Ethernet :

- Équipement terminal de traitement de données (ETTD) : périphérique utilisateur, par exemple, routeur ou PC.

- Équipement de communication de données (DCE) : périphérique réseau, par exemple concentrateur, répéteur ou commutateur.

Le tableau 2 répertorie les brochages de signaux.

Vous avez besoin d’un câble croisé pour connecter deux périphériques similaires (ETCD à ETCD ou ETTD à ETTD). Vous avez besoin d’un câble droit pour connecter des périphériques différents (ETTD à DCE ou inversement). Vous devez associer les broches de transmission aux broches de réception. En outre, vous devez également faire correspondre la polarité, c'est-à-dire positive à positive et négative à négative parce que certains périphériques ne fonctionnent pas correctement en cas d'incompatibilité de polarité. Si le voyant n'est pas allumé, cela signifie que le câblage échoue.

Tableau 2 - Brochage Ethernet

N° de broche

ETTD

DCE

1

Transmission+

Réception+

2

Transmission-

Réception-

3

Réception+

Transmission+

4

Réception-

Transmission-

Remarque : le tableau 2 inclut uniquement les broches utilisables.

Ports Ethernet sur Cisco ONS 15454

Un châssis ONS 15454 comporte trois ports Ethernet :

- Un port Ethernet sur le TCC actif. TCC représente ici différentes générations de la carte, à savoir TCC, TCC+ et TCC2.

- Un port Ethernet sur le TCC de secours.

- Huit broches de recouvrement sur le fond de panier. Seules les quatre broches supérieures sont utilisées pour la connectivité LAN.

Tous les ports sont fixes à 10 Mbits/s avec le mode semi-duplex.

Tous les ports Ethernet du Cisco ONS 15454 sont câblés en tant que DCE. Ainsi, si le périphérique externe est un DCE, vous avez besoin d’un câble croisé. Si le périphérique externe est un ETTD, vous avez besoin d’un câble droit.

Les trois ports Ethernet (un sur chaque TCC et un sur le fond de panier) sont câblés en interne à deux répéteurs (voir Figure 1). Sur chaque TCC, un répéteur connecte tous les ports Ethernet ensemble. Les deux répéteurs sont également connectés directement par le biais des broches du fond de panier.

Figure 1 - Câblage des ports Ethernet sur ONS 15454

Si deux ou trois ports sont connectés au même concentrateur ou répéteur (externe), une boucle de répéteur se forme. Une boucle de répéteur doit toujours être évitée.

Avertissement : Une boucle de répéteur peut provoquer des tempêtes de trafic. Tous les ports des concentrateurs ou des répéteurs de la boucle peuvent perdre la connectivité.

La Figure 2 représente un scénario dans lequel deux ports TCC sont connectés au même concentrateur. Une boucle de répéteur se forme entre les deux ports Ethernet TCC et le concentrateur. Le trafic circule jusqu'à ce que tous les ports soient saturés. Le même problème se produit lorsque vous connectez le port Ethernet du fond de panier et tout port TCC au même concentrateur.

Figure 2 : exemple de boucle de répéteur

Vous pouvez connecter plusieurs ports à un commutateur sans formation de boucle, car le protocole STP (Spanning Tree Protocol) permet à un seul port d'être à l'état de transmission. Cependant, vous constatez une perte temporaire de connectivité (pendant environ 30 secondes) lors de chaque convergence STP.

Enveloppement des câbles sur le fond de panier

Le fond de panier des systèmes ANSI ONS 15454 de Cisco contient huit broches LAN, marquées A1 à A4 et B1 à B4. Vous pouvez utiliser uniquement A1, A2, B1 et B2 (qui se connectent à LAN1), mais vous ne pouvez pas utiliser les 4 autres broches (qui se connectent à LAN2).

Les tableaux 3 et 4 répertorient l'association de broches RJ-45 pour les systèmes ANSI et SDH.

Tableau 3 - Affectations de broches LAN pour ONS 15454 ANSI sur le fond de panier

Champ Pin

Broche du fond de panier

Broche RJ-45

LAN 1 qui se connecte à DCE

B2

1

A2

2

B1

3

A1

6

LAN 1 qui se connecte à ETTD

B1

1

A1

2

B2

3

A2

6

Tableau 4 - Affectations de broches LAN pour 15454 SDH sur MIC-C/T/P

Champ Pin

Broche RJ-45

Broche RJ-45

Fonction

LAN 1 qui se connecte à DCE

1

3

PNMSRX+, blanc/vert

2

6

PNMSRX-, vert

3

1

PNMSTX+ blanc/orange

6

2

PNMSTX - orange

LAN 1 qui se connecte à ETTD

1

1

PNMSRX+, blanc/vert

2

2

PNMSRX-, vert

3

3

PNMSTX+ blanc/orange

6

6

PNMSTX - orange

Exemple de câblage avec les codes de couleur T568B

Le tableau 5 fournit un exemple de codes de couleur de câblage courants pour la norme T568B.

Tableau 5 - Exemple de codes de couleur T568B

N° de broche

Signal DCE

AT&T 258A ou EIA/TIA 568B

1

Réception+

Blanc/orange

2

Réception1

Orange

3

Transmission+

Blanc/vert

6

Transmission-

Vert

Remarque : cet exemple inclut uniquement les broches utilisables.

La configuration la plus courante consiste à connecter les broches Ethernet du fond de panier à un périphérique DCE, tel qu'un commutateur LAN ou un concentrateur. Dans ce cas, les codes de couleur figurant dans le tableau 6 sont applicables :

Tableau 6 - Exemple de câblage pour DCE sur ANSI 15454

N° de broche LAN du fond de panier

A

B

1

Vert

Blanc/vert

2

Orange

Blanc/orange

Dépannage du câblage

Le câblage réussit si le voyant du port du commutateur/concentrateur LAN ou du routeur/PC est allumé et qu'aucune condition spécifique n'est signalée sur l'ONS. Si le câblage est basculé entre les broches 1 et 2, le voyant ne s'allume pas. Si le câblage est basculé entre A et B, le voyant peut s'allumer, mais une condition peut également être signalée dans le CTC et sur le panneau DEL de l'ONS, en fonction du type de carte contrôleur. Cette condition s'appelle « LAN Connection Polarity Reverse Detected (COND-LAN-POL-REV) ”. Le tableau 7 répertorie la prise en charge de cette fonctionnalité dans trois types de cartes contrôleur pour les versions logicielles 4.x.

Tableau 7 - Détection de la polarité des réseaux locaux pour différentes cartes de contrôleur

Carte contrôleur

Détecter la polarité du réseau local

Ethernet fonctionne toujours même si la polarité est inversée

TCC+ ou TCC

Oui

Oui

TCC2

Non

Non

Résumé

Un noeud ONS 15454 de Cisco comporte trois ports Ethernet ; un sur le TCC actif, un sur le TCC de secours et un sur le fond de panier. Ces ports sont câblés en interne avec des répéteurs. Lorsque vous connectez deux ou trois ports à un concentrateur ou un répéteur, un répéteur se forme et peut entraîner une perte de connectivité.

Si un concentrateur ou un répéteur est le périphérique de liaison ascendante, vous devez y connecter un seul des trois ports. Il n'y a pratiquement aucune différence quant à l'un des trois ports à utiliser, avec les versions 2.0.1 et ultérieures du logiciel. Cependant, lorsque vous utilisez le port de fond de panier, l'avantage est que vous n'avez pas besoin de changer de câble lorsque vous remplacez un TCC.

Si vous souhaitez plusieurs connexions simultanées, utilisez un commutateur prenant en charge STP. Le protocole STP place un seul port à l’état de transmission et le reste du ou des ports à l’état de blocage. Cisco vous recommande de tester le commutateur dans les travaux pratiques avant de le déployer en production. Lorsque vous travaillez avec STP, soyez conscient de la panne de convergence. Consultez la section Étude de cas pour plus de détails sur cette option.

Chacun des trois ports Ethernet est câblé en tant que DCE. Par conséquent, vous devez vous assurer que le câblage est basé sur le périphérique auquel vous voulez vous connecter. Cisco recommande un câble UTP de catégorie 5. Outre les ports Ethernet, vous pouvez gérer les noeuds ONS 15454 via les ports SONET DCC, avec des configurations appropriées (qui ne sont pas abordées ici, car cela dépasse le cadre de ce document).

Étude de cas

Cette étude de cas montre comment connecter 15454 noeuds à un commutateur de couche 2 prenant en charge le protocole STP (Spanning Tree Protocol). Comme indiqué précédemment dans ce document, deux ports TCC et le port de fond de panier forment des segments Ethernet répétés. Lorsque vous connectez deux des trois ports à un concentrateur, tous les segments peuvent être saturés en raison de tempêtes de diffusion et de collisions. Il faut donc toujours éviter une telle connexion. Si vous avez besoin de deux connexions simultanées, utilisez un commutateur qui prend en charge STP. Cette étude de cas illustre la configuration.

La Figure 3 représente un noeud ONS 15454 (GNE1) Cisco connecté à un commutateur Catalyst 6509 via deux ports Ethernet :

- Un port Ethernet est connecté via le port de fond de panier.

- L'autre port Ethernet est connecté via le port Ethernet avant sur le TCC actif ou de secours.

Un routeur est également connecté au commutateur. Les trois ports Ethernet du commutateur Catalyst se trouvent dans le même VLAN.

Figure 3 : deux ports Ethernet connectés à un commutateur

Lorsque les deux ports vers GNE1 sont connectés, chaque port passe par les différentes étapes du protocole STP. L'un des ports passe par les étapes Non connecté, Écoute, Apprentissage et Transfert, tandis que l'autre passe par les étapes Non connecté, Écoute et Blocage. En effet, un seul port est en état de transfert. Cela élimine le problème de saturation qui se produit dans un environnement de concentrateur. Si vous déconnectez le port de transfert, l'autre port passe par les étapes Blocage, Écoute, Apprentissage et Transfert.

Au cours de chaque convergence STP, il y a environ 30 secondes sans déplacement de trafic. En d'autres termes, il n'y a aucune connectivité au noeud pendant de telles périodes.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems