Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Fond

Conventions

Remplacer le panneau d'interface d'alarme

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment modifier la carte AIP (Alarm Interface Panel) sur une étagère ONS 15454 de Cisco.

Attention : Les circuits Ethernet à plusieurs cartes (raccordés) qui se terminent sur des cartes de série E ne sont pas réparés et ces circuits particuliers doivent être supprimés et créés. Ceci s'applique à toutes les versions de logiciel de 2.2.0 à 4.6 (au moment de la modification de cette procédure).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Fond

Le protocole AIP stocke l’adresse MAC du noeud 15454. Cette adresse sert de référence pour tous les circuits. Si vous modifiez l'AIP, cela signifie que vous modifiez l'adresse MAC de ce noeud, et cette nouvelle adresse doit être mise à jour dans la base de données de liste de circuits.

La carte AIP se trouve sous le capot inférieur du fond de panier, comme illustré ici :

Avant d'effectuer cette procédure :

- Veillez à exécuter cette procédure pendant une fenêtre de maintenance, car elle peut affecter le service.

- Vérifiez que vous disposez d'une sauvegarde de base de données et que la liste de circuits est enregistrée sur votre ordinateur.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Remplacer le panneau d'interface d'alarme

Procédez comme suit :

1. Obtenez l'ancienne adresse MAC du noeud en question (cette valeur peut être égale à zéro).

Remarque : L'adresse MAC apparaît dans l'onglet Provisioning au niveau du noeud > Network.

2. Modifiez la carte AIP sur ce noeud.

La partie inférieure du fond de panier ONS 15454 est couverte d'un protecteur en plastique transparent, qui est maintenu en place par cinq vis 6-32 x 1/2 pouce. Effectuez les étapes suivantes pour supprimer ceci :

1. Retirez le cache en plastique transparent de l'AIP.

2. Dévissez les deux vis qui maintiennent l'AIP en place.

3. Saisissez le panneau de chaque côté.

4. Retirez doucement le panneau du fond de panier.

5. Retirez le câble d'alimentation du plateau de ventilation.

6. Fixez le câble d'alimentation du module de ventilation au nouveau module AIP.

7. Placez le nouveau module AIP sur le fond de panier en branchant le panneau dans le fond de panier à l'aide du connecteur DIN (Deutsche Industrie-Norm).

8. Remplacez les vis qui fixent le volet sur le fond de panier.

3. Réinitialisez les deux cartes TCC+ (Timing, Communication, and Control Plus) une par une.

Remarque : Attendez que la première carte TCC+ soit complètement remise en service sans alarme, puis réinitialisez la deuxième carte TCC+.

4. Quittez et redémarrez Cisco Transport Controller (CTC).

5. Attendez que la découverte du circuit soit terminée et que tous les circuits soient actifs, à l’exception de ceux qui nécessitent une réparation.

Remarque : Si vous n'avez pas terminé toutes ces étapes, la réparation échoue.

6. Réparez les circuits. Dans le menu CTC, sélectionnez Tools > Repair Circuits. Cette fenêtre affiche :

7. Cliquez sur Next (Suivant).

Choisissez le noeud sur lequel vous avez remplacé la carte AIP.

8. Entrez l'ancienne adresse MAC (à partir de l'étape 1) et la nouvelle adresse MAC (vous pouvez la voir en mode Noeud, Provisioning > Network) de la nouvelle carte AIP.

Voici un exemple :

9. Cliquez sur Next (Suivant).

Cette fenêtre affiche :

10. Cliquez sur Terminer pour terminer la procédure.

Vérification

Vérifiez la liste de circuits pour vérifier le résultat. Tous les éléments doivent être actifs.

Remarque : Il peut être nécessaire d'attendre un certain temps avant de vérifier ceci. Cela dépend du nombre de noeuds présents sur le réseau.

Dépannage

En cas de problème à un moment quelconque de ce processus, contactez le centre d'assistance technique (TAC) de Cisco pour obtenir de l'aide.

Informations connexes

- Page d'assistance pour les technologies optiques

- Support et documentation techniques - Cisco Systems