Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Rechercher les étiquettes de numéro de série et de référence

Interpréter le numéro de série

Interpréter le numéro de référence

Localiser les numéros de série et de référence du plateau de ventilation

Localiser les numéros de série et de pièce de l'ensemble étagère et les codes CLEI

Déterminez votre numéro de série avec le Centre de contrats de service Cisco

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les étiquettes de numéro de série et de numéro de produit figurant sur le Cisco ONS 15454. Ce document vous aide à localiser et identifier les étiquettes et, une fois trouvées, à les interpréter correctement.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Rechercher les étiquettes de numéro de série et de référence

Sur toutes les cartes de ligne ONS 15454 de Cisco (telles que EPOS [Common, Electrical, Optical, and Ethernet Packet over SONET]), les étiquettes série et de référence peuvent être identifiées par un code à barres imprimé sur une étiquette blanche. Cette étiquette se trouve généralement du côté composant de chaque assemblage. Ces étiquettes sont généralement placées sur le bord supérieur des cartes de ligne ONS 15454 de Cisco.

Interpréter le numéro de série

Le numéro de série est défini comme suit :

- FAA—Flextronics, San Jose, CA. (Selon le fabricant, ces trois premiers chiffres peuvent varier.)

- NN - Le nombre d'années pendant lesquelles Flextronics a été un fournisseur Cisco. (Pour les produits construits en 2004, le nombre est 07.)

- NN : numéro de semaine de création du produit.

- XXXX : identificateur unique.

Voici un exemple du numéro de série :

Remarque : Pour les assemblages de cartes de certificats (pré-Cisco) plus anciens, l'étiquette de numéro de série ou de pièce se trouve au même emplacement que celle du produit Cisco. Toutefois, le format du numéro de série et du numéro de pièce est différent ; le numéro de série est composé de six chiffres (par exemple, 123456) et le numéro de référence commence par le numéro 87 ou 89 (par exemple, 87-31-00005). Il y a un petit nombre de ces assemblys dans le champ.

Interpréter le numéro de référence

La référence est définie comme suit :

- 800 : indique que la pièce est un assemblage fini de dessus de produit.

- xxxxx : numéro unique pour chaque produit fini.

- 0x : numéro de version.

- xx : numéro de révision.

Tous les numéros de pièce de l'assemblage de carte final suivent le format suivant : 800-xxxxx-0x xx. Voici un exemple de référence sur une carte de ligne Cisco ONS 15454 :

Localiser les numéros de série et de référence du plateau de ventilation

Vous pouvez trouver les numéros de série et de référence du plateau de ventilation, comme illustré sur cette photo. L'étiquette se trouve sur la tôle extérieure du plateau de ventilation, généralement à l'arrière du plateau de ventilation.

Remarque : Pour les unités de ventilation certifiées antérieures à Cisco, l'étiquette de numéro de série ou de pièce se trouve sur la tôle à l'avant du plateau de ventilation. Le format du numéro de série ou de pièce diffère de celui de l'assemblage Cisco ; le numéro de série est composé de six chiffres (par exemple, 123456) et le numéro de référence commence par le numéro 87 ou 89 (par exemple, 89-01-00004). Il y a un petit nombre de ces assemblys dans le champ.

Localiser les numéros de série et de pièce de l'ensemble étagère et les codes CLEI

Vous pouvez trouver l'étiquette du numéro de série et du numéro de référence de l'ensemble étagère ONS 15454 de Cisco, sur le côté gauche près des charnières de la porte, comme illustré ici. Il est plus facile d'afficher cette étiquette si vous retirez complètement la porte.

Il s'agit d'une vue d'ensemble de l'étiquette du numéro de série et de la référence de la tablette. Cette étiquette inclut également les informations de code CLEI (Common Language Equipment Identifier) de l'ensemble étagère.

Remarque : Pour les assemblages de module de licence (pré-Cisco) plus anciens, le format de série et de référence diffère de celui de l'assemblage Cisco ; le numéro de série est composé de six chiffres (par exemple, 123456) et le numéro de référence commence par le numéro 87 ou 89 (89-01-00013). Il y a un petit nombre de ces assemblys dans le champ.

Déterminez votre numéro de série avec le Centre de contrats de service Cisco

Les fonctions de recherche de Cisco Service Contract Center (CSCC) vous permettent de vérifier la couverture et l'état de garantie les plus récents d'une pièce, d'afficher la description du produit et de référencer l'historique d'expédition d'un article. Une fois que vous avez accès au Centre de contrats de service Cisco, procédez comme suit :

1. Choisissez Numéro de série dans le menu déroulant Rechercher CSCC situé dans le coin supérieur droit de l'écran.

2. Saisissez le numéro de série de l'article que vous souhaitez localiser.

3. Cliquez sur GO.

4. Les résultats de votre numéro de série s'affichent.

Référez-vous à Outils de recherche CSCC et Feuilles de conseils sur la recherche de numéros de série pour plus d'informations sur la façon d'effectuer des recherches avec CSCC.

Remarque : Les utilisateurs non enregistrés peuvent s'inscrire sur le site Cisco Service Contract Center.

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems